目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

慣例

背景資訊

NFAS術語

所需命令

設定

網路圖表

組態

驗證

show輸出示例

疑難排解

疑難排解指令

如果控制器已關閉

相關資訊

簡介

ISDN非設施關聯訊號(NFAS)允許一個D通道控制多個主要速率介面(PRI)。 可以在主NFAS D通道發生故障時配置備份D通道。為ISDN PRI配置通道化T1控制器時，只需配置NFAS主D通道；其配置將分發到相關NFAS組的所有成員。

通過使用一個D通道來控制多個PRI，每個介面上有一個額外通道可以自由承載資料流量。主D信令通道的任何硬故障都會導致立即切換到備份D通道，而不會斷開當前連線的使用者。

注意：如果配置備份D通道，則備份T1控制器上只能使用23 B通道，因為備份上的D通道不可用。因此，只有那些既不是主通道也不是備份通道的T1才能有24B通道可用。在此配置中，T1控制器4/0是主控制器，具有23個可用的B通道，T1控制器4/1是備用控制器，具有23個可用的B通道。T1控制器5/0和5/1各有24個可用的B通道。

必要條件

需求

NFAS的前提條件如下：

- 只有通道化T1控制器支援NFAS，因此，在實施NFAS之前，還必須為T1控制器配置ISDN PRI。有關配置ISDN的詳細資訊，請參閱ISDN支援頁面。

- 為NFAS配置的路由器必須連線到4ess 、 dms250 、 dms100或National ISDN交換機型別。

注意：主–5ess型別交換機不支援NFAS。請諮詢您的服務提供商或電信公司，以確定是否可以為T1線路配置NFAS。

- 必須在電信公司的ISDN交換機上配置NFAS。

- 您必須使用Cisco IOS®軟體版本11.3T或更高版本。

採用元件

本文中的資訊係根據以下軟體和硬體版本：

- 以下配置是在運行Cisco IOS軟體版本12.0(5)的Cisco 7507路由器上測試的。

- 此配置說明了如何在同一組中設定四個NFAS成員。主NFAS介面是T1 4/0，備份是T1 4/1。T1控制器5/0和5/1有24 B通道可供使用

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

背景資訊

NFAS術語

常用的NFAS術語如下：

- NFAS — 一種ISDN服務，允許單個D通道控制多個PRI。使用一個D通道控制多個PRI允許每個介面上一個B通道傳輸其他流量。

- 24 B通道介面 — 配置為沒有NFAS D通道的PRI通道組；所有24個通道都是B通道。此特定的T1使用主控制器中設定的D通道進行訊號。

- NFAS組 — 由單個D通道控制的PRI通道分組（介面組）。通道組可包括多個T1控制器上的所有ISDN通道。

注意：NFAS可以配置路由器上不同插槽的成員（例如，NFAS成員不限於位於同一插槽或模組上）。 此外，在單個機箱內支援五個NFAS組。在使用來自多個提供程式的T1時，它們通常按提供程式分組。

- NFAS成員 — NFAS組中的PRI。例如，如果T1控制器1/0、1/1和2/0配置在一個NFAS組中，則NFAS組可能包括串列介面1/0:23、1/1:23和2/0:23。要顯示所有NFAS組的成員，請使用show isdn nfas group特權EXEC命令。

所需命令

注意：本文檔中不會顯示普通ISDN PRI配置命令。有關配置ISDN PRI的詳細資訊，請參閱相關資訊部分。

pri-group timeslots 1-24 nfas_d 函數nfas_interface int_number nfas_group group_number

此控制器配置命令將T1控制器分配給NFAS組並在組內指定其功能。根據需要指定以下值：

- function — 要由時間段24執行的函式，可以是主函式、備用函式，也可以是無函式。每個NFAS組必須有一個主節點。路由器不需要備份，但大多數NFAS實施都有備份D通道。請與電信公司聯絡以確定是否應該為NFAS組配置備份D通道。其餘控制器可以配置為無，將第24個時隙指定為B通道。

注意：請完全按照電信公司指定的方式配置主通道和備份D通道。NFAS配置的一個常見錯誤是錯誤地指定了哪個T1是主用哪一個是備份。

- int_number — 由服務提供商分配並用於唯一標識PRI的值。可能的值範圍為0到路由器上可用的最高t1，減去1。例如，如果路由器有10個T1，則NFAS介面編號的範圍可以是0到9。0介面必須分配給主D通道，1介面分配給備份D通道。

注意：在NFAS設定不使用備份D通道的某些情況下，不要使用關鍵字nfas_interface 1，因為它是為備份D通道保留的。僅配置nfas_interfaces 0、2、3、4等。

注意：配置多個NFAS組時，必須將0介面分配給每個主D通道，將1介面分配給每個備份D通道（假設它們位於不同的nfas_group中）。

- group_number — 路由器上唯一的組識別符號。路由器上可以存在多個NFAS組。每個組必須配置一個主控制器和輔助控制器。

設定

本節提供用於設定本文件中所述功能的資訊。

注意：要查詢有關本文檔中使用的命令的其他資訊，請使用命令查詢工具(僅限註冊客戶)。

網路圖表

本檔案會使用以下網路設定：

組態

本檔案會使用以下設定：

Cisco 7507

!

!

Last configuration change at 13:07:00 cst Mon Jan 31 2000

!

version 12.0

no service pad

service timestamps debug uptime

service timestamps log datetime localtime show-timezone

no service password-encryption

!

hostname Router

!

enable secret

!

ip subnet-zero

no ip domain-lookup

ip host west 172.22.173.21

isdn switch-type primary-dms100

!--- Switchtype must be configured. !--- Contact your Telco for more information. !--- Primary T1 controller.

controller T1 4/0

framing esf

linecode b8zs

pri-group timeslots 1-24 nfas_d primary nfas_int 0 nfas_group 1

!--- Primary D channel, nfas interface 0 and member of group 1.

controller T1 4/1

framing esf

linecode b8zs

pri-group timeslots 1-24 nfas_d backup nfas_int 1 nfas_group 1

!--- Backup D channel, nfas interface 1 and member of group 1.

controller T1 5/0

framing esf

linecode b8zs

pri-group timeslots 1-24 nfas_d none nfas_int 2 nfas_group 1

!--- 24th timeslot used as B channel, nfas interface 2 and member of group 1.

controller T1 5/1

framing esf

linecode b8zs

pri-group timeslots 1-24 nfas_d none nfas_int 3 nfas_group 1

!--- 24th timeslot used as B channel, nfas interface 3 and member of group 1.

process-max-time 200

!

interface FastEthernet1/0/0

ip address 10.1.1.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

no ip route-cache distributed

no ip mroute-cache

full-duplex

!

interface FastEthernet1/1/0

no ip address

no ip directed-broadcast

no ip route-cache distributed

no ip mroute-cache

shutdown

!--- D channel for primary controller. !--- Note: Other D channels in the group are not seen. !--- All configuration changes made to the primary D channel propagate to all the NFAS group members.

interface Serial4/0:23

description primary d channel

no ip address

no ip directed-broadcast

encapsulation ppp

dialer pool-member 1

isdn switch-type primary-dms100

isdn tei-negotiation first-call

ppp authentication chap

ppp multilink

!

interface Dialer0

ip address 192.168.10.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

encapsulation ppp

dialer remote-name C3620-EA-BCO

dialer pool 1

dialer-group 1

ppp authentication chap

ppp multilink

!

router eigrp 200

redistribute static

network 10.0.0.0

network 192.168.10.0

!

no ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.1.2

!

dialer-list 1 protocol ip permit

!

line con 0

transport input none

line aux 0

password

login

modem InOut

stopbits 1

line vty 0 4

exec-timeout 60 0

password

login

!

end

驗證

本節提供的資訊可用於確認您的組態是否正常運作。

輸出直譯器工具(僅供註冊客戶使用)支援某些show命令，此工具可讓您檢視show命令輸出的分析。

- show isdn status — 確保路由器與ISDN交換機正確通訊。在輸出中，驗證第1層狀態是否為ACTIVE，以及是否顯示第2層狀態狀態= MULTIPLE_FRAME_ESTABLISHED。

- show isdn nfas group -顯示指定NFAS組或所有NFAS組成員的特權EXEC命令。

- show isdn service -顯示每個ISDN通道的狀態和服務狀態的特權EXEC命令。D通道表示為保留。此命令可用於驗證各個通道是否忙碌或出現故障。

- show controller t1 — 顯示控制器硬體特定的控制器狀態。它還顯示用於排除物理層和資料鏈路層故障的資訊。在正常操作中，輸出應指示控制器已啟動，且沒有報警。

