目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

Layer 1 Status:已停用

Layer 1 Status:激活

其它第一层状态

高级参考

相关信息

简介

show isdn status 命令显示所有 ISDN 接口或特定 ISDN 接口的状态。在对 ISDN BRI 进行故障排除时，必须首先确定路由器能否与电信公司 ISDN 交换机正常通信。在确认能够通信后，可以继续进行更高级别的故障排除，例如对拨号程序接口、相关流量定义、PPP 故障等问题的故障排除。

先决条件

要求

本文档假定您使用 show isdn status 命令并已确定第 1 层 (L1) 是问题原因所在。

下面是第 1 层 DEACTIVATED 状态的示例：

maui-nas-01# show isdn status

The current ISDN Switchtype = basic-ni1

ISDN BRI0 interface Layer 1 Status:

DEACTIVATED

!--- This shows ACTIVE or DEACTIVATED. !--- Output suppressed.

欲知show isdn status命令的更多信息，参见“使用show isdn status命令排除BRI故障”。

使用的组件

本文档不限于特定的软件或硬件版本。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备创建的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您是在真实网络上操作，请确保您在使用任何命令前已经了解其潜在影响。

规则

有关文件规则的更多信息请参见“ Cisco技术提示规则”。

Layer 1 Status:已停用

如果show isdn status命令显示第1层状态被取消，路由器便不会建立与电信公司ISDN交换机的第1层连接。

执行本部分中的步骤，在每个步骤之后，发出 show isdn status 命令以检查后第 1 层是否已接通 (ACTIVE)。 如果第 1 层处于活动状态，则继续执行对 BRI 第 2 层进行故障排除。

1. 对有关 BRI 接口依次发出 shutdown 和 no shutdown 命令。

这会确保 BRI 接口不会处于管理性关闭状态。也可以发出 clear interface bri number 命令以重置该接口。

2. 验证是否未在 BRI 接口下配置 backup interface 命令。

该命令会在启动备份之前停用 BRI 接口。如有必要，发出 no backup interface interface_type interface_number 命令以删除该接口。有关如何正确配置备份的详细信息，请参阅 DDR 备份的配置与故障排除。

3. 发出 show isdn status 命令以检查是否正确配置了该接口的交换机类型。如果未配置或未正确配置交换机类型，则在该接口上配置交换机类型。

下面的示例输出显示未配置交换机类型：

maui-soho-01# show isdn status

**** No Global ISDN Switchtype currently defined ****

ISDN BRI0 interface

dsl 0, interface

ISDN Switchtype = none

Layer 1 Status:

ACTIVE

Layer 2 Status:

Layer 2 NOT Activated

!-- An invalid switch type can be displayed as a Layer 1 or Layer 2 problem.

Layer 3 Status:

0 Active Layer 3 Call(s)

Activated dsl 0 CCBs = 0

The Free Channel Mask: 0x80000003

Total Allocated ISDN CCBs = 0

提示：电信公司应明确指示需要配置的交换机类型。有时（尤其在北美），电信公司可能会指明交换类型为 custom 或 national。在这种情况下，请遵循以下指导原则来确定交换机类型配置：

- custom - 如果电信公司指明其交换机类型为 custom，则将路由器上的交换机类型配置为以下类型之一：

- basic-5ess — 带5ESS交换机的BRI

- primary-5ess — 带5ESS交换机的PRI

- basic-dms - BRI DMS 交换机

- primary-dms - PRI DMS 交换机

- national — 符合BRI的国家ISDN-1(NI1)标准和PRI的NI-2标准的交换机类型。如果电信公司指明交换机类型为 national，则 Cisco 路由器配置应为 basic-ni （对于 BRI）或 primary-ni（对于 PRI）。

注意：对于最高11.2版的Cisco IOS®软件版本，配置的ISDN交换机类型是全局命令，这意味着您不能在Cisco IOS软件版本11.2及更早版本的同一Cisco机箱中使用BRI和PRI卡。Cisco IOS 软件版本 11.3T 或更高版本支持单个 Cisco IOS 机箱中有多种交换机类型。

请与电信公司联系以确定您的交换类型。然后发出 isdn switch-type 命令以在路由器上配置交换机类型：

maui-soho-01# configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

maui-soho-01(config)# isdn switch-type basic-5ess

maui-soho-01(config)# exit

4. 在某些情况下，必须在 BRI 接口下配置 isdn tei-negotiation first-call，以便在发出或接收首个 ISDN 呼号时能够执行终端端点标识符 (TEI) 协商。

通常，此设置用于欧洲的 ISDN 服务，并用于连接到用来启动 TEI 协商的 DMS100 交换机。在加电期间，ISDN 交换机向路由器分配 TEI。有时（特别在欧洲），当没有活动呼叫时，交换机可能会停用第 1 层或第 2 层。

maui-soho-01(config)# interface bri 0

maui-soho-01(config-if)# isdn tei-negotiation first-call

在这种情况下，您可能必须启动拨出或接收呼叫，才能发生 TEI 协商。若要进行拨出，请确保 DDR 配置正确。

5. 发出 show interface bri number 或 show version 命令，以确定路由器上 BRI 接口的类型。

下面的示例显示了带有 U 接口的路由器：

maui-soho-01# show interfaces bri 0

BRI0 is up, line protocol is up (spoofing)

Hardware is BRI with U interface and external S bus interface

!--- Output suppressed.

maui-soho-01# show version

!--- Output suppressed.

cisco 1604 (68360) processor (revision C)

with 3072K/1024K bytes of memory.

Processor board ID 09895320, with hardware revision 00972006 Bridging software.

X.25 software, Version 3.0.0.

Basic Rate ISDN software, Version 1.1.

1 Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)

1 Serial(sync/async) network interface(s)

1 ISDN Basic Rate interface(s)

U interface with external S bus interface for ISDN Basic Rate interface.

System/IO memory with parity disabled

!--- Output suppressed.

由于 ISDN 有各种实施形式，全球各地区的电路所需的客户设备是不同的。请使用下表将路由器正确连接到电信公司插孔：

路由器接口类型

北美

世界的其他国家或地区

U 接口

直接连接到电信公司插孔。

不能使用。

S/T 接口

连接到外部网络终端 1 (NT-1)，然后连接到电信公司插孔。

直接连接到电信公司插孔。

6. 在北美，如果路由器的BRI接口是U接口，则它可以直接连接到电信插孔。在 NT-1 内置到电信公司网络中的世界其他国家或地区，路由器 S/T 接口直接连接到电信公司插孔。参见电信公司说明文件，确保您拥有适当的BRI接口、电缆和其它设备。

7. 在北美，如果您有一个BRI S/T接口，检查所需的外部NT-1上的状态灯。

有关如何解释状态指示灯的信息，请参阅 NT-1 的硬件文档。

如果NT-1状态灯未显示有问题，则检查交换机的NT-1，设置终止电阻(欧姆)。 如果交换机存在，则将其设置为 100 欧姆。此时，为外部 NT-1 重新通电。确保路由器连接到 NT-1 上的 S/T 端口，而 NT-1 上的 U 端口必须连接到 ISDN 插孔。

对于 BRI WAN 接口卡 (WIC)，请参阅 WIC 的文档以了解有关如何理解各种 LED 的信息。

8. 更换从路由器到 ISDN 插孔的电缆。

对于 U 接口，该电缆应为直通 RJ-45 电缆，并且应包含中间的两个引脚（引脚 4 和引脚 5）。 另一个S/T接口使用引脚3、4、5和6。要检查电缆是否是直通电缆，请并排保持RJ-45电缆的两端，并检查引脚是否顺序相同。使用一个电缆测试器保证在那些管脚上有端到端连续性。并且，首选电缆长度少于23英尺(7米)，不应该超出32.8英尺(10米)。

下面的几个表列出了 U 和 S/T 接口的引脚布局：

ISDN BRI S/T 端口引脚布局

RJ-45 8针^1

TE1/TA

NT

极性

3

传输

接收

+

4

接收

传输

+

5

接收

传输

-

6

传输

接收

-

1不使用引脚1、2、7和8。

有关详细信息，请参阅综合业务数字网。

ISDN BRI U 端口引脚布局

RJ-45 8针^1

功能

4

U 接口网络连接（提示）

5

U 接口网络连接（振铃）

1不使用引脚1、2、3、6、7和8。

9. 获取一般的模拟电话，并将其插入 ISDN 插孔。您应该听到咔哒的噪声、白噪声或轻静态噪声。如果听不到其中任何一种声音，则表明这不是活动的 ISDN 线路；验证是否已安装电路以及您是否已连接到正确的放置点。

10. 重新加载路由器。

Layer 1 Status:激活

此状态表明第 1 层已接通，并且您已连接到电信公司。如果您仍有 ISDN 方面的问题，则继续执行使用 show isdn status 命令进行 BRI 故障排除。

其它第一层状态

下面列出了其他可能的第 1 层状态：

- GOINGDOWN

- 初始

- 测试

- RESET

- DELEATED （尽管拼错，但这是在输出中的显示）

- 关闭

- 激活

- ACTIVE_ErrorInd

其中多数状态都是临时的，您可以使用 clear interface bri number 命令或通过路由器重新加载清除这些状态。如果这些状态在较长时间内持续存在，请与电信公司联系以进一步排除故障。此外，还应验证布线及其他硬件，如第 1 层状态：DEACTIVATED 部分所述。

高级参考

如果您是高级用户，请使用此参考部分来隔离 ISDN 第 1 层问题。

注意：ISDN第1层在ITU-T I.430标准中定义 。有关 ISDN 第 1 层状态和信号的详细信息，请参阅 I.430。

对于高级 ISDN 第 1 层故障排除，请发出 show controller bri number 命令。

例如，考虑下面的第 1 层状态：

router# show isdn status bri 1/5

The current ISDN Switchtype = basic-net3

ISDN BRI1/5 interface

Layer 1 Status:

ACTIVE_ErrorInd

Layer 2 Status:

Layer 2 NOT Activated

Layer 3 Status:

0 Active Layer 3 Call(s)

Activated dsl 13 CCBs = 0

Total Allocated ISDN CCBs = 7

由于该第 1 层状态不是 1ACTIVE 和 DEACTIVATED，因此必须发出 show controller bri 命令才能继续进行。show controller bri number 显示有关 BRI 控制器的信息，包括第 1 层的激活状态。

router# show controller bri 1/5

BRI slot 1 interface 5

Layer 1 is PENDING ACTIVATION. (ISDN L1 State F6)

Master clock for slot 1 is bri interface 1.

Total chip configuration successes: 2522, failures: 0, timeouts: 0

D Channel Information:

!--- Output suppressed.

请注意，第1层为挂起激活，L1状态为F6。请使用此表解释L1状态。

L1 状态定义

L1 状态

L1 状态名称

L1 状态说明

F1

非活动

在这种非活动（断电）状态下，终端设备(TE)1不发送并且不能检测到任何输入信号的存在。

F2

感应

TE获得动力但未确定TE接收的信号类型（如有）之后输入该状态。处于此状态时，TE 可能进入低功耗模式。

F3

已停用

这是物理协议的停用状态。网络终端(NT)2和TE都不在传输。处于此状态时，TE 会进入低功耗模式。

F4

等待信号

当 TE 希望启动激活时，它会向 NT 发送一个激活信号，并等待响应。

F5

识别输入

第一次收到 NT 发送的任何信号时，TE 将停止发送激活信号，并等待激活信号或 NT 发送的同步帧。

F6

已同步

当TE收到NT发来的激活信号时，将采用同步帧进行回应，并等待NT发来的同步帧。

F7

已激活

这是正常活动状态，将在两个方向上激活协议。NT 和 TE 都将传输正常帧。只有在状态 F7 下，B 信道和 D 信道才包含操作数据。

F8

丢失帧

在此状态下，TE 丢失帧同步并等待重新同步。

1终端设备是指TE1、TA和NT-2功能组的第1层端接。

2网络终端是指NT-1和NT-2功能组的网络终端第1层。

有关详细信息，请参阅综合业务数字网。

大多数L1状态是临时的，您可以使用clear interface bri number命令或通过路由器重新加载来清除它们。如果这些状态在较长时间内持续存在，请与电信公司联系以进一步排除故障。此外，还应验证布线及其他硬件，如第 1 层状态：DEACTIVATED 部分所述。

注意：有关本节中介绍的第1层状态的详细信息，请参阅ITU-T I.430规范中的第6.2 节。

相关信息

- 使用 show isdn status 命令用于 BRI 故障排除

- 排除 BRI 第 2 层的故障

- ISDN BRI SPID 故障排除

- 使用 debug isdn q931 命令排除 ISDN BRI 第 3 层的故障

- 拨号技术：故障排除技术

- 通用网关和接入服务器产品支持

- 拨号 - 接入技术支持

- 技术支持和文档 - Cisco Systems