Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Informações de Apoio

Configurar

Dois serviços de linha alugada de 64 k (NOVACOM PERMANENTE)

Um canal dedicado de 64 k mais um canal comutado de 64 k (NOVACOM SEMI-PERMANENTE)

Dois canais de 64k comutados (NOVACOM CONMUTADO)

Verificar

Troubleshoot

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento fornece um exemplo de configuração para o serviço NOVACOM, que é um serviço de linha alugada ISDN da Telefonica, na Espanha.

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Para obter mais informações sobre convenções de documento, consulte as Convenções de dicas técnicas Cisco.

Informações de Apoio

O serviço NOVACOM oferece três opções:

- Um serviço de linha alugada ISDN típico com duas linhas de 64k. Esta opção é conhecida como NOVACOM PERMANENTE, mas pode não ser mais oferecida pelo provedor. Essa opção é suportada pela Cisco.

- Um serviço de linha privada ISDN menos típico com uma linha alugada de 64 k mais um canal comutado de 64 k. É conhecido como NOVACOM SEMI-PERMANENTE. Esta opção não é suportada na mesma interface.

- Uma linha ISDN normal com dois canais comutados de 64k. Isso é conhecido como NOVACOM CONMUTADO. Esta opção é suportada.

Configurar

Nesta seção, você encontrará informações para configurar os recursos descritos neste documento.

Observação: para encontrar informações adicionais sobre os comandos usados neste documento, use a ferramenta Command Lookup Tool (somente clientes registrados).

Dois serviços de linha alugada de 64 k (NOVACOM PERMANENTE)

O serviço de duas linhas alugadas de 64 k é suportado porque funciona como os serviços de linha alugada ISDN normais. No entanto, você deve estar ciente de que os canais B ISDN podem ser cruzados entre as duas extremidades. Isso significa que o link da BRI 0:1 em um lado pode ser terminado na BRI 0:2 no outro lado. Isso é importante porque para linhas alugadas (links ponto-a-ponto) os endereços IP nos dois lados devem estar na mesma sub-rede. Você pode testar isso ativando debug ip icmp e fazendo ping em cada endereço IP do canal B remoto e verificando se os pings foram retornados corretamente.

Diagrama de Rede

Este documento utiliza a seguinte configuração de rede:

Configurações

Nome do dispositivo 1

isdn leased-line BRI0

!

interface BRI0

ip address 192.168.97.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

encapsulation ppp

no fair-queue

no cdp enable

!

interface BRI0:1

ip address 192.168.97.1 255.255.255.0

!--- IP address of the corresponding B channel on the !--- remote router is in the same subnet.

no ip directed-broadcast

encapsulation ppp

no fair-queue

no cdp enable

!

interface BRI0:2

ip address 192.168.97.2 255.255.255.0

!--- IP address of the corresponding B channel on the !--- remote router is in the same subnet.

no ip directed-broadcast

encapsulation ppp

no fair-queue

no cdp enable

!

Um canal dedicado de 64 k mais um canal comutado de 64 k (NOVACOM SEMI-PERMANENTE)

A segunda opção da Telefonica, uma linha alugada de 64 k mais um canal comutado de 64 k, não é atualmente suportada na mesma interface. No entanto, ele funcionará com interfaces separadas. Você deve configurar uma interface para a linha alugada e a outra interface para o canal comutado. Ambos serão conectados ao mesmo NT1 por meio de um barramento passivo.

Dois canais de 64k comutados (NOVACOM CONMUTADO)

Essa opção é a mesma da maioria das conexões ISDN BRI. Por exemplo, consulte Configuração de ISDN DDR com Perfis de Discador.

Verificar

No momento, não há procedimento de verificação disponível para esta configuração.

Troubleshoot

Atualmente, não existem informações disponíveis específicas sobre Troubleshooting para esta configuração.

Informações Relacionadas

- Configurando o serviço de taxa básica ISDN

- Configurando ISDN

- ISDN de linha alugada a 128 kbps

- Página de suporte da tecnologia de discagem

- Suporte Técnico - Cisco Systems