Inhoud

Inleiding

Waar kan ik meer leren over OAM?

Wat is het formaat van een OAM-cel?

Hoe stel ik het beheer van de tv aan?

Ik heb een oam-pvc-systeem met oudere code. Na het verbeteren van Cisco IOS aan 12.0 zijn veel van de PVC's wegens defecten in de machine gedaald. Waarom gebeurt dit?

Welke andere opdrachten voor show tonen, naast de opdracht ATM pvc, het aantal ontvangen OAM-cellen en het aantal OAM-celdruppels?

De uitvoer van toonaangevende ATM pvc toont de OAM segment loopback teller. Zend Cisco ATM routerinterfaces segment OAM loopback cellen?

Zijn OAM-cellen geteld door de vormer op een PA-A3?

Als een ATM PVC wordt geblokkeerd, zullen OAM-cellen worden gedropt?

Welke versies van Cisco IOS® ondersteunen het OAM-beheer?

Ondersteuning van Catalyst 5000 en 6000 ATM-modules voor OAM PVC-beheer?

Ik voerde de "nee" vorm van het "oam-pvc management" commando uit en nu zie ik "oam-pvc management 0" in mijn configuratie. Is er een probleem?

Is OAM-beheer beschikbaar op switched virtuele circuits (SVC’s)?

Ondersteuning van Cisco-routerinterfaces voor ping van OAM?

Hoe schakelt ik OAM in op ATM-switch routers zoals Catalyst 8500 Series en de LS 1010?

Verstuurt een Cisco ATM scherpste apparaat zoals een router een RDI-cel op de verzendlijn wanneer deze het verlies van signaal op de ontvangstlijn detecteert?

Mijn klant moet de opdracht voor no ATM onderschepping configureren om versleuteld verkeer door te geven. Waarom zou dat zijn?

Als ik een probleem met OAM schijnen te hebben, welke showopdrachten worden aanbevolen voor het oplossen van problemen?

Wat zijn een aantal van de bekende problemen in verband met OAM?

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit document behandelt vaak gestelde vragen over operaties, beheer en onderhoud (OAM) cellen voor ATM-interfaces.

Vraag. Waar kan ik meer leren over OAM?

A. De International Telecommunications Union (ITU-T) definieert OAM in specificatie nummer ITU-T I.610 .

Wat is het formaat van een OAM-cel?

A. OAM-cellen volgen een formaat dat is gedefinieerd in de I.610-specificatie.

In de volgende tabel worden deze velden beschreven.

Veld

Lengte

Beschrijving

Kop

5 bytes

In ITU-T-standaard I.361. F5 stromen gebruiken twee vooraf gedefinieerde PTI-waarden (payload type identifier) in de celkop, terwijl F4-stromen twee vooraf gedefinieerde VCI-waarden gebruiken.

Type cel

4 bits

Geeft de beheerfunctie van een cel aan, zoals foutbeheer, prestatiebeheer of activering/deactivering.

Type functie

4 bits

Geeft de eigenlijke functie aan die door deze cel is uitgevoerd binnen het beheertype dat door het veld OAM-cel wordt aangegeven. Bijvoorbeeld: de cellen van de alarmmelding (AIS) en de melding van een defect op afstand (RDI) zijn twee functietypen binnen het celtype van de foutbeheer.

Functioneel specifiek veld

45 bytes

Hier vindt u de inhoud van het bericht.

Rsvd

6 bits

Voorbehouden voor toekomstig gebruik.

CRC-10

10 bits

Detecteert fouten op alle bits anders dan het CRC-veld zelf.

Afhankelijk van het celtype en het functionele type, volgen OAM-cellen een uniek formaat in het lichaam van de cel. Loopback-cellen gebruiken het volgende formaat.

In de volgende tabel wordt de inhoud van deze velden beschreven.

