目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

背景信息

配置

两路 64k 租用线路服务 (NOVACOM PERMANENTE)

一条 64k 租用信道加上一条 64k 交换信道 (NOVACOMSEMI-PERMANENTE)

两条 64k 交换信道 (NOVACOM CONMUTADO)

验证

故障排除

相关信息

简介

本文档提供了 NOVACOM 服务的配置示例，它是来自西班牙 Telefonica 的一个 ISDN 租用线路服务。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档不限于特定的软件和硬件版本。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

背景信息

NOVACOM 服务提供了三个选项：

- 一种典型 ISDN 租用线路服务，具有两条 64k 线路。此选项被称为 NOVACOM PERMANENTE，但提供商可能不再提供它。Cisco 支持此选项。

- 一种不太典型的 ISDN 租用线路服务，具有一条 64k 租用线路加上一个 64k 交换信道。这被称为 NOVACOM SEMI-PERMANENTE。此选项在同一接口上不受支持。

- 一种普通 ISDN 线路，具有两个 64k 交换信道。这被称为 NOVACOM CONMUTADO。支持此选项。

配置

本部分提供有关如何配置本文档所述功能的信息。

注：要查找有关本文档中使用的命令的其他信息，请使用命令查找工具(仅注册客户)。

两路 64k 租用线路服务 (NOVACOM PERMANENTE)

两条 64k 租用线路服务是受支持的，因为它与普通 ISDN 租用线路服务的工作方式类似。然而，您必须知道 ISDN B 信道可以在两端之间交叉。这意味着一端 BRI 0:1 中的链路可能会在另一端 BRI 0:2 上终止。这点很重要，因为对于租用线路（点对点链路），两端的 IP 地址必须在同一子网中。您可通过启用 debug ip icmp 和 ping 每个远程 B 信道 IP 地址以及验证 ping 是否正确返回，对此进行测试。

网络图

本文档使用以下网络设置：

配置

设备名称 1

isdn leased-line BRI0

!

interface BRI0

ip address 192.168.97.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

encapsulation ppp

no fair-queue

no cdp enable

!

interface BRI0:1

ip address 192.168.97.1 255.255.255.0

!--- IP address of the corresponding B channel on the !--- remote router is in the same subnet.

no ip directed-broadcast

encapsulation ppp

no fair-queue

no cdp enable

!

interface BRI0:2

ip address 192.168.97.2 255.255.255.0

!--- IP address of the corresponding B channel on the !--- remote router is in the same subnet.

no ip directed-broadcast

encapsulation ppp

no fair-queue

no cdp enable

!

一条 64k 租用信道加上一条 64k 交换信道 (NOVACOMSEMI-PERMANENTE)

Telefonica 的第二个选项（一条 64k 租用线路加上一个 64k 交换信道）当前在同一个接口上不受支持。然而，它将适用于独立接口。您必须针对租用线路配置一个接口，针对交换信道配置另一个接口。二者将通过一个被动总线连接到同一 NT1。

两条 64k 交换信道 (NOVACOM CONMUTADO)

此选项与多数 ISDN BRI 连接相同。有关示例，请参阅使用 Dialer Profiles 配置 ISDN DDR。

验证

当前没有可用于此配置的验证过程。

故障排除

目前没有针对此配置的故障排除信息。

相关信息

- 设置 ISDN 基本速率业务

- 配置 ISDN

- 128 Kbps 的租用线路 ISDN

- 拨号技术支持页

- 技术支持 - Cisco Systems