注意：確保Telco指定為主要的T1連線以及您的路由器配置連線到正確的埠。常見的錯誤是連線到路由器上的主T1埠的T1線路（電纜）錯誤。

show輸出示例

以下是配置了NFAS的路由器輸出的一些show命令。

以下是show isdn status命令輸出的範例：

Router#show isdn status

Global ISDN Switchtype = primary-dms100

ISDN Serial4/0:23 interface

dsl 0, interface ISDN Switchtype = primary-dms100 :

Primary D channel of nfas group 1

Layer 1 Status:

ACTIVE

!--- Primary D channel is active

Layer 2 Status:

TEI = 0, Ces = 1, SAPI = 0, State = MULTIPLE_FRAME_ESTABLISHED

!--- Layer 2 is established correctly

Layer 3 Status:

23 Active Layer 3 Call(s)

Activated dsl 0 CCBs = 23

CCB:callid=0xA0B, sapi=0x0, ces=0x0, B-chan=1

CCB:callid=0xA0C, sapi=0x0, ces=0x0, B-chan=3

CCB:callid=0xA0D, sapi=0x0, ces=0x0, B-chan=4

CCB:callid=0xA0E, sapi=0x0, ces=0x0, B-chan=2

CCB:callid=0xA0F, sapi=0x0, ces=0x0, B-chan=5

CCB:callid=0xA10, sapi=0x0, ces=0x0, B-chan=6

CCB:callid=0xA11, sapi=0x0, ces=0x0, B-chan=7

CCB:callid=0xA12, sapi=0x0, ces=0x0, B-chan=8

CCB:callid=0xA13, sapi=0x0, ces=0x0, B-chan=9

CCB:callid=0xA14, sapi=0x0, ces=0x0, B-chan=10

CCB:callid=0xA15, sapi=0x0, ces=0x0, B-chan=11

CCB:callid=0xA16, sapi=0x0, ces=0x0, B-chan=12

CCB:callid=0xA17, sapi=0x0, ces=0x0, B-chan=13

CCB:callid=0xA18, sapi=0x0, ces=0x0, B-chan=14

CCB:callid=0xA1B, sapi=0x0, ces=0x0, B-chan=15

CCB:callid=0xA1C, sapi=0x0, ces=0x0, B-chan=16

CCB:callid=0xA1D, sapi=0x0, ces=0x0, B-chan=17

CCB:callid=0xA1E, sapi=0x0, ces=0x0, B-chan=18

CCB:callid=0xA1F, sapi=0x0, ces=0x0, B-chan=19

CCB:callid=0xA20, sapi=0x0, ces=0x0, B-chan=20

CCB:callid=0xA21, sapi=0x0, ces=0x0, B-chan=21

CCB:callid=0xA22, sapi=0x0, ces=0x0, B-chan=22

CCB:callid=0xA23, sapi=0x0, ces=0x0, B-chan=23

The Free Channel Mask:  0x80000000

ISDN Serial4/1:23 interface

dsl 1, interface ISDN Switchtype = primary-dms100 :

Backup D channel of nfas group 1

Layer 1 Status:

DEACTIVATED

Layer 2 Status:

TEI = 0, Ces = 1, SAPI = 0, State = TEI_ASSIGNED

Layer 3 Status:

0 Active Layer 3 Call(s)

Activated dsl 1 CCBs = 0

The Free Channel Mask:  0x7E7FFB

ISDN Serial5/0:23 interface

dsl 2, interface ISDN Switchtype = primary-dms100 :

Group member of nfas group 1

Layer 1 & 2 Status Not Applicable

!--- NFAS member: D channel is used as B channel.

Layer 3 Status:

0 Active Layer 3 Call(s)

Activated dsl 2 CCBs = 0

The Free Channel Mask:  0x0

ISDN Serial5/1:23 interface

dsl 3, interface ISDN Switchtype = primary-dms100 :

Group member of nfas group 1

Layer 1 & 2 Status Not Applicable

!--- NFAS member-channel is used as B channel.

Layer 3 Status:

0 Active Layer 3 Call(s)

Activated dsl 3 CCBs = 0

The Free Channel Mask:  0x80000000

Total Allocated ISDN CCBs = 23

註：show isdn status輸出僅顯示有關主控制器和備用控制器的D通道的資訊。此外，只有主D通道(Serial4/0:23)顯示活動幀和多幀已建立。備份D通道狀態(Serial4/1:23)顯示為DEACTIVATED和TEI_ASSIGNED。

T1 5/0和5/1的第1層和第2層的show isdn status輸出被指定為「不適用」，因為第24個通道（Serial5/0:23和Serial 5/1:23）正被用作B通道。

以下是show isdn nfas group命令輸出：

Router#show isdn nfas group 1

ISDN NFAS GROUP 1 ENTRIES:The primary D is Serial4/0:23.

The backup D is Serial4/1:23.

The NFAS member is Serial5/0:23.

The NFAS member is Serial5/1:23.

There are 4 total nfas members.

There are 68 total available B channels.

The primary D-channel is DSL 0 in state IN SERVICE.

The backup D-channel is DSL 1 in state OUT OF SERVICE.

The current active layer 2 DSL is 0.

注意：show isdn nfas group輸出顯示組成員。輸出顯示，控制器4/0為主控制器，4/1為備用控制器。控制器5/0和5/1是組的成員，有24個B通道可供使用。

輸出還顯示了NFAS成員總數和可用通道數。它顯示主D通道處於服務中而備份處於服務外狀態。

以下是show isdn service 命令輸出的範例：

Router# show isdn service

PRI Channel Statistics:

ISDN Se4/0:23, Channel [1-24]

Configured Isdn Interface (dsl) 0

Channel State (0=Idle 1=Propose 2=Busy 3=Reserved 4=Restart 5=Maint_Pend)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

Service State (0=Inservice 1=Maint 2=Outofservice)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ISDN Se4/1:23, Channel [1-24]

Configured Isdn Interface (dsl) 1

Channel State (0=Idle 1=Propose 2=Busy 3=Reserved 4=Restart 5=Maint_Pend)

2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 2 2 2 2 2 0 3

Service State (0=Inservice 1=Maint 2=Outofservice)

0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0

ISDN Se5/0:23, Channel [1-24]

Configured Isdn Interface (dsl) 2

Channel State (0=Idle 1=Propose 2=Busy 3=Reserved 4=Restart 5=Maint_Pend)

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Service State (0=Inservice 1=Maint 2=Outofservice)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ISDN Se5/1:23, Channel [1-24]

Configured Isdn Interface (dsl) 3

Channel State (0=Idle 1=Propose 2=Busy 3=Reserved 4=Restart 5=Maint_Pend)

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Service State (0=Inservice 1=Maint 2=Outofservice)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Router#

show isdn service 輸出顯示主要和輔助的D通道處於狀態3，該狀態對應於「保留」。其他成員的D通道處於狀態2，這表示它們正忙，正在用作B通道。通道狀態0表示通道可供使用。

註：在許多裝置（最常見的是訪問伺服器）中，D通道的服務狀態為2，表示該通道已停止服務。這是一個表面問題，不應該影響您的連線。要確定D通道是否實際正常工作，請使用show isdn status命令，如前所述

對於未指定為主要或備份（5/0和5/1）的控制器，請確保第24個通道處於「空閒」或「繁忙」狀態。它不應處於保留狀態。

疑難排解

本節提供的資訊可用於對組態進行疑難排解。

疑難排解指令

輸出直譯器工具(僅供註冊客戶使用)支援某些show命令，此工具可讓您檢視show命令輸出的分析。

注意：發出debug指令之前，請先參閱有關Debug指令的重要資訊:

- debug isdn q931 — 顯示呼叫建立並斷開ISDN網路連線（第3層）。

- debug isdn q921 - Show data link layer messages（第2層）在路由器和ISDN交換機之間的D通道上。如果show isdn status命令不顯示第1層和第2層為up，請使用此調試。

如果控制器已關閉

當屬於NFAS組的控制器關閉時，會發生什麼情況？該已關閉控制器上的所有活動呼叫將被清除，並將應用以下內容之一：

- 如果關閉的控制器是主控制器，且未配置備份，則清除整個組上的所有活動呼叫。

- 如果關閉的控制器是主控制器，活動(IN SERVICE)D通道是主控制器，並且已配置備份，則活動D通道會切換到備份控制器。

- 如果關閉的控制器是主要的，並且活動（在服務中）D通道處於備份狀態，則活動D通道將保留在備份控制器上。

- 如果關閉的控制器是備用控制器，並且活動的D通道處於備用狀態，則活動D通道將更改為主控制器。

註：主控制器和備用控制器之間的活動D通道切換僅在其中一條鏈路發生故障時發生，而不是鏈路接通時發生。

相關資訊

- 配置ISDN NFAS

- 含D通道備份的NFAS

- 配置ISDN PRI

- T1第1層故障排除

- 技術支援與文件 - Cisco Systems