Veld

Beschrijving

Indicatie Loopback-locatie

Het eerste bit van dit 8-bits veld wordt ingesteld op 0 of 1, afhankelijk van de richting. Een opdrachtcel stroomafwaarts is ingesteld op 1, en het doelapparaat geeft een responscel terug en wijzigt dit bit in 0.

correlatievel

Overeenkomsten met uitgaande opdrachtcellen met bijbehorende inkomende responscellen.

ID Loopback-locatie

Voor inkomende opdrachtcellen identificeert het veld van de loopback locatie-ID het VC-segment waar de loopback moet plaatsvinden.

- Alle 1s - vertegenwoordigt het eindpunt.

- Alle 0s - is slechts van toepassing op segmenten loopbackcellen.

- 0x6A - "Er mag geen loopback worden uitgevoerd."

- Alle andere waarden - Geeft de specifieke locatie aan waar de loopback moet plaatsvinden.

Bron-id

(Optioneel) Identificeert de bron van een achterloopcel.

Gebruik het opdracht ATM opvragen in een ATM-switch op een Cisco-router om een protocoldecode van OAM-cellen op te nemen. De volgende output vangt F5 end-to-end en segment loopbackcellen op de bekende QSAAL- en ILMI-VC’s op.

21:00:42: % Intf: 0/0/1 VPI: 0 VCI: 5 OAM: F5-END-LPBK

21:00:42: A0 00 00 05 00

21:00:42: 18 01 00 00 00 1F FF FF FF FF FF FF

21:00:42: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

21:00:42: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

21:00:42: FF FF 6A 6A 6A 6A 6A 6A 6A 6A 00 00

21:00:42: % OAM Pkt Sent

21:00:42: % Intf: 0/0/1 VPI: 0 VCI: 16 OAM: F5-END-LPBK

21:00:42: A0 00 00 10 00

21:00:42: 18 01 00 00 00 1F FF FF FF FF FF FF

21:00:42: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

21:00:42: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

21:00:42: FF FF 6A 6A 6A 6A 6A 6A 6A 6A 00 00

21:00:42: % OAM Pkt Sent

21:00:42: % Intf: 0/0/0 VPI: 0 VCI: 5 OAM: F5-SEG-LPBK

21:00:42: 80 00 00 05 00

21:00:42: 18 01 00 00 00 0A FF FF FF FF FF FF

21:00:42: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

21:00:42: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

21:00:42: FF FF 6A 6A 6A 6A 6A 6A 6A 6A 00 00

21:00:42: % OAM Pkt Sent

21:00:42: % Intf: 0/0/0 VPI: 0 VCI: 5 OAM: F5-END-LPBK

21:00:42: A0 00 00 05 00

21:00:42: 18 01 00 00 00 1F FF FF FF FF FF FF

21:00:42: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

21:00:42: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

21:00:42: FF FF 6A 6A 6A 6A 6A 6A 6A 6A 00 00

De ITU-T heeft meer dan één versie van de OAM-specificatie gepubliceerd. Deze versies, die een versie uit 1993 en een update uit 1999 omvatten, verschillen wat betreft de lengte van de achterlooplocatie-ID, bron-ID en de vulgebiedvelden. In zeldzame gevallen zullen apparaten die verschillende formaten gebruiken interoperabiliteitsproblemen ervaren.

1993 Versie Lengte veld

Update 1999 Lengte veld

correlatievel

4

4

ID Loopback-locatie

12

16

Bron-id

12

16

Vullen van gebied

16

-

Ongebruikt

-

8

Gereserveerd/CRC

-

16

Cisco-routers implementeren het formaat van 1993. Catalyst 8540s gebruikt de versie van 1999 en de lijn ontvangen cellen met het formaat van 1993. Cisco bug-ID CSCds68007 (alleen geregistreerde klanten) heeft een optie op Cisco-routers geïmplementeerd om OAM-cellen in het 1999-formaat te initiëren.

Vraag. Hoe vorm ik het pvc-beheer?

A. Om het OAM PVC beheer te configureren hoeft u alleen de opdracht "am-pvc management" onder de pvc-configuratie toe te voegen in de nieuwe pvc-stijl configuratie. Dit is beschikbaar op Cisco IOS release 12.0 en hoger. Lees voor meer informatie over de configuratie OAM gebruiken voor PVC-beheer.

Q. Ik heb oam-pvc geleid met oudere code. Na het verbeteren van Cisco IOS aan 12.0 zijn veel van de PVC's wegens defecten in de machine gedaald. Waarom gebeurt dit?

A. In vroegere Cisco IOS® softwareversies kon het OAM-beheer worden geconfigureerd maar zou het PVC en de interface niet naar beneden halen in het geval van een storing. Het werkte dus niet goed. In Cisco IOS 12.0 en later zal het PVC omlaag gaan als er een fout in de camera is opgetreden. Dit is het verwachte gedrag.

Q. Naast het commando van de show ATM pvc, welke andere showopdrachten tonen het aantal ontvangen OAM cellen en het aantal OAM celdruppels?

A. De router telt OAM, AIS en RDI-cellen in de volgende twee pakkettellers.

- ATM-interface tonen - Zie de "input"-teller, die niet-snel-geschakelde invoerpakketten logt.

7200-1.3#show atm interface atm 6/0

Interface ATM6/0:

AAL enabled:  AAL5 , Maximum VCs: 4096, Current VCCs: 16

Maximum Transmit Channels: 0

Max. Datagram Size: 4528

PLIM Type: DS3 - 45000Kbps, Framing is C-bit PLCP,

DS3 lbo: short, TX clocking: LINE

Cell-payload scrambling: OFF

0 input, 0 output, 0 IN fast, 0 OUT fast, 0 out drop

Bandwidth distribution :  PVP: 45000VBR-NRT : 6400

Link oversubscribed by 6400 kbps

Config. is ACTIVE

- ATM-verkeer weergeven - Zie de teller "Invoerpakketten".

7200#show atm traffic

0 Input packets

0 Output packets

0 Broadcast packets

0 Packets received on non-existent VC

0 Packets attempted to send on non-existent VC

0 OAM cells received

F5 InEndloop: 0, F5 InSegloop: 0, F5 InAIS: 0, F5 InRDI: 0

F4 InEndloop: 0, F4 InSegloop: 0, F4 InAIS: 0, F4 InRDI: 0

0 OAM cells sent

F5 OutEndloop: 0, F5 OutSegloop: 0,     F5 OutRDI: 0

F4 OutEndloop: 0, F4 OutSegloop: 0,     F4 OutRDI: 0

0 OAM cell drops

Q. De uitvoer van toonaangevende ATM pvc toont de OAM segment loopback teller. Zend Cisco ATM routerinterfaces segment OAM loopback cellen?

A. Ja, maar alleen wanneer ze een OAM loopback-cel van het segment ontvangen en dan een respons moeten verzenden.

Router# show atm pvc 0/99

ATM 2/0.2: VCD 102, VPI: 0, VCI: 60

UBR, PeakRate: 155000

AAL5-LLC/SNAP, etype:0x0, Flags: 0xC20, VCmode: 0x1

OAM frequency: 3 second(s), OAM retry frequency: 1 second(s)

OAM up retry count: 3, OAM down retry count: 5

OAM Loopback status: OAM Sent

OAM VC state: Not Verified

ILMI VC state: Not Managed

VC is managed by OAM

InARP frequency: 15 minute(s)

InPkts: 1, OutPkts: 1, InBytes: 32, OutBytes: 32

InPRoc: 1, OutPRoc: 0, Broadcasts: 0

InFast: 0, OutFast:0, InAS: 0, OutAS: 0

OAM cells received: 14

F5 InEndloop: 14, F5 InSegloop: 0, F5 InAIS: 0, F5 InRDI: 0

F4 InEndloop: 0, F4 InSegloop: 0, F4 InAIS: 0, F4 InRDI: 0

OAM cells sent: 25

F5 OutEndloop: 25, F5 OutSegloop: 0, F5 OutRDI: 0

OAM cell drops: 0

PVC Discovery: NOT_VERIFIED

Status: DOWN, State: NOT_VERIFIED

Q. Zijn OAM-cellen geteld door de vormer op een PA-A3?

A. Nee. De vormer telt gegevenscellen en niet OAM-cellen. ATM-switches tellen doorgaans zowel OAM-cellen als gegevenscellen in de piekcelsnelheid (PCR) waarop zij de controle van politie- en gebruiksparameters (UPC) toepassen.

Merk op dat de OAM-aanbeveling aangeeft dat niet meer dan één OAM-loopback-cel per seconde moet worden gegenereerd. (Merk op dat in punt 3.6.3.2.3.7 van de specificatie User to Network Interface (UNI) is bepaald dat de OAM-cellen moeten zijn opgenomen in de door de ATM-switch gecontroleerde PCR.) Eén OAM-cel per seconde is gelijk aan 424 bps; vermenigvuldig deze waarde met twee als beide eindpunten OAM-cellen verzenden om een bovengrens van ongeveer 1 kbps te krijgen. Om ervoor te zorgen dat de ATM-switch geen cellen als niet-conform verklaart, in het bijzonder wanneer de switch een CDVT-waarde (strenge celvertraging variatietolerantie) toepast, verlaagt u de PCR- en solvabiliteitseisen die op de ATM-routerinterface zijn ingesteld met 1 kbps.

Q. Als een ATM PVC is gested, zullen OAM-cellen worden verbroken?

A. De PA-A3 ATM poortadapter voor de 7x00 Series kent altijd de hoogste prioriteit toe aan OAM-cellen. De planner geeft dus altijd iedere tijdsleuf van een cel aan een OAM-cel toe via een gegevenscel en de OAM-cellen mogen niet worden beïnvloed door stremming. De 4xOC3 ATM-lijnkaart voor de GSR implementeert een soortgelijk prioriteitsprogramma zoals dat van Cisco IOS-softwarerelease 12.0(13)S1.

Q. Welke versies van Cisco IOS® ondersteunen het OAM-beheer?

A. Beheer van OAM en PVC worden ondersteund sinds Cisco IOS-softwarerelease 11.1(22)CC en in Cisco IOS-softwarerelease 12.0 en hoger. In vorige versies van Cisco IOS, werd slechts de OAM celbehandeling geactiveerd. Door celbehandeling, bedoelen we dat de router F5 OAM loopback cellen genereerde, maar de VC niet zou laten dalen als het geen ingesteld aantal aangrenzende loopback responscellen ontving.

Q. Ondersteuning van Catalyst 5000 en 6000 ATM-modules voor OAM PVC-beheer?

A. Nee. Deze modules ondersteunen alleen de ouderwetse ATM pvc opdracht. Deze opdracht ondersteunt het instellen van het interval tussen OAM loopback-cellen.

Q. Ik heb de "nee" vorm van de "oam-pvc geleide" opdracht uitgevoerd en nu zie ik "oam-pvc management 0" in mijn configuratie. Is er een probleem?

A. Nee. Deze uitvoer is de verwachte uitvoer.

V. Is OAM-beheer beschikbaar op switched virtuele circuits (SVC’s)?

A. Ja, vanaf Cisco IOS-softwarerelease 12.2, met de opdracht Oam-svc beheren. Zie de configuratiehandleidingen voor een gedetailleerde uitleg. Normaal gesproken worden SVC’s ingedrukt als er een probleem is in het end-to-end pad.

Q. Ondersteuning van OAM-ping door Cisco-routerinterfaces?

A. Ja. Deze optie is geïntroduceerd in Cisco IOS-softwarerelease 12.2T (Cisco bug-ID CSCdt2476 (alleen geregistreerde klanten)) voor een geselecteerd aantal platforms. Gebruik de volgende opdracht.

ping atm

{seg-loopback | end-loopback} [

] [

]

Q. Hoe kan ik OAM op de routers van ATM-switch zoals Catalyst 8500 Series en LS1010 inschakelen?

A. De opdracht ATM mondiale configuratie stelt OAM in voor alle VC’s.

switch#show atm vc interface atm 0/0/1 7 187

Interface: ATM0/0/1, Type: oc3suni

VPI = 7  VCI = 187

Status: UP

Time-since-last-status-change: 00:07:49

Connection-type: PVC

Cast-type: point-to-point

Packet-discard-option: disabled

Usage-Parameter-Control (UPC): pass

Wrr weight: 2

Number of OAM-configured connections: 19

OAM-configuration: Seg-loopback-on End-to-end-loopback-on Ais-on Rdi-on

OAM-states:  OAM-Up

!--- Ensure the state is OAM-UP.

OAM-Loopback-Tx-Interval: 5

Cross-connect-interface: ATM-P1/1/0, Type: ATM-PSEUDO

Cross-connect-VPI = 1

Cross-connect-VCI = 219

Cross-connect-UPC: pass

Cross-connect OAM-configuration: Seg-loopback-on Ais-on

Cross-connect OAM-state:  OAM-Up Segment-loopback-failed

OAM-Loopback-Tx-Interval: 5

Threshold Group: 3, Cells queued: 0

Rx cells: 8, Tx cells: 155

Tx Clp0:143,  Tx Clp1: 12

Rx Clp0:8,  Rx Clp1: 0

Rx Upc Violations:0, Rx cell drops:0

Rx Clp0 q full drops:0, Rx Clp1 qthresh drops:0

Rx connection-traffic-table-index: 703

Rx service-category: VBR-NRT (Non-Realtime Variable Bit Rate)

Rx pcr-clp01: 2605

Rx scr-clp0 : 2605

Rx mcr-clp01: none

Rx      cdvt: 1024 (from default for interface)

Rx       mbs: 50

Tx connection-traffic-table-index: 703

Tx service-category: VBR-NRT (Non-Realtime Variable Bit Rate)

Tx pcr-clp01: 2605

Tx scr-clp0 : 2605

Tx mcr-clp01: none

Tx      cdvt: none

Tx       mbs: 50

Q. Verstuurt een Cisco ATM randapparaat zoals een router een RDI-cel op de verzendlijn wanneer het verlies van signaal op de ontvangstlijn detecteert?

A. Cisco bug ID CSCdm37634 (alleen geregistreerde klanten) implementeert een verborgen opdracht alleen op de PA-A3 poortadapter om het genereren van een AIS-alarm op de verzendlijn mogelijk te maken wanneer verlies van signaal op de ontvangstlijn wordt gedetecteerd. Deze opdracht implementeert een workround voor interoperabiliteit met switches van derden die geen F4/F5 OAM AIS-cellen genereren wanneer F3 RDI wordt ontvangen.

Q. Mijn klant moest de opdracht van het no-ATM onderschepping om gecodeerd verkeer door te geven vormen. Waarom zou dat zijn?

A. Sommige encryptieapparaten gebruiken OAM-cellen om informatie tussen hen door te geven, zodat de cellen van begin tot eind moeten worden doorgegeven. Zonder de opdracht wordt een Cisco ATM campus-switch zoals een LS1010, de OAM-loopback-cellen naar de CPU voor verwerking omgeleid. Deze opdracht is niet relevant voor de 8540 MSR aangezien end-to-end loopback cellen altijd onveranderd door de switch zullen gaan op doorvoerverbindingen.

Q. Als ik een probleem met OAM lijkt te ervaren, welke showopdrachten worden aanbevolen voor het oplossen van problemen?

A. Cisco ATM campus switches ondersteunen twee debug-opdrachten.

- debug van ATM oam-all - Gebruikt generieke OAM-cellen.

- ATM-am-pkt reinigen - Hiermee kunt u OAM-pakketten gebruiken.

Raadpleeg de ATM-interfaceverbindingen van de Switch voor probleemoplossing voor een gedetailleerde uitleg. Raadpleeg ook Problemen oplossen bij PVC-fouten bij het gebruik van OAM-cellen en PVC-beheer.

Vraag: Wat zijn een aantal van de bekende problemen in verband met OAM?

A. De volgende tabel toont Cisco bug-ID’s die betrekking hebben op OAM-problemen.

Cisco-id voor bugs

Releaseopmerkingen

CSCdt03498 (alleen geregistreerde klanten)

Uitgaande OAM loopback-respons gebruikt een verkeerde correlatie tag. De uitvoer van debug ATM oam op een 7x00 ATM interface toont de router die op een OAM loopback opdrachtcel reageert met zijn eigen CTAG-waarde in de loopback-respons in plaats van de waarde in de ontvangen opdrachtcel terug te draaien. Het probleem vindt alleen plaats in de debug-uitvoer. De juiste waarde wordt in de werkelijke cellen teruggegeven. Dit zelfde probleem werd gezien toen het oplossen van problemen met Cisco bug-IDs CSCdt41215 (alleen geregistreerde klanten) en CSCdt03498 (alleen geregistreerde klanten). De oplossing is geïntegreerd in Cisco IOS-softwarereleases 12.2(0.18)S, 12.1(7)EC, 12.2(1)PI, 12.2(1), 12.2(1)T en 12.1(7)A.

CSCdp01411 (alleen geregistreerde klanten)

OAM loopback-cellen worden niet beantwoord. Wanneer OAM loopback-cellen door een ATM-netwerk met Cisco Stratacom WAN-switches gaan, stuurt een AUSM IMA-kaart die een correlatietag ontvangt met de derde byte die op 1 is ingesteld (met andere woorden waarde > 65535) een responscel naar de ATM-cloud. De ontvangende router, verwacht een commandocel, daalt de responscel, veroorzaakt het beheer van OAM PVC om de verbinding te verkleinen. Hieronder is de topologie waarin deze conditie kan voorkomen.
Router A --  AUSM A --  ATM Cloud -- AUSM B -- Router B

Command cell -->

|

+-- Response cell -----------> Drops cell
Zie ook CSCds68007 (alleen geregistreerde klanten).

CSCds68007 (alleen geregistreerde klanten)

Onjuiste bron-ID veld in OAM F5 loopback-cellen (R). Cisco-router ATM-interfaces kunnen interoperabiliteitsproblemen ervaren met ATM-switches van derden die het formaat gebruiken vanaf een andere versie van de OAM-standaard. In het bijzonder, lost dit bug een probleem met de waarde van het bron-ID veld in OAM loopback-cellen op en wordt het geïntegreerd in de volgende Cisco IOS-softwarereleases.

- Cisco IOS-softwarerelease 12.2(1)S

- Cisco IOS-softwarerelease 12.2(1)T

- Cisco IOS-softwarerelease 12.1(7)E

- Cisco IOS-softwarerelease 12.2(20.7)PI1

- Cisco IOS-softwarerelease 12.1(6.5)EC

- Cisco IOS-softwarerelease 12.2(10.18)S

CSCdr92682 (alleen geregistreerde klanten)

OAM-pvc beheert de VC-toewijzing in de controller. Een router creëert PVC-gegevensstructuren in het geheugen wanneer u de hoofdinterface formatteert. Wanneer een subinterface omhoog is en een PVC actief wordt, begint het OAM loopback-proces. Aangezien de hoofdinterface nog niet is verhoogd, kunnen de OAM-cellen onmogelijk worden verzonden en komt de subinterface af wanneer de router het geconfigureerde aantal gemiste OAM-loopback-cellen bereikt om een PVC als down te verklaren. Als tijdelijke oplossing verwijdert u de opdracht oam-pvc of gebruikt u de opdracht opnieuw proberen om het aantal back-to-back loopback cellen te verhogen dat de ATM-interface verstuurt voordat u de VC neerlegt.

Gerelateerde informatie

- OAM gebruiken voor PVC-beheer

- Ondersteuning van ATM-technologie

- Meer ATM-informatie

- Technische ondersteuning - Cisco-systemen