目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

背景信息

设置PCR值

配置

确认

Cisco IOS软件版本

思科IOS软件版本12.0(6)及更高版本

早于思科IOS软件版本12.0(6)

相关信息

简介

本文档介绍如何使用软件分段和重组(SAR)配置Cisco 3810和2600系列路由器以进行ATM流量整形。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档不限于特定的软件和硬件版本。

规则

有关文件规则的更多信息请参见“ Cisco技术提示规则”。

背景信息

当您使用软件SAR配置Cisco 3810和2600路由器进行ATM流量整形时，请注意一个重要限制。可变比特率非实时(VBR-NRT)峰值信元率(PCR)值始终为整数线速。E1的线速等于1920,T1的线速等于1536。如果您以不同方式配置，Cisco IOS®软件会将PCR舍入为可接受值。

注意：没有公式限制可持续信元速率(SCR)和最大突发大小(MBS)。

设置PCR值

根据以下公式设置ATM PCR:

PCR = Line Rate / n

换句话说，PCR等于线速除以n，其中：

- n等于任意整数，如1、2、3、4、5等

- E1的线速为1920,T1的线速为1536

例如，T1的可能PCR值为1536、768或512。

配置

interface ATM0.1 point-to-point

description LAB ROUTER

bandwidth 256

ip address 11.39.18.249 255.255.255.252

pvc 73/33

vbr-nrt 512 512

oam-pvc manage

protocol ip inarp

确认

Router# show atm pvc 73/33

ATM0.1: VCD: 1, VPI: 73, VCI: 33

VBR-NRT, PeakRate: 512, Average Rate: 512, Burst Cells: 0

AAL5-LLC/SNAP, etype:0x0, Flags: 0x20, VCmode: 0x0

OAM frequency: 10 second(s), OAM retry frequency: 1 second(s), OAM retry frequency:

1 second(s)

OAM up retry count: 3, OAM down retry count: 5

OAM Loopback status: OAM Received

OAM VC state: Verified

ILMI VC state: Not Managed

VC is managed by OAM.

InARP frequency: 15 minute(s)

InPkts: 608789, OutPkts: 612122, InBytes: 31658148, OutBytes: 31751480

InPRoc: 20, OutPRoc: 27

InFast: 0, OutFast: 0, InAS: 0, OutAS: 0

CrcErrors: 0, SarTimeOuts: 0, OverSizedSDUs: 0, LengthViolation: 0, CPIErrors: 0

OAM cells received: 608769

F5 InEndloop: 608769, F5 InSegloop: 0, F5 InAIS: 0, F5 InRDI: 0

F4 InEndloop: 0, F4 InSegloop: 0, F4 InAIS: 0, F4 InRDI: 0

OAM cells sent: 956860

F5 OutEndloop: 956860, F5 OutSegloop: 0, F5 OutRDI: 0

F4 OutEndloop: 0, F4 OutSegloop: 0, F4 OutRDI: 0

OAM cell drops: 0

Compress: Disabled

Status: UP

Cisco IOS软件版本

此限制导致的问题取决于您运行的Cisco IOS软件版本。

此缺陷有Cisco Bug ID CSCdm50432(仅限注册客户)。

思科IOS软件版本12.0(6)及更高版本

如果不遵循“设置PCR值”部分中的指南，并且运行Cisco IOS软件版本12.0(6)或更高版本，则控制器会选择下一个可用的较低值。

例如，如果将T1的PCR配置为900，控制器会将工作PCR设置为768。

早于思科IOS软件版本12.0(6)

如果运行早于Cisco IOS软件版本12.0(6)的版本，并且未遵循设置PCR值一节中的指导原则，则控制器会选择下一个可用的更高值。

此操作可以超额订用中间ATM交换机上的流量策略。

相关信息

- 思科MC3810系列概述

- 思科MC3810接入集中器

- ATM软件分段和重组(SAR)

- ATM技术支持

- 技术支持和文档 - Cisco Systems