Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Configurar

Diagrama de Rede

Configurações

Explicação da configuração do C2503

Explicação da configuração do C4000

Verificar

Troubleshoot

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento fornece um exemplo de configuração para ISDN com o uso de IP.

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre convenções de documentos.

Configurar

Nesta seção, você encontrará informações para configurar os recursos descritos neste documento.

Nota:Use a Command Lookup Tool (somente clientes registrados) para obter mais informações sobre os comandos usados neste documento.

Diagrama de Rede

Este documento utiliza a seguinte configuração de rede:

Configurações

Este documento utiliza as seguintes configurações:

- C2503

- C4000

C2503

C2503#write terminal

######

Current configuration:

!

version 10.2

!

hostname C2503

!

enable password test

!

username C4000 password cisco

!--- See the username explanation in the !--- Explanation of the C2503 Configuration section of this document.

isdn switch-type basic-dms100

!

interface Ethernet0

ip address 172.16.10.1 255.255.255.0

!

interface Serial0

no ip address

shutdown

!

interface Serial1

no ip address

shutdown

!

interface BRI0

ip address 172.16.20.1 255.255.255.0

encapsulation ppp

bandwidth 56

dialer idle-timeout 300

dialer map ip 172.16.20.2 name C4000 speed 56 broadcast 14155551234

dialer map ip 172.16.20.2 name C4000 speed 56 broadcast 14155556789

dialer hold-queue 5

dialer load-threshold 100

dialer-group 1

isdn spid1 408555432101 5554321

isdn spid2 408555987601 5559876

ppp authentication chap

!

router igrp 1

network 172.16.0.0

!

ip route 192.168.24.0 255.255.255.0 172.16.20.2

access-list 100 deny ip 0.0.0.0 255.255.255.255 255.255.255.255 0.0.0.0

access-list 100 permit ip 0.0.0.0 255.255.255.255 0.0.0.0 255.255.255.255

!

!

dialer-list 1 list 100

!

line con 0

line aux 0

line vty 0 4

password test

login

!

end

C4000

C4000#write terminal

######

Current configuration:

!

version 10.2

!

hostname C4000

!

enable password test

!

username C2503 password cisco

!--- See the username explanation in the !--- Explanation of the C4000 Configuration section of this document.

isdn switch-type basic-dms100

!

interface Ethernet0

ip address 192.168.24.65 255.255.255.0

!

interface Serial0

no ip address

shutdown

!

interface Serial1

no ip address

shutdown

!

interface BRI0

ip address 172.16.20.2 255.255.255.0

encapsulation ppp

bandwidth 56

dialer idle-timeout 300

dialer map ip 172.16.20.1 name C2503 speed 56 broadcast 14085554321

dialer map ip 172.16.20.1 name C2503 speed 56 broadcast 14085559876

dialer hold-queue 5

dialer load-threshold 100

dialer-group 1

isdn spid1 415555123401 5551234

isdn spid2 415555678901 5556789

ppp authentication chap

!

router igrp 1

network 172.16.0.0

network 192.168.24.0

!

ip route 172.16.10.0 255.255.255.0 172.16.20.1

access-list 100 deny ip 0.0.0.0 255.255.255.255 255.255.255.255 0.0.0.0

access-list 100 permit ip 0.0.0.0 255.255.255.255 0.0.0.0 255.255.255.255

!

!

dialer-list 1 list 100

!

line con 0

line aux 0

line vty 0 4

password test

login

!

end

Explicação da configuração do C2503

C2503#write terminal

######

Current configuration:

!

version 10.2

!

hostname C2503

!

enable password test

!

username C4000 password cisco

O nome de usuário C4000 é o nome do host do roteador remoto. O comando dialer map, que esta seção explica, usa este nome de usuário. O nome de usuário não diferencia maiúsculas e minúsculas durante a autenticação. No entanto, o nome que você configura com o comando dialer map diferencia maiúsculas de minúsculas. Você deve corresponder exatamente ao nome do host do roteador remoto, que é "C4000".

Observação: no roteador C2503, o nome que você configura com o comando username deve corresponder exatamente ao nome que você configura com o comando dialer map. Você emite o comando username no modo de configuração global.

O processo de autenticação Challenge Handshake Authentication Protocol (CHAP) usa a senha. A senha diferencia maiúsculas de minúsculas e deve corresponder exatamente à senha do roteador remoto.

Observação: para evitar confusão, este exemplo de configuração usa a forma não criptografada da senha cisco. Na configuração real, a senha aparece em sua forma criptografada: 7 13061E010803. Nesta senha, 7 indica o tipo de criptografia e 13061E010803 é a forma criptografada da senha cisco. Quando você emite ou faz alterações no comando username, sempre insira a senha em sua forma não criptografada e não digite o tipo de criptografia (7). O tipo de criptografia é definido automaticamente.

- isdn switch-type basic-dms100 —O tipo de switch ISDN deve corresponder ao equipamento da sua operadora. Se você alterar o tipo de switch, será necessário recarregar o roteador para que o novo tipo de switch entre em vigor.

interface Ethernet0

ip address 172.16.10.1 255.255.255.0

interface Serial0

no ip address

shutdown

!

interface Serial1

no ip address

shutdown

!

interface BRI0

ip address 172.16.20.1 255.255.255.0

- encapsulation ppp —Use o encapsulamento PPP em vez do HDLC (High-Level Data Link Control) para permitir o uso da autenticação CHAP.

- bandwidth 56—A configuração de largura de banda padrão para uma interface BRI é de 64 kbps. Se você configurar suas instruções dialer map com a opção speed 56, inclua a instrução bandwidth.

Observação: esse comando não controla a velocidade da sua linha ISDN. O comando define o ponto de referência correto para:

- A porta BRI show interface statistics

- O comando dialer load-threshold

- Métricas de roteamento IGRP (Interior Gateway Routing Protocol)/EIGRP (Enhanced IGRP)

- dialer idle-timeout 300 —Este comando define o número de segundos em que a conexão ISDN permanece aberta se nenhum tráfego interessante estiver sendo roteado. O temporizador é redefinido toda vez que um pacote interessante é encaminhado.

- dialer map ip 172.16.20.2 name C4000 speed 56 broadcast 1415551234

dialer map ip 172.16.20.2 name C4000 speed 56 broadcast 1415556789

Use o comando dialer map com autenticação CHAP para fazer a chamada inicial para o roteador remoto quando o tráfego interessante for encaminhado para a interface BRI. Quando a conexão se torna ativa, o comando dialer idle-timeout determina o período de tempo para a conexão permanecer ativa. Uma instrução dialer map é necessária para cada número de telefone ISDN que será chamado. No entanto, lembre-se de que duas instruções dialer map que apontem para o mesmo local podem ativar ambos os canais B quando você só quiser usar um canal.

Os parâmetros de comando para esse exemplo são:

- 172.16.20.2—O endereço IP da interface BRI do roteador remoto

Para determinar esse endereço, execute o comando show interface bri 0 no prompt do console do roteador remoto.

- name C4000 —O nome do host do roteador remoto

O nome diferencia maiúsculas de minúsculas e deve corresponder ao nome que você configura para o comando username.

- speed 56—Define a velocidade do discador para 56 kbps para circuitos ISDN que não sejam de 64 kbps de ponta a ponta

Inclua este parâmetro nas instruções dialer map de ambos os roteadores. A maioria das instalações na América do Norte deve ser configurada para 56 kbps.

- broadcast —Permite o encaminhamento de pacotes de broadcast

A menos que o comando dialer-list especifique pacotes de broadcast como pacotes interessantes, os pacotes são encaminhados somente quando o link ISDN está ativo.

- 14155551234 e 14155556789 —Os números de telefone ISDN do roteador remoto

- dialer hold-queue 5—Este comando permite que pacotes interessantes sejam enfileirados até o estabelecimento da conexão ISDN. Neste exemplo, cinco pacotes interessantes devem ser enfileirados.

- dialer load-threshold 100 —Este comando configura a largura de banda sob demanda. O comando define a carga máxima antes que o discador faça outra chamada através do segundo canal B. O valor da carga é a média pesada calculada para a interface, onde 1 é descarregado e 255 é completamente carregado. O valor real de carga a ser configurado depende das características de sua rede específica. Neste exemplo, o segundo canal B é ativado quando a carga atinge 39% da utilização máxima, que é 100 dividido por 255.

- dialer-group 1 —O comando dialer-group 1 ativa a lista de discadores 1 na interface BRI, que determina quais pacotes são interessantes e ativará a conexão ISDN.

- isdn spid1 408555432101 5554321

isdn spid2 408555987601 5559876

Use os comandos isdn spid se a sua operadora atribuir SPIDs (Service Profile Identifiers, identificadores de perfil de serviço) às linhas ISDN.

- ppp authentication chap —Este comando ativa a autenticação CHAP.

router igrp 1

network 172.16.0.0

- ip route 192.168.24.0 255.255.255.0 172.16.20.2—Este comando ip route cria uma rota estática para a rede do roteador remoto através da interface BRI do roteador remoto. Esse é um requisito porque as rotas dinâmicas são perdidas quando o link ISDN está inoperante.

Os parâmetros de comando para esse exemplo são:

- 192.168.24.0—A rede de destino

- 255.255.255.0—A máscara de rede de destino

Um 255 em uma posição de octeto especifica que uma correspondência exata para esse octeto é necessária. Um 0 em uma posição de octeto especifica que qualquer valor corresponde.

- 172.16.20.2 — O endereço do próximo salto que pode ser usado para acessar a rede de destino

- access-list 100 deny ip 0.0.0.0 255.255.255.255 255.255.255.255 0.0.0.0

access-list 100 permit ip 0.0.0.0 255.255.255.255 0.0.0 255.255.255.255—Este comando access-list determina quais pacotes IP são interessantes e ativarão o link ISDN. A lista de acesso a ser criada depende de seu projeto de rede específico.

access-list 100 deny ip 0.0.0.0 255.255.255.255 255.255.255 0.0.0.0—Este comando access-list define todos os pacotes de broadcast como não interessantes.

access-list 100 permit ip 0.0.0.0 255.255.255.255 0.0.0255.255.255.255—Este comando access-list define todos os outros pacotes IP como interessantes.

- dialer-list 1 list 100 —Este comando aponta para a lista de acesso 100, que determina quais pacotes IP são interessantes.

line con 0

line aux 0

line vty 0 4

password test

login

!

end

Explicação da configuração do C4000

C4000#write terminal

######

Current configuration:

!

version 10.2

!

hostname C4000

!

enable password test

!

username C2503 password cisco

O nome de usuário C2503 é o nome do host do roteador remoto. O comando dialer map, que esta seção explica, usa este nome de usuário. O nome de usuário não diferencia maiúsculas e minúsculas durante a autenticação. No entanto, o nome que você configura com o comando dialer map diferencia maiúsculas de minúsculas. Você deve corresponder exatamente ao nome do host do roteador remoto, que é "C2503".

Observação: no roteador C4000, o nome que você configura com o nome de usuário deve corresponder exatamente ao nome que você configura com o comando dialer map. Você emite o comando username no modo de configuração global.

O processo de autenticação CHAP usa a senha. A senha diferencia maiúsculas de minúsculas e deve corresponder exatamente à senha do roteador remoto.

Observação: para evitar confusão, este exemplo de configuração usa a forma não criptografada da senha cisco. Na configuração real, a senha aparece em sua forma criptografada: 7 13061E010803. Nesta senha, 7 indica o tipo de criptografia e 13061E010803 é a forma criptografada da senha cisco. Quando você emite ou faz alterações no comando username, sempre insira a senha em sua forma não criptografada e não digite o tipo de criptografia (7). O tipo de criptografia é definido automaticamente.

- isdn switch-type basic-dms100 —O tipo de switch ISDN deve corresponder ao equipamento da sua operadora. Se você alterar o tipo de switch, será necessário recarregar o roteador para que o novo tipo de switch entre em vigor.

interface Ethernet0

ip address 192.168.24.65 255.255.255.0

interface Serial0

no ip address

shutdown

!

interface Serial1

no ip address

shutdown

!

interface BRI0

ip address 172.16.20.2 255.255.255.0

encapsulation ppp

- encapsulation ppp —Use o encapsulamento PPP em vez do HDLC para permitir o uso da autenticação CHAP.

- bandwidth 56—A configuração de largura de banda padrão para uma interface BRI é de 64 kbps. Se você configurar suas instruções dialer map com a opção speed 56, inclua a instrução bandwidth.

Observação: esse comando não controla a velocidade da sua linha ISDN. O comando define o ponto de referência correto para:

- A porta BRI show interface statistics

- O comando dialer load-threshold

- Métricas de roteamento IGRP/EIGRP

- dialer idle-timeout 300 —Este comando define o número de segundos em que a conexão ISDN permanece aberta se nenhum tráfego interessante estiver sendo roteado. O temporizador é redefinido toda vez que um pacote interessante é encaminhado.

dialer map ip 172.16.20.1 name C2503 speed 56 broadcast 14085554321

dialer map ip 172.16.20.1 name C2503 speed 56 broadcast 14085559876

Use o comando dialer map com autenticação CHAP para fazer a chamada inicial para o roteador remoto quando o tráfego interessante for encaminhado para a interface BRI. Quando a conexão se torna ativa, o comando dialer idle-timeout determina o período de tempo para a conexão permanecer ativa. Uma instrução dialer map é necessária para cada número de telefone ISDN que será chamado. No entanto, lembre-se de que duas instruções dialer map que apontem para o mesmo local podem ativar ambos os canais B quando você só quiser usar um canal.

Os parâmetros de comando para esse exemplo são:

- 172.16.20.1—O endereço IP da interface BRI do roteador remoto

Para determinar esse endereço, execute o comando show interface bri 0 no prompt do console do roteador remoto.

- name C2503 —O nome do host do roteador remoto

O nome diferencia maiúsculas de minúsculas e deve corresponder ao nome que você configura para o comando username.

- speed 56—Define a velocidade do discador para 56 kbps para circuitos ISDN que não sejam de 64 kbps de ponta a ponta

Inclua este parâmetro nas instruções dialer map de ambos os roteadores. A maioria das instalações na América do Norte deve ser configurada para 56 kbps.

- broadcast —Permite o encaminhamento de pacotes de broadcast

A menos que o comando dialer-list especifique pacotes de broadcast como pacotes interessantes, os pacotes são encaminhados somente quando o link ISDN está ativo.

- 14085554321 e 14085559876—Os números de telefone ISDN do roteador remoto

- dialer hold-queue 5 —Este comando permite que pacotes interessantes sejam enfileirados até o estabelecimento da conexão ISDN. Neste exemplo, cinco pacotes interessantes devem ser enfileirados.

- dialer load-threshold 100 —Este comando configura a largura de banda sob demanda. O comando define a carga máxima antes que o discador faça outra chamada através do segundo canal B. O valor da carga é a média pesada calculada para a interface, onde 1 é descarregado e 255 é completamente carregado. O valor real de carga a ser configurado depende das características de sua rede específica. Neste exemplo, o segundo canal B é ativado quando a carga atinge 39% da utilização máxima, que é 100 dividido por 255.

- dialer-group 1 —O comando dialer-group 1 ativa a lista de discadores 1 na interface BRI, que determina quais pacotes são interessantes e ativará a conexão ISDN.

- isdn spid1 415555123401 5551234

isdn spid2 415555678901 5556789

Use os comandos isdn spid se sua portadora atribuir SPIDs às linhas ISDN.

- ppp authentication chap —Este comando ativa a autenticação CHAP.

router igrp 1

network 172.16.0.0

network 192.168.24.0

- ip route 172.16.10.0 255.255.255.0 172.16.20.1—Este comando ip route cria uma rota estática para a rede do roteador remoto através da interface BRI do roteador remoto. Esse é um requisito porque as rotas dinâmicas são perdidas quando o link ISDN está inoperante.

Os parâmetros de comando para esse exemplo são:

- 172.16.0.0—A rede de destino

- 255.255.0.0—A máscara de rede de destino

Um 255 em uma posição de octeto especifica que uma correspondência exata para esse octeto é necessária. Um 0 em uma posição de octeto especifica que qualquer valor corresponde.

- 172.16.20.1 — O endereço do próximo salto que pode ser usado para acessar a rede de destino

- access-list 100 deny ip 0.0.0.0 255.255.255.255 255.255.255.255 0.0.0.0

access-list 100 permit ip 0.0.0.0 255.255.255.255 0.0.0 255.255.255.255—Este comando access-list determina quais pacotes IP são interessantes e ativarão o link ISDN. A lista de acesso a ser criada depende de seu projeto de rede específico.

access-list 100 deny ip 0.0.0.0 255.255.255.255 255.255.255 0.0.0—Este comando access-list define todos os pacotes de broadcast como não interessantes.

access-list 100 permit ip 0.0.0.0 255.255.255.255 0.0.0 255.255.255.255—Este comando access-list define todos os outros pacotes IP como interessantes.

- dialer-list 1 list 100 —Este comando aponta para a lista de acesso 100, que determina quais pacotes IP são interessantes.

line con 0

line aux 0

line vty 0 4

password test

login

!

end

Verificar

No momento, não há procedimento de verificação disponível para esta configuração.

Troubleshoot

Atualmente, não existem informações disponíveis específicas sobre Troubleshooting para esta configuração.

Informações Relacionadas

- Página de suporte de tecnologia de acesso discado

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems