目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

PVC是单向的吗？

配置

show 命令与配置注释

在路由器上指定输入与输出值

相关信息

简介

在典型的星型广域网拓朴结构中，数据流量不对称，流入远程站点的流量高于流出远程站点的流量。这种配置可以从提供非对称永久虚电路(PVC)中受益，该PVC在非实时可变比特率(nrt-VBR)PVC的两个路由器端使用不同的峰值信元速率(PCR)和持续信元速率(SCR)流量整形值。

本文档的目的是为非对称PVC提供配置示例。请注意，如果ATM交换机网络中未正确实施，PVC的较慢端可能会出现循环冗余校验(CRC)错误，这可能会影响性能。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档不限于特定的软件和硬件版本。

规则

有关文件规则的更多信息请参见“ Cisco技术提示规则”。

PVC是单向的吗？

ATM虚拟连接由两个单向子链路组成。当连接在两个方向上分配相同的虚拟路径标识符(VPI)/虚拟信道标识符(VCI)时，它可以在每个方向上分配不同的带宽量，这种连接称为非对称。

配置

LS1010 ATM交换机上的此示例配置使用两个具有唯一PCR=SCR值的路由器：

- 中心站点 — 7 MB PCR=SCR，连接到LS1010端口0/0/0

- 远程站点 — 3.5 MB PCR=SCR，连接到LS1010端口1/0/0

LS1010配置

atm connection-traffic-table-row index 63999 vbr-nrt pcr 3500 scr0 3500  mbs 200

atm connection-traffic-table-row index 64000 vbr-nrt pcr 7000 scr0 7000  mbs 200

!

interface ATM1/0/0

no atm auto-configuration

no atm ilmi-keepalive

atm pvc 5 100 rx-cttr 63999 tx-cttr 64000  interface  ATM0/0/0 5 100

show 命令与配置注释

命令输出解释程序工具（仅限注册用户）支持某些 show 命令，使用此工具可以查看对 show 命令输出的分析。

- show atm connection-traffic-table - Cisco园区ATM交换机将每个连接的流量参数存储在连接流量表行(CTTR)值的单独表中。您首先配置流量参数值并为CTTR表中的行分配索引号。发出以下命令以查看这些CTTR行：

ls1010-2#show atm connection-traffic-table

Row      Service-category    pcr        scr/mcr       mbs         cdvt

1            ubr          7113539        none                     none

2            cbr              424                                 none

3            vbr-rt           424         424          50         none

4            vbr-nrt          424         424          50         none

5            abr              424           0                     none

6            ubr              424        none                     none

63997        cbr             1741                                 none

63998        vbr-rt          5000        2500-0       none        none

63999        vbr-nrt         3500        3500-0       200         none

64000        vbr-nrt         7000        7000-0       200         none

2147483645*  ubr                0        none                     none

2147483646*  ubr                1        none                     none

2147483647*  ubr          7113539        none                     none

- atm pvc命令接受VC每个支路的tx-cttr和rx-cttr参数。那么，传输方向是什么，接收方向是什么？视图以交换矩阵为中心。换句话说，接收从接口进入交换矩阵，而发射从交换矩阵传出到接口。

- 有多种方法可实现相同的流量整形结果。换句话说，这些命令是等效的：

interface atm 1/0/0

atm pvc 5 100 rx-cttr 63999 tx-cttr 64000 interface atm 0/0/0 5 100

atm pvc 5 100 interface atm 0/0/0 5 100 rx-cttr 64000 tx-cttr 63999

atm pvc 5 100 rx-cttr 63999 interface atm 0/0/0 5 100 rx-cttr 64000

- 发出show atm vc interface x/y/z vpi vci命令，确认连接的非对称参数。

0/0/0 - rx is 7MB

0/0/0 - tx is 3.5MB 1/0/0 - tx is 7MB

1/0/0 - rx is 3.5 MB

ls1010-2#show atm vc interface atm 0/0/0 5 100

Interface: ATM0/0/0, Type: oc3suni

VPI = 5  VCI = 100

Status: DOWN

Time-since-last-status-change: 1d14h

Connection-type: PVC

Cast-type: point-to-point

Packet-discard-option: disabled

Usage-Parameter-Control (UPC): pass

Wrr weight: 2

Number of OAM-configured connections: 0

OAM-configuration: disabled

OAM-states:  Not-applicable

Cross-connect-interface: ATM1/0/0, Type: ds3suni_Quad

Cross-connect-VPI = 5

Cross-connect-VCI = 100

Cross-connect-UPC: pass

Cross-connect OAM-configuration: disabled

Cross-connect OAM-state:  Not-applicable

Threshold Group: 3, Cells queued: 0

Rx cells: 0, Tx cells: 0

Tx Clp0:0,  Tx Clp1: 0

Rx Clp0:0,  Rx Clp1: 0

Rx Upc Violations:0, Rx cell drops:0

Rx Clp0 q full drops:0, Rx Clp1 qthresh drops:0

Rx connection-traffic-table-index: 64000

Rx service-category: VBR-NRT (Non-Realtime Variable Bit Rate)

Rx pcr-clp01: 7000

Rx scr-clp0 : 7000

Rx mcr-clp01: none

Rx      cdvt: 1024 (from default for interface)

Rx       mbs: 200

Tx connection-traffic-table-index: 63999

Tx service-category: VBR-NRT (Non-Realtime Variable Bit Rate)

Tx pcr-clp01: 3500

Tx scr-clp0 : 3500

Tx mcr-clp01: none

Tx      cdvt: none

Tx       mbs: 200

ls1010-2#show atm vc interface atm 1/0/0 5 100

Interface: ATM1/0/0, Type: ds3suni_Quad

VPI = 5  VCI = 100

Status: DOWN

Time-since-last-status-change: 1d14h

Connection-type: PVC

Cast-type: point-to-point

Packet-discard-option: disabled

Usage-Parameter-Control (UPC): pass

Wrr weight: 2

Number of OAM-configured connections: 0

OAM-configuration: disabled

OAM-states:  Not-applicable

Cross-connect-interface: ATM0/0/0, Type: oc3suni

Cross-connect-VPI = 5

Cross-connect-VCI = 100

Cross-connect-UPC: pass

Cross-connect OAM-configuration: disabled

Cross-connect OAM-state:  Not-applicable

Threshold Group: 3, Cells queued: 0

Rx cells: 0, Tx cells: 0

Tx Clp0:0,  Tx Clp1: 0

Rx Clp0:0,  Rx Clp1: 0

Rx Upc Violations:0, Rx cell drops:0

Rx Clp0 q full drops:0, Rx Clp1 qthresh drops:0

Rx connection-traffic-table-index: 63999

Rx service-category: VBR-NRT (Non-Realtime Variable Bit Rate)

Rx pcr-clp01: 3500

Rx scr-clp0 : 3500

Rx mcr-clp01: none

Rx      cdvt: 1024 (from default for interface)

Rx       mbs: 200

Tx connection-traffic-table-index: 64000

Tx service-category: VBR-NRT (Non-Realtime Variable Bit Rate)

Tx pcr-clp01: 7000

Tx scr-clp0 : 7000

Tx mcr-clp01: none

Tx      cdvt: none

Tx       mbs: 200

- 如果未正确实施，较慢的接收接口可能会出现输入丢包。具体来说，PA-A3会根据其流量整形值将总接收缓冲区的子集分配给VC。如果VC收到的数据包数量超过其预期，则这些接收缓冲区会填满。路由器必须丢弃后续数据包，并在InPktDrops计数器中增加show atm vc输出。如果PVC记录InPktDrops，请检查ATM交换机网络和路由器两端的流量整形配置。

- 2600和3600系列的OC-3和DS-3网络模块使用不同的架构。这些模块不对分配给VC的接收缓冲区数量设置配额，因此，如果ATM网络中VC未正确配置，则不应报告输入丢弃。

在路由器上指定输入与输出值

ATM路由器接口使用Q.2931等信令协议建立交换虚电路(SVC)。 信令协议通过发送包含多个信息元素(IE)的SETUP消息来启动SVC过程。IE的目的是传达连接的特征。

流量描述符IE协商连接的流量参数，包括前向和后向PCR、前向和后向SCR、前向和后向最大突发大小(MBS)。在ATM路由器接口上配置SVC时，vbr-nrt 命令接受input-pcr、input-scr和input-mbs参数。该命令的完整语法为：

vbr-nrt output-pcr output-scr output-mbs [input-pcr] [input-scr] [input-mbs]

在以下示例中，指定输出PCR和SCR为5 MB，以及输入PCR和SCR为2.5 MB。

7200-1.3(config-subif)#svc LESLIE nsap

47.00918100000000E04FACB401.00E04FACB401.00

7200-1.3(config-if-atm-vc)#vbr-nrt 5000 5000 94 ?

<1-45000>  Input Peak Cell Rate(PCR) in Kbps

<cr>

7200-1.3(config-if-atm-vc)#vbr-nrt 5000 5000 94 2500 ?

<1-2500>  Input Sustainable Cell Rate(SCR) in Kbps

7200-1.3(config-if-atm-vc)#vbr-nrt 5000 5000 94 2500 2500 ?

<1-65535>  Input Maximum Burst Size(MBS) in Cells

当为PVC指定流量参数时，请注意，同一vbr-nrt配置语句不提供配置这些值的选项，因为VC不执行任何信令。

7200-1.3(config)#interface atm 6/0.2

7200-1.3(config-subif)#pvc 1/100

7200-1.3(config-if-atm-vc)#vbr-nrt 5000 5000 ?

<1-65535>  Maximum Burst Size(MBS) in Cells

<cr>

7200-1.3(config-if-atm-vc)#vbr-nrt 5000 5000 94 ?

<cr>

相关信息

- ATM技术支持页

- ATM流量管理技术支持

- 技术支持和文档 - Cisco Systems