目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

背景信息

NFAS 术语

需要的命令

配置

网络图

配置

验证

show 输出示例

故障排除

故障排除命令

如果控制器已关闭

相关信息

简介

ISDN非设施关联信令(NFAS)允许单个D信道控制多个主速率接口(PRI)。 当主NFAS D通道发生故障时，可以配置备用D通道。为ISDN PRI配置信道化T1控制器时，只需配置NFAS主D信道；其配置将分发给关联NFAS组的所有成员。

通过使用单个D信道控制多个PRI，每个接口上的一个额外信道可以自由传输数据流量。主D信令信道的任何硬故障都会导致立即切换到备用D信道，而不断开当前连接的用户。

注意：如果配置备份D信道，则备份T1控制器上只能使用23 B信道，因为备份上的D信道不可用。因此，只有那些既不是主要的也不是备份的T1才能有24个B信道可用。在此配置中，T1控制器4/0是主控制器，有23个可用B信道，T1控制器4/1是备用控制器，有23个可用B信道。T1控制器5/0和5/1各有24个可用B信道。

先决条件

要求

NFAS的必备条件如下：

- NFAS仅支持信道化T1控制器，因此，在实施NFAS之前，还必须为T1控制器配置ISDN PRI。有关配置ISDN的详细信息，请参阅ISDN支持页。

- 为NFAS配置的路由器必须连接到4ess、dms250、dms100或国家ISDN交换机类型。

注意：主–5ess类型交换机不支持NFAS。请咨询您的服务提供商或电信公司，以确定是否可以为T1线路配置NFAS。

- 必须在Telco的ISDN交换机上配置NFAS。

- 您必须使用Cisco IOS®软件版本11.3T或更高版本。

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- 以下配置已使用运行Cisco IOS软件版本12.0(5)的Cisco 7507路由器进行测试。

- 此配置说明如何在同一组内设置四个NFAS成员。主NFAS接口是T1 4/0，备份是T1 4/1。T1控制器5/0和5/1有24个B信道可供它们使用

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

背景信息

NFAS 术语

常用的NFAS术语如下：

- NFAS — 允许单个D信道控制多个PRI的ISDN服务。使用单个D信道控制多个PRI允许每个接口上的一个B信道传输其他流量。

- 24 B信道接口 — 配置为没有NFAS D信道的PRI信道组；24个信道均为B信道。此特定T1使用在主控制器中配置的D信道进行信令。

- NFAS组 — 受单个D信道控制的PRI信道分组（接口组）。信道组可以包含多个T1控制器上的所有ISDN信道。

注意：NFAS可以配置路由器上不同插槽中的成员（例如，NFAS成员不限于位于同一插槽或模块）。 此外，在单个机箱中，支持五个NFAS组。如果使用来自多个提供商的T1，则通常按提供商分组。

- NFAS成员 — NFAS组中的PRI。例如，如果T1控制器1/0、1/1和2/0配置在一个NFAS组中，则NFAS组可能包括串行接口1/0:23、1/1:23和2/0:23。要显示所有NFAS组的成员，请使用show isdn nfas group特权EXEC命令。

需要的命令

注意：本文档中不显示普通ISDN PRI配置命令。有关配置ISDN PRI的详细信息，请参阅相关信息部分。

pri-group timeslots 1-24 nfas_d函数nfas_interface int_number nfas_group group_number

此控制器配置命令将T1控制器分配给NFAS组，并指定其在组内的功能。根据需要指定以下值：

- function — 由时隙24执行的函数，主要、备份或无。每个NFAS组必须有一个主组。路由器不需要备份，但大多数NFAS实施都有备份D通道。请联系您的电信公司，确定您是否应为NFAS组配置备份D信道。其余控制器可配置为无，这将第24个时隙指定为B信道。

注意：完全按照您的Telco指定配置主D信道和备用D信道。NFAS配置中的常见错误错误是错误地指定哪个T1是主T1，哪个是备份。

- int_number -由服务提供商分配并用于唯一标识PRI的值。可能的值范围从0到路由器上可用的最高t1，减1。例如，如果路由器有10个T1，则NFAS接口编号的范围为0到9。必须将0接口分配给主D信道，将1接口分配给备用D信道。

注意：在NFAS设置不使用备份D信道的某些情况下，请勿使用关键字nfas_interface 1，因为它保留用于备份D信道。仅配置nfas_interfaces 0、2、3、4等。

注意：配置多个NFAS组时，必须将0接口分配给每个主D信道，将1接口分配给每个备份D信道，前提是它们位于不同的nfasgroup中。

- group_number -路由器上唯一的组标识符。路由器上可以存在多个NFAS组。每个组必须配置主控制器和辅助控制器。

配置

本部分提供有关如何配置本文档所述功能的信息。

注：要查找有关本文档中使用的命令的其他信息，请使用命令查找工具(仅注册客户)。

网络图

本文档使用以下网络设置：

配置

本文档使用以下配置：

Cisco 7507

!

!

Last configuration change at 13:07:00 cst Mon Jan 31 2000

!

version 12.0

no service pad

service timestamps debug uptime

service timestamps log datetime localtime show-timezone

no service password-encryption

!

hostname Router

!

enable secret

!

ip subnet-zero

no ip domain-lookup

ip host west 172.22.173.21

isdn switch-type primary-dms100

!--- Switchtype must be configured. !--- Contact your Telco for more information. !--- Primary T1 controller.

controller T1 4/0

framing esf

linecode b8zs

pri-group timeslots 1-24 nfas_d primary nfas_int 0 nfas_group 1

!--- Primary D channel, nfas interface 0 and member of group 1.

controller T1 4/1

framing esf

linecode b8zs

pri-group timeslots 1-24 nfas_d backup nfas_int 1 nfas_group 1

!--- Backup D channel, nfas interface 1 and member of group 1.

controller T1 5/0

framing esf

linecode b8zs

pri-group timeslots 1-24 nfas_d none nfas_int 2 nfas_group 1

!--- 24th timeslot used as B channel, nfas interface 2 and member of group 1.

controller T1 5/1

framing esf

linecode b8zs

pri-group timeslots 1-24 nfas_d none nfas_int 3 nfas_group 1

!--- 24th timeslot used as B channel, nfas interface 3 and member of group 1.

process-max-time 200

!

interface FastEthernet1/0/0

ip address 10.1.1.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

no ip route-cache distributed

no ip mroute-cache

full-duplex

!

interface FastEthernet1/1/0

no ip address

no ip directed-broadcast

no ip route-cache distributed

no ip mroute-cache

shutdown

!--- D channel for primary controller. !--- Note: Other D channels in the group are not seen. !--- All configuration changes made to the primary D channel propagate to all the NFAS group members.

interface Serial4/0:23

description primary d channel

no ip address

no ip directed-broadcast

encapsulation ppp

dialer pool-member 1

isdn switch-type primary-dms100

isdn tei-negotiation first-call

ppp authentication chap

ppp multilink

!

interface Dialer0

ip address 192.168.10.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

encapsulation ppp

dialer remote-name C3620-EA-BCO

dialer pool 1

dialer-group 1

ppp authentication chap

ppp multilink

!

router eigrp 200

redistribute static

network 10.0.0.0

network 192.168.10.0

!

no ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.1.2

!

dialer-list 1 protocol ip permit

!

line con 0

transport input none

line aux 0

password

login

modem InOut

stopbits 1

line vty 0 4

exec-timeout 60 0

password

login

!

end

验证

本部分所提供的信息可用于确认您的配置是否正常工作。

命令输出解释程序工具（仅限注册用户）支持某些 show 命令，使用此工具可以查看对 show 命令输出的分析。

- show isdn status — 确保路由器与ISDN交换机正确通信。在输出中，验证第1层状态是否为活跃状态，是否第2层状态=MULTIPLE_FRAME_ESTABLISHED出现。

- show isdn nfas group — 特权EXEC命令，用于显示指定NFAS组或所有NFAS组的成员。

- show isdn service — 特权EXEC命令，用于显示每个ISDN信道的状态和服务状态。D信道表示为保留。此命令可用于验证单个信道是否忙或有故障。

- show controller t1 — 显示特定于控制器硬件的控制器状态。它还显示用于排除物理层和数据链路层故障的信息。在正常操作中，输出应指示控制器已启动且没有警报。

注意：确保Telco和您的路由器配置中指定为主连接的T1连接连接到正确的端口。常见错误是将错误的T1线路（电缆）连接到路由器的主T1端口。

show 输出示例

以下是配置了NFAS的路由器的一些show命令输出。

下面是 show isdn status 命令输出的示例：

Router#show isdn status

Global ISDN Switchtype = primary-dms100

ISDN Serial4/0:23 interface

dsl 0, interface ISDN Switchtype = primary-dms100 :

