目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

相关产品

规则

配置

BRI 交换机类型信息

PRI 交换机类型和服务信息

网络图

配置

验证

故障排除

故障排除资源

故障排除命令

相关信息

简介

本文档介绍特定于澳大利亚用户的 ISDN 问题。其中包括示例配置以及关于可从 Telco 获得的各种 BRI 和 PRI 服务的信息。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档不限于特定的软件或硬件版本。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

相关产品

此配置可在带有 BRI 或 PRI 接口的任何路由器上使用。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

配置

本部分提供有关如何配置本文档所述功能的信息。

注意：使用命令查找工具(仅限注册客户)可查找有关本文档中使用的命令的详细信息。

BRI 交换机类型信息

澳大利亚的 BRI 不需要服务配置文件标识符 (SPID)。

有两个 ISDN 交换机类型可供使用：

- basic-net3 — 当前最常用。

- basic-ts013 — 适用于较旧的ISDN交换机，如MicroLink。

PRI 交换机类型和服务信息

在澳大利亚，有两个交换机类型可供使用：

- primary-net5 — 当前最常用(“Onramp”)。

- primary-ts015 — 适用于较旧的ISDN交换机，如MacroLink。

对于 PRI，还提供了多种类型的服务：

- 10 B通道(10 × 64 kbps) — 通常称为带主网5的ONRAMP 10。

!

controller E1 0

pri-group timeslots 1-10,16

!

interface Serial0:15

isdn switch-type primary-net5

!

- 20个B信道(20 × 64 kbps) — 通常称为带主网5的ONRAMP 20。

!

controller E1 0

pri-group timeslots 1-21

!

interface Serial0:15

isdn switch-type primary-net5

!

- 30 B通道(30 × 64 kbps) — 通常称为带主网5的ONRAMP 30。

!

controller E1 0

pri-group timeslots 1-31

!

interface Serial0:15

isdn switch-type primary-net5

!

网络图

本文档使用以下网络设置：

配置

本文档介绍澳大利亚的 ISDN 配置。第一种配置用于 BRI，而后面两种配置用于 PRI。

- 具有 basic-net3 交换机类型的 BRI

- 具有 primary-net5 交换机类型的 PRI

- 用于向 Cisco Mica 调制解调器进行模拟拨号的 PRI 20 B 信道

具有 basic-net3 交换机类型的 BRI

!--- Configuration uses BRI0 linked to a dialer profile 1 !--- via dialer pool to dial out.

!

!

ip routing

!

isdn switch-type basic-net3

!

interface loopback0

ip address 10.10.10.1 255.255.255.0

!

interface BRI0

ip unnumbered loopback0

encapsulation ppp

dialer pool-member 1

isdn switch-type basic-net3

ppp authentication chap pap

!

interface Dialer1

ip address 192.168.12.1 255.255.255.0

encapsulation ppp

dialer remote-name AROP

dialer string 0291191111

dialer pool 1

dialer-group 1

ppp authentication chap pap callin

!

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer1

!

dialer-list 1 protocol ip permit

!

具有 primary-net5 交换机类型的 PRI

!--- Configuration uses PRI 30 x B-channels linked to a !--- dialer profile 1 via dialer pool to dial out.

!

ip routing

!

isdn switch-type primary-net5

!

interface loopback0

ip address 10.10.10.1 255.255.255.0

!

controller E1 0

pri-group timeslots 1-31

!

interface Serial0:15

ip unnumbered loopback0

encapsulation ppp

dialer pool-member 1

isdn switch-type primary-net5

ppp authentication chap pap

!

interface Dialer1

ip address 192.168.12.1 255.255.255.0

encapsulation ppp

dialer remote-name AROP

dialer string 0291191111

dialer pool 1

dialer-group 1

ppp authentication chap pap callin

!

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer1

!

dialer-list 1 protocol ip permit

!

用于向 Cisco Mica 调制解调器进行模拟拨号的 PRI 20 B 信道

!--- Configuration uses PRI 20 x B-channels !--- to terminate up to 20 modem calls !--- even though we have 30 modems. We are restricted !--- by the amount of B-channels.

!

!

ip routing

!

isdn switch-type primary-net5

!

interface loopback0

ip address 10.10.10.1 255.255.255.0

!

controller E1 0

pri-group timeslots 1-21

!

interface Serial0:15

ip unnumbered loopback0

encapsulation ppp

isdn switch-type primary-net5

isdn incoming voice-modem

ppp authentication chap pap

!

interface Group-Async 1

ip unnumbered loopback0

encapsulation ppp

ppp authentication chap pap

async mode dedicated

peer default ip pool swim

group-range 1 30

!

ip local pool swim 192.168.1.1 192.168.1.20

!

line 1 30

modem inout

transport input all

验证

使用本部分可确认配置能否正常运行。

命令输出解释程序（仅限注册用户）(OIT) 支持某些 show 命令。使用 OIT 可查看对 show 命令输出的分析。

- show isdn status -保证路由器与ISDN交换机正常地通信。在输出中，验证第1层状态是否为活跃状态，是否第2层状态=MULTIPLE_FRAME_ESTABLISHED出现。此指令也显示活动的呼叫的数量。有关详细信息，请参阅使用 show isdn status 用于 BRI 故障排除。

- show dialer [interface type number] - 显示为按需拨号路由 (DDR) 配置的接口的一般诊断信息。 如果拨号程序正常启动，则应出现 Dialer state is data link layer up 消息。如果physical layer up出现，则线路通信协议表现出来，但是网络控制协议(NCP)没有。启动拨号的数据包的源地址和目标地址显示在 Dial reason line 中。此show指令也显示计时器的配置和连接超时前的时间。

- show caller user username detail -显示特定用户参数，如分配的IP地址、PPP和PPP捆绑参数等。如果您的 Cisco IOS® 软件版本不支持此命令，请使用 show user 命令。

- show dialer map - 显示已配置的动态和静态 Dialer Map。此指令可以被用于发现动态拨号映射是否被创建了。如果没有 Dialer Map，则无法路由数据包。

故障排除

使用本部分可排除配置故障。

故障排除资源

按照需要使用下列故障排除资源：

- 呼入调制解调器呼叫的故障排除 - 用于模拟呼叫故障排除。

- PRI 异步调制解调器呼入 - 有关对模拟呼叫故障进行故障排除的其他信息。

- 呼入 ISDN 呼叫的故障排除 - 用于 ISDN 呼叫故障排除。

- PRI ISDN 呼入 - 有关对 ISDN 呼叫故障进行故障排除的其他信息。

- T1/56K线路的环回测试 — 检验路由器上的T1端口是否正常运行。

故障排除命令

注意：在使用debug命令之前，请参阅有关Debug命令的重要信息。

- debug dialer — 显示有关拨号器接口上接收的数据包的DDR调试信息。此信息有助于保证具有可以使用拨号程序接口的触发数据流。

- debug isdn q931 — 显示ISDN网络连接（第3层）的呼叫建立和断开。

- debug modem - 显示接入服务器上的调制解调器线路活动情况。该输出显示出调制解调器线路何时改变状态。

- debug modem csm - 用于对带有内部数字调制解调器的路由器上的呼叫交换模块 (CSM) 问题进行故障排除的 EXEC 命令。使用该指令，您能跟踪呼入和呼出的呼叫交换排序的完成情况。

- debug ppp negotiation - 在协商链路控制协议 (LCP) 和身份验证以及 NCP 时，显示有关 PPP 流量和交换的信息。成功的PPP协商将首先开放LCP状态，然后进行验证，最后进行NCP协商。在 LCP 协商期间建立多链路参数，如最大接收重建单元 (MRRU)。

- debug ppp authentication - 显示 PPP 身份验证协议消息，包括质询握手身份验证协议 (CHAP) 数据包交换和口令身份验证协议 (PAP) 交换。

- debug ppp error - 显示与 PPP 连接协商和操作关联的协议错误和错误统计数据。

相关信息

- 利用 Dialer Profiles 来配置 ISDN DDR

- 接入技术支持页面

- 工具 和 实用程序－思科系统

- 技术支持和文档 - Cisco Systems