목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

표기 규칙

show isdn status 출력 이해

레이어 1 물리적 레이어 비활성화됨 - 예

레이어 2 활성화되지 않음 - 예

잘못된 SPID - 예

관련 정보

소개

이 문서에서는 show isdn status 명령을 사용하여 ISDN(Integrated Services Digital Network)의 문제를 해결하여 ISDN BRI(Basic Rate Interface) Layer 1이 ACTIVE, Layer 2 상태가 MULTIPLE_FRAME_ESTABLISTED, SPID(서비스 프로필 식별자)가 유효한지 확인하는 방법에 대해 설명합니다.이러한 조건을 모두 충족하면 문제가 ISDN Layer 1 또는 Layer 2 문제가 아닐 수 있습니다. 또한 추가 문제 해결은 debug isdn q931 명령을 사용하여 ISDN BRI Layer 3 문제 해결을 참조하십시오.show isdn status 명령을 사용하여 문제를 격리하는 방법에 대한 자세한 설명을 보려면 이 문서를 계속 진행하십시오.그러나 show isdn status 명령을 사용하고 이 문서의 증상 중 하나로 문제를 격리한 경우 문제 해결 및 구성 리소스를 보려면 해당 섹션으로 직접 이동할 수 있습니다.

- 레이어 1 상태:비활성화됨

- 레이어 2 상태:레이어 2 활성화되지 않음

- SPID 상태:SPID 번호가 잘못되었습니다.

- 레이어 1과 2는 활성,SPID가 유효함

- DDR 다이얼러 프로파일을 사용하여 ISDN BRI 구성

- DDR 다이얼러 맵을 사용하여 BRI-BRI 다이얼업 구성

show isdn status 명령은 모든 ISDN 인터페이스 또는 특정 ISDN 인터페이스의 상태를 표시합니다.ISDN BRI(Basic Rate Interface)의 문제를 해결하려면 먼저 라우터가 Telco ISDN 스위치와 제대로 통신할 수 있는지 확인해야 합니다.이를 확인한 후에는 다이얼러 인터페이스, 흥미로운 트래픽 정의, PPP 협상, 인증 실패와 같은 더 높은 수준의 문제 해결을 진행할 수 있습니다.

참고: 전세계 일부(특히 유럽)에서 Telco ISDN 스위치는 활성 통화가 없는 경우 레이어 1 또는 2를 비활성화할 수 있습니다.따라서 활성 통화가 없으면 show isdn status는 레이어 1과 2가 다운되었음을 나타냅니다.하지만 통화가 발생하면 레이어 1과 2가 나타납니다.BRI가 작동하는지 확인하기 위해 테스트 BRI 호출을 수행합니다.통화가 성공하면 더 이상 ISDN 문제 해결이 필요하지 않습니다.

사전 요구 사항

요구 사항

라우터가 Telco ISDN 스위치와 통신하는 데 필요한 BRI 구성은 간단합니다.

1. BRI 인터페이스에 대해 스위치 유형을 올바르게 구성해야 합니다.회선 스위치 유형을 확인하려면 Telco에 문의하십시오.

2. SPID(Service Profile IDentifiers)를 구성해야 할 수 있습니다.DMS-100 또는 NI-1 스위치에 연결할 경우 SPID를 구성해야 할 가능성이 높습니다.대부분의 5ess 스위치에는 SPID가 필요하지 않습니다.그러나 항상 Telco에 문의하여 SPID를 구성해야 하는지 여부와 SPID를 확인하십시오.SPID 형식에 대한 자세한 내용은 알려진 SPID 형식을 참조하십시오.

참고: Telco에서 SPID가 필요하지 않다고 알리는 경우 인터페이스를 정상으로 구성하고 isdn spid1 및 isdn spid2 명령을 건너뜁니다.

이 출력은 일반적인 BRI 인터페이스 컨피그레이션 섹션을 보여주는데, 라우터가 Telco ISDN