Primary D channel of nfas group 1

Layer 1 Status:

ACTIVE

!--- Primary D channel is active

Layer 2 Status:

TEI = 0, Ces = 1, SAPI = 0, State = MULTIPLE_FRAME_ESTABLISHED

!--- Layer 2 is established correctly

Layer 3 Status:

23 Active Layer 3 Call(s)

Activated dsl 0 CCBs = 23

CCB:callid=0xA0B, sapi=0x0, ces=0x0, B-chan=1

CCB:callid=0xA0C, sapi=0x0, ces=0x0, B-chan=3

CCB:callid=0xA0D, sapi=0x0, ces=0x0, B-chan=4

CCB:callid=0xA0E, sapi=0x0, ces=0x0, B-chan=2

CCB:callid=0xA0F, sapi=0x0, ces=0x0, B-chan=5

CCB:callid=0xA10, sapi=0x0, ces=0x0, B-chan=6

CCB:callid=0xA11, sapi=0x0, ces=0x0, B-chan=7

CCB:callid=0xA12, sapi=0x0, ces=0x0, B-chan=8

CCB:callid=0xA13, sapi=0x0, ces=0x0, B-chan=9

CCB:callid=0xA14, sapi=0x0, ces=0x0, B-chan=10

CCB:callid=0xA15, sapi=0x0, ces=0x0, B-chan=11

CCB:callid=0xA16, sapi=0x0, ces=0x0, B-chan=12

CCB:callid=0xA17, sapi=0x0, ces=0x0, B-chan=13

CCB:callid=0xA18, sapi=0x0, ces=0x0, B-chan=14

CCB:callid=0xA1B, sapi=0x0, ces=0x0, B-chan=15

CCB:callid=0xA1C, sapi=0x0, ces=0x0, B-chan=16

CCB:callid=0xA1D, sapi=0x0, ces=0x0, B-chan=17

CCB:callid=0xA1E, sapi=0x0, ces=0x0, B-chan=18

CCB:callid=0xA1F, sapi=0x0, ces=0x0, B-chan=19

CCB:callid=0xA20, sapi=0x0, ces=0x0, B-chan=20

CCB:callid=0xA21, sapi=0x0, ces=0x0, B-chan=21

CCB:callid=0xA22, sapi=0x0, ces=0x0, B-chan=22

CCB:callid=0xA23, sapi=0x0, ces=0x0, B-chan=23

The Free Channel Mask:  0x80000000

ISDN Serial4/1:23 interface

dsl 1, interface ISDN Switchtype = primary-dms100 :

Backup D channel of nfas group 1

Layer 1 Status:

DEACTIVATED

Layer 2 Status:

TEI = 0, Ces = 1, SAPI = 0, State = TEI_ASSIGNED

Layer 3 Status:

0 Active Layer 3 Call(s)

Activated dsl 1 CCBs = 0

The Free Channel Mask:  0x7E7FFB

ISDN Serial5/0:23 interface

dsl 2, interface ISDN Switchtype = primary-dms100 :

Group member of nfas group 1

Layer 1 & 2 Status Not Applicable

!--- NFAS member: D channel is used as B channel.

Layer 3 Status:

0 Active Layer 3 Call(s)

Activated dsl 2 CCBs = 0

The Free Channel Mask:  0x0

ISDN Serial5/1:23 interface

dsl 3, interface ISDN Switchtype = primary-dms100 :

Group member of nfas group 1

Layer 1 & 2 Status Not Applicable

!--- NFAS member-channel is used as B channel.

Layer 3 Status:

0 Active Layer 3 Call(s)

Activated dsl 3 CCBs = 0

The Free Channel Mask:  0x80000000

Total Allocated ISDN CCBs = 23

注意： show isdn status 输出仅显示有关主控制器和备用控制器的D信道的信息。此外，仅主D信道(Serial4/0:23)显示活动和多帧已建立。备份D信道状态(Serial4/1:23)显示为DEACTIVATED和TEI_ASSIGNED。

T1 5/0和5/1的第1层和第2层的show isdn status输出被指定为不适用，因为第24个信道（Serial5/0:23和Serial 5/1:23）用作B信道。

以下是show isdn nfas group命令输出：

Router#show isdn nfas group 1

ISDN NFAS GROUP 1 ENTRIES:The primary D is Serial4/0:23.

The backup D is Serial4/1:23.

The NFAS member is Serial5/0:23.

The NFAS member is Serial5/1:23.

There are 4 total nfas members.

There are 68 total available B channels.

The primary D-channel is DSL 0 in state IN SERVICE.

The backup D-channel is DSL 1 in state OUT OF SERVICE.

The current active layer 2 DSL is 0.

注意：show isdn nfas group输出显示组的成员。输出显示控制器4/0是主控制器，4/1是备份控制器。控制器5/0和5/1是组成员，有24个B信道可供他们使用。

输出还显示NFAS成员的总数和可用信道的数量。它显示主D信道处于服务中状态，而备份处于服务中。

以下是show isdn service命令输出的示例：

Router# show isdn service

PRI Channel Statistics:

ISDN Se4/0:23, Channel [1-24]

Configured Isdn Interface (dsl) 0

Channel State (0=Idle 1=Propose 2=Busy 3=Reserved 4=Restart 5=Maint_Pend)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

Service State (0=Inservice 1=Maint 2=Outofservice)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ISDN Se4/1:23, Channel [1-24]

Configured Isdn Interface (dsl) 1

Channel State (0=Idle 1=Propose 2=Busy 3=Reserved 4=Restart 5=Maint_Pend)

2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 2 2 2 2 2 0 3

Service State (0=Inservice 1=Maint 2=Outofservice)

0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0

ISDN Se5/0:23, Channel [1-24]

Configured Isdn Interface (dsl) 2

Channel State (0=Idle 1=Propose 2=Busy 3=Reserved 4=Restart 5=Maint_Pend)

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Service State (0=Inservice 1=Maint 2=Outofservice)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ISDN Se5/1:23, Channel [1-24]

Configured Isdn Interface (dsl) 3

Channel State (0=Idle 1=Propose 2=Busy 3=Reserved 4=Restart 5=Maint_Pend)

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Service State (0=Inservice 1=Maint 2=Outofservice)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Router#

show isdn service输出显示，主和辅助的D信道处于状态3，与“保留”对应。其他成员的D信道处于状态2，这表示它们处于忙状态，并且正用作B信道。信道状态为0表示该信道可用。

注意：在许多设备（最常见的接入服务器）中，D信道的服务状态为2，表示该信道已停止服务。这是表面问题，不应影响您的连接。要确定D信道是否实际运行，请使用show isdn status命令，如前所述

对于未指定为主或备份（5/0和5/1）的控制器，请确保第24个通道处于空闲或忙状态。它不应处于保留状态。

故障排除

本部分提供的信息可用于对配置进行故障排除。

故障排除命令

命令输出解释程序工具（仅限注册用户）支持某些 show 命令，使用此工具可以查看对 show 命令输出的分析。

注意：在发出debug命令之前，请参阅有关Debug命令的重要信息:

- debug isdn q931 — 显示ISDN网络连接（第3层）的呼叫建立和断开。

- debug isdn q921 — 在路由器和ISDN交换机之间的D信道上显示数据链路层消息（第2层）。如果show isdn status命令不显示第1层和第2层，请使用此debug。

如果控制器已关闭

当属于NFAS组的控制器关闭时会发生什么情况？该关闭控制器上的所有活动呼叫将被清除，并且将应用以下其中一项：

- 如果关闭控制器是主控制器且未配置备份，则会清除整个组上的所有活动呼叫。

- 如果关闭的控制器是主控制器，主(IN SERVICE)D信道在主控制器上，并且配置了备份，则主用D信道会切换到备用控制器。

- 如果关闭的控制器是主控制器，且主用(IN SERVICE)D信道处于备份状态，则主用D信道将保持在备份控制器上。

- 如果关闭的控制器是备份，而活动D通道处于备份状态，则活动D通道将更改为主控制器。

注意：主控制器和备用控制器之间的活动D信道转换仅在任一链路发生故障时发生，而不是在链路接通时发生。

相关信息

- 配置ISDN NFAS

- 带D通道备份的NFAS

- 配置ISDN PRI

- T1 第一层故障排除

- 技术支持和文档 - Cisco Systems