目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

Netbios 过滤器

缺点

解决方法

相关信息

简介

本文档说明如何允许Cisco 700路由器由于HTTP流量而启动ISDN。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- Cisco IOS®软件版本4.4.2及更高版本。

- Cisco 700系列路由器（包括761、775和776）。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

规则

有关文件规则的更多信息请参见“ Cisco技术提示规则”。

Netbios 过滤器

本节提供有关NetBIOS过滤器的一些背景信息。

Cisco 700系列路由器的Cisco IOS软件版本4.4.2（及更高版本）在所有ISDN配置文件（包括标准配置文件）的默认情况下都使用set netbios filter on命令。

此netbios过滤器用于防止网络BIOS数据包始终启用ISDN B信道。它由以下三个条目组成：

- 设置IP过滤器UDP输出目标0.0.0.0/0:137-139忽略

- 设置IP过滤器TCP输出目标0.0.0.0/0:137忽略

- 设置IP过滤器UDP输出目标0.0.0.0/0:53忽略

缺点

此过滤器的缺点是HTTP浏览器永远不会启动ISDN链路。这是因为到域名系统(DNS)服务器端口53的用户数据报协议(UDP)流量已过滤。

解决方法

解决方法是禁用过滤器并仅配置前两个条目。

示例：

router> cd ProfileName

router:ProfileName> SEt NETbios FIlter OFf

router:ProfileName> SET IP FILTER UDP OUT DEST 0.0.0.0/0:137-139 IGNORE

router:ProfileName> SET IP FILTER TCP OUT DEST 0.0.0.0/0:137 IGNORE

router:ProfileName>

然后，使用show ip filter命令验证此情况，如下所示：

router:ProfileName> show ip filter

IP Type Filter

Profile ID Dir Type Action Addresses

----------------------------------------------------------

ProfileName 1 OUT UDP IGNORE DST 0.0.0.0/0:137-139

ProfileName 2 OUT TCP IGNORE DST 0.0.0.0/0:137

IP Generic Filter

Profile ID Dir Type Action Patterns

注意：自Cisco 700系列路由器的Cisco IOS软件版本4.4.3起，set netbios filter命令已调整，因此不再包含端口53上UDP流量的条目。

SET IP FILTER UDP OUT DEST 0.0.0.0/0:137-139 IGNORE

SET IP FILTER TCP OUT DEST 0.0.0.0/0:137 IGNORE

相关信息

- 访问拨号 — 技术支持页

- 技术支持 - Cisco Systems