目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

慣例

背景資訊

為「Anlagenanschluss」配置ISDN BRI

相關資訊

簡介

本文提供有關如何在德國為「Anlagenanschluss」配置ISDN BRI的資訊。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本文件所述內容不限於特定軟體和硬體版本。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

背景資訊

在德國（可能還有其他國家），本地電話公司提供稱為「Anlagenanschluss」的ISDN線路。 此線路（通常為多條線路的「尋線組」）是指具有相同使用者編號的一組線路。Anlagenanschlus只打算連線一個ISDN裝置，如專用分支交換機(PBX)。

為「Anlagenanschluss」配置ISDN BRI

本節介紹如何在思科路由器上使用這些ISDN線路。

要在Cisco路由器上使用Anlagenanschlus，請在BRI介面上配置isdn static-tei 0介面配置命令，如下所示：

Router# configure terminal

Router(config)# interface bri 0

Router(config-if)# isdn static-tei 0

Warning: Interface must be cleared after reconfiguring the TEI.

Router(config-if)#

!--- Issue the shutdown and no shutdown commands !--- to activate new TEI configuration.

Router (config-if)# shutdown

Router (config-if)# no shutdown

如果沒有isdn static-tei 0命令，ISDN第2層狀態將停滯在「TEI_ASSIGNED」狀態，debug isdn q921命令的輸出將重複以下兩行：

RX SABMEp c/r = 1 sapi = 0 tei = 0

RX IDCKRQ ri = 0 ai = 0

相關資訊

- 設定ISDN基本速率服務

- 存取技術支援頁面

- 技術支援與文件 - Cisco Systems