Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Informações de Apoio

Configurar ISDN BRI para "Anlagenanschluss"

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento fornece informações sobre como configurar a BRI ISDN para "Anlagenanschluss" na Alemanha.

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre convenções de documentos.

Informações de Apoio

Na Alemanha (e possivelmente em outros países), as companhias telefônicas locais oferecem uma linha ISDN chamada "Anlagenanschluss". Esta linha, ou muitas vezes um "grupo de busca" de várias linhas, refere-se a um grupo de linhas com o mesmo número de assinante. Anlagenanschluss pretende conectar apenas um dispositivo ISDN, como uma central telefônica privada (PBX).

Configurar ISDN BRI para "Anlagenanschluss"

Esta seção descreve como você pode usar essas linhas ISDN em um roteador Cisco.

Para usar o Anlagenanschluss em um roteador Cisco, configure o comando de configuração da interface isdn static-tei 0 na(s) interface(s) BRI, como mostrado aqui:

Router# configure terminal

Router(config)# interface bri 0

Router(config-if)# isdn static-tei 0

Warning: Interface must be cleared after reconfiguring the TEI.

Router(config-if)#

!--- Issue the shutdown and no shutdown commands !--- to activate new TEI configuration.

Router (config-if)# shutdown

Router (config-if)# no shutdown

Sem o comando isdn static-tei 0, o status da Camada 2 ISDN fica preso no estado "TEI_ASSIGNED", e a saída do comando debug isdn q921 repete estas duas linhas:

RX SABMEp c/r = 1 sapi = 0 tei = 0

RX IDCKRQ ri = 0 ai = 0

Informações Relacionadas

- Configurando o serviço de taxa básica ISDN

- Páginas de suporte de tecnologia de acesso

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems