Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Os PVSs são unidirecionais?

Configuração

Comandos show e notas de configuração

Especificação de valores de entrada e de saída em um roteador

Informações Relacionadas

Introduction

Em topologias típicas de rede de área ampla de concentrador e pontos remotos, o volume do fluxo de tráfego é assimétrico, no qual mais tráfego flui para o local remoto do que vem do local remoto. Tais configurações podem se beneficiar do provisionamento de um PVC (Circuito Virtual Permanente Assimétrico), que usa valores diferentes de taxa de células de pico (PCR - Peak Cell Rate) e de modelagem de tráfego SCR (Sustent Cell Rate) nas duas extremidades do roteador de um PVC (NRT-VBR - Variable Bit Rate) não em tempo real.

A finalidade deste documento é fornecer uma configuração de exemplo para um PVC assimétrico. Observe que, se não for implementada corretamente na rede do switch ATM, a extremidade mais lenta do PVC pode apresentar erros de verificação de redundância cíclica (CRC), o que pode afetar o desempenho.

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

Conventions

For more information on document conventions, refer to the Cisco Technical Tips Conventions.

Os PVSs são unidirecionais?

Uma conexão virtual ATM consiste em dois sublinks unidirecionais. Embora a conexão aloque o mesmo VPI (Virtual Path Identifier, identificador de caminho virtual)/VCI (Virtual Channel Identifier, identificador de canal virtual) em ambas as direções, ela pode alocar diferentes quantidades de largura de banda em cada direção. Essa conexão é conhecida como assimétrica.

Configuração

Este exemplo de configuração no switch ATM LS1010 usa dois roteadores com valores PCR=SCR exclusivos:

- Local central—7 MB PCR=SCR, conectado à porta 0/0/0 LS1010

- Local remoto—3,5 MB PCR=SCR, conectado à porta 1/0/0 LS1010

Configuração de LS1010

atm connection-traffic-table-row index 63999 vbr-nrt pcr 3500 scr0 3500  mbs 200

atm connection-traffic-table-row index 64000 vbr-nrt pcr 7000 scr0 7000  mbs 200

!

interface ATM1/0/0

no atm auto-configuration

no atm ilmi-keepalive

atm pvc 5 100 rx-cttr 63999 tx-cttr 64000  interface  ATM0/0/0 5 100

Comandos show e notas de configuração

A Output Interpreter Tool (somente clientes registrados) oferece suporte a determinados comandos show, o que permite exibir uma análise da saída do comando show.

- show atm connection-traffic-table —Os switches ATM do campus da Cisco armazenam parâmetros de tráfego para cada conexão em uma tabela separada de valores de linha da tabela de tráfego de conexão (CTTR). Primeiro você configura o parâmetro de tráfego e atribui um número de índice à linha na tabela CTTR. Emita o seguinte comando para exibir essas linhas do CTTR:

ls1010-2#show atm connection-traffic-table

Row      Service-category    pcr        scr/mcr       mbs         cdvt

1            ubr          7113539        none                     none

2            cbr              424                                 none

3            vbr-rt           424         424          50         none

4            vbr-nrt          424         424          50         none

5            abr              424           0                     none

6            ubr              424        none                     none

63997        cbr             1741                                 none

63998        vbr-rt          5000        2500-0       none        none

63999        vbr-nrt         3500        3500-0       200         none

64000        vbr-nrt         7000        7000-0       200         none

2147483645*  ubr                0        none                     none

2147483646*  ubr                1        none                     none

2147483647*  ubr          7113539        none                     none

- O comando atm pvc aceita os parâmetros tx-cttr e rx-cttr para cada trecho do VC. Então, que direção é a transmissão e que direção é a recepção? A visão é centrada na matriz de comutação. Em outras palavras, rx refere-se a entrada do Switch Fabric a partir da interface, enquanto tx refere-se à saída do Switch Fabric da interface.

- Há várias maneiras de chegar ao mesmo resultado de modelagem de tráfego. Em outras palavras, esses comandos são equivalentes:

interface atm 1/0/0

atm pvc 5 100 rx-cttr 63999 tx-cttr 64000 interface atm 0/0/0 5 100

atm pvc 5 100 interface atm 0/0/0 5 100 rx-cttr 64000 tx-cttr 63999

atm pvc 5 100 rx-cttr 63999 interface atm 0/0/0 5 100 rx-cttr 64000

- Emita o comando show atm vc interface x/y/z vpi vci para confirmar os parâmetros assimétricos da conexão.

0/0/0 - rx is 7MB

0/0/0 - tx is 3.5MB 1/0/0 - tx is 7MB

1/0/0 - rx is 3.5 MB

ls1010-2#show atm vc interface atm 0/0/0 5 100

Interface: ATM0/0/0, Type: oc3suni

VPI = 5  VCI = 100

Status: DOWN

Time-since-last-status-change: 1d14h

Connection-type: PVC

Cast-type: point-to-point

Packet-discard-option: disabled

Usage-Parameter-Control (UPC): pass

Wrr weight: 2

Number of OAM-configured connections: 0

OAM-configuration: disabled

OAM-states:  Not-applicable

Cross-connect-interface: ATM1/0/0, Type: ds3suni_Quad

Cross-connect-VPI = 5

Cross-connect-VCI = 100

Cross-connect-UPC: pass

Cross-connect OAM-configuration: disabled

Cross-connect OAM-state:  Not-applicable

Threshold Group: 3, Cells queued: 0

Rx cells: 0, Tx cells: 0

Tx Clp0:0,  Tx Clp1: 0

Rx Clp0:0,  Rx Clp1: 0

Rx Upc Violations:0, Rx cell drops:0

Rx Clp0 q full drops:0, Rx Clp1 qthresh drops:0

Rx connection-traffic-table-index: 64000

Rx service-category: VBR-NRT (Non-Realtime Variable Bit Rate)

Rx pcr-clp01: 7000

Rx scr-clp0 : 7000

Rx mcr-clp01: none

Rx      cdvt: 1024 (from default for interface)

Rx       mbs: 200

Tx connection-traffic-table-index: 63999

Tx service-category: VBR-NRT (Non-Realtime Variable Bit Rate)

Tx pcr-clp01: 3500

Tx scr-clp0 : 3500

Tx mcr-clp01: none

Tx      cdvt: none

Tx       mbs: 200

ls1010-2#show atm vc interface atm 1/0/0 5 100

Interface: ATM1/0/0, Type: ds3suni_Quad

VPI = 5  VCI = 100

Status: DOWN

Time-since-last-status-change: 1d14h

Connection-type: PVC

Cast-type: point-to-point

Packet-discard-option: disabled

Usage-Parameter-Control (UPC): pass

Wrr weight: 2

Number of OAM-configured connections: 0

OAM-configuration: disabled

OAM-states:  Not-applicable

Cross-connect-interface: ATM0/0/0, Type: oc3suni

Cross-connect-VPI = 5

Cross-connect-VCI = 100

Cross-connect-UPC: pass

Cross-connect OAM-configuration: disabled

Cross-connect OAM-state:  Not-applicable

Threshold Group: 3, Cells queued: 0

Rx cells: 0, Tx cells: 0

Tx Clp0:0,  Tx Clp1: 0

Rx Clp0:0,  Rx Clp1: 0

Rx Upc Violations:0, Rx cell drops:0

Rx Clp0 q full drops:0, Rx Clp1 qthresh drops:0

Rx connection-traffic-table-index: 63999

Rx service-category: VBR-NRT (Non-Realtime Variable Bit Rate)

Rx pcr-clp01: 3500

Rx scr-clp0 : 3500

Rx mcr-clp01: none

Rx      cdvt: 1024 (from default for interface)

Rx       mbs: 200

Tx connection-traffic-table-index: 64000

Tx service-category: VBR-NRT (Non-Realtime Variable Bit Rate)

Tx pcr-clp01: 7000

Tx scr-clp0 : 7000

Tx mcr-clp01: none

Tx      cdvt: none

Tx       mbs: 200

- Se não for implementada corretamente, a interface de recebimento mais lenta poderá experimentar quedas de entrada. O PA-A3 aloca especificamente um subconjunto do total de buffers recebidos a um VC com base em seus valores de modelagem de tráfego. Se um VC receber mais pacotes do que espera devido a um VC assimétrico incorretamente implementado, estes buffers de recepção são preenchidos. O roteador deve descartar os pacotes subsequentes e incrementa o contador InPktDrops na saída show atm vc. Se o PVC registrar InPktDrops, verifique a configuração de modelagem de tráfego na rede do switch ATM e nas duas extremidades do roteador.

- Os módulos de rede OC-3 e DS-3 para os 2600 e 3600 Series usam uma arquitetura diferente. Esses módulos não colocam uma cota no número de buffers de recepção alocados a um VC e, portanto, não devem relatar quedas de entrada se o VC não estiver configurado corretamente na rede ATM.

Especificação de valores de entrada e de saída em um roteador

Uma interface de roteador ATM usa protocolos de sinalização como o Q.2931 para estabelecer um circuito virtual comutado (SVC). Os protocolos de sinalização iniciam o processo de SVC enviando uma mensagem de SETUP que inclui múltiplos elementos de informações (IEs). A finalidade dos IEs é comunicar as características da conexão.

O IE do descritor de tráfego negocia os parâmetros de tráfego de uma conexão, incluindo PCR para frente e para trás, SCR para frente e para trás e MBS (forward and backward maximum burst size, tamanho máximo de intermitência para frente e para trás). Ao configurar SVCs em uma interface de roteador ATM, o comando vbr-nrt aceita os parâmetros input-pcr, input-scr e input-mbs. A sintaxe completa do comando é:

vbr-nrt output-pcr output-scr output-mbs [input-pcr] [input-scr] [input-mbs]

No exemplo a seguir, uma saída de PCR e SCR de 5 MB é especificada, assim como uma entrada de PCR e SCR de 2,5 MB.

7200-1.3(config-subif)#svc LESLIE nsap

47.00918100000000E04FACB401.00E04FACB401.00

7200-1.3(config-if-atm-vc)#vbr-nrt 5000 5000 94 ?

<1-45000>  Input Peak Cell Rate(PCR) in Kbps

<cr>

7200-1.3(config-if-atm-vc)#vbr-nrt 5000 5000 94 2500 ?

<1-2500>  Input Sustainable Cell Rate(SCR) in Kbps

7200-1.3(config-if-atm-vc)#vbr-nrt 5000 5000 94 2500 2500 ?

<1-65535>  Input Maximum Burst Size(MBS) in Cells

Ao especificar parâmetros de tráfego para um PVC, observe que a mesma instrução de configuração vbr-nrt não oferece a opção de configuração desses valores, já que o VC não está executando nenhuma sinalização.

7200-1.3(config)#interface atm 6/0.2

7200-1.3(config-subif)#pvc 1/100

7200-1.3(config-if-atm-vc)#vbr-nrt 5000 5000 ?

<1-65535>  Maximum Burst Size(MBS) in Cells

<cr>

7200-1.3(config-if-atm-vc)#vbr-nrt 5000 5000 94 ?

<cr>

Informações Relacionadas

- Páginas de Suporte da Tecnologia ATM

- Suporte à tecnologia de gerenciamento de tráfego ATM

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems