Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Informações de Apoio

Defina o valor de PCR

Configuração

Verificação

Versões do Cisco IOS Software

Software Cisco IOS versões 12.0(6) e posteriores

Versões anteriores ao Cisco IOS Software Release 12.0(6)

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento explica como configurar os Cisco 3810 e 2600 Series Routers para modelagem de tráfego ATM com o uso de segmentação e remontagem de software (SAR).

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

Conventions

For more information on document conventions, refer to the Cisco Technical Tips Conventions.

Informações de Apoio

Ao configurar os roteadores Cisco 3810 e 2600 para modelagem de tráfego ATM com SAR de software, esteja ciente de uma limitação importante. O valor da taxa de bits variável - taxa de bits não real (VBR-NRT) taxa de célula de pico (PCR) é sempre a taxa de linha sobre um inteiro. A taxa de linha é igual a 1920 para E1 ou 1536 para T1. Se você configurar isso de forma diferente, o software Cisco IOS® arredonda o PCR para um valor aceitável.

Observação: nenhuma fórmula restringe a taxa de célula sustentável (SCR, Sustainable Cell Rate) e o tamanho máximo de burst (MBS).

Defina o valor de PCR

Defina o PCR ATM de acordo com esta fórmula:

PCR = Line Rate / n

Em outras palavras, o PCR é igual à taxa de linha dividida por n, onde:

- n é igual a qualquer inteiro, como 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante

- a taxa de linha é 1920 para E1 ou 1536 para T1

Por exemplo, os valores de PCR possíveis para T1 são 1536, 768 ou 512.

Configuração

interface ATM0.1 point-to-point

description LAB ROUTER

bandwidth 256

ip address 11.39.18.249 255.255.255.252

pvc 73/33

vbr-nrt 512 512

oam-pvc manage

protocol ip inarp

Verificação

Router# show atm pvc 73/33

ATM0.1: VCD: 1, VPI: 73, VCI: 33

VBR-NRT, PeakRate: 512, Average Rate: 512, Burst Cells: 0

AAL5-LLC/SNAP, etype:0x0, Flags: 0x20, VCmode: 0x0

OAM frequency: 10 second(s), OAM retry frequency: 1 second(s), OAM retry frequency:

1 second(s)

OAM up retry count: 3, OAM down retry count: 5

OAM Loopback status: OAM Received

OAM VC state: Verified

ILMI VC state: Not Managed

VC is managed by OAM.

InARP frequency: 15 minute(s)

InPkts: 608789, OutPkts: 612122, InBytes: 31658148, OutBytes: 31751480

InPRoc: 20, OutPRoc: 27

InFast: 0, OutFast: 0, InAS: 0, OutAS: 0

CrcErrors: 0, SarTimeOuts: 0, OverSizedSDUs: 0, LengthViolation: 0, CPIErrors: 0

OAM cells received: 608769

F5 InEndloop: 608769, F5 InSegloop: 0, F5 InAIS: 0, F5 InRDI: 0

F4 InEndloop: 0, F4 InSegloop: 0, F4 InAIS: 0, F4 InRDI: 0

OAM cells sent: 956860

F5 OutEndloop: 956860, F5 OutSegloop: 0, F5 OutRDI: 0

F4 OutEndloop: 0, F4 OutSegloop: 0, F4 OutRDI: 0

OAM cell drops: 0

Compress: Disabled

Status: UP

Versões do Cisco IOS Software

Os problemas que essa restrição causa dependem da versão do Cisco IOS Software que você executa.

Esse defeito tem a identificação de bug Cisco CSCdm50432 (somente para clientes registrados).

Software Cisco IOS versões 12.0(6) e posteriores

Se você não seguir as diretrizes na seção Definir o valor de PCR e executar o Cisco IOS Software Release 12.0(6) ou posterior, o controlador escolhe o próximo valor inferior disponível.

Por exemplo, se você configurou a PCR para T1 como 900, o controlador define a PCR que está trabalhando para 768.

Versões anteriores ao Cisco IOS Software Release 12.0(6)

Se você executar uma versão anterior ao Cisco IOS Software Release 12.0(6) e não seguir as diretrizes na seção Definir o valor de PCR, o controlador escolhe o próximo valor superior disponível.

Essa ação pode substituir a vigilância de tráfego nos switches ATM intermediários.

Informações Relacionadas

- Visão geral do Cisco MC3810 Series

- Concentradores de Acesso Cisco MC3810

- Segmentação e remontagem de software ATM (SAR)

- Suporte técnico ATM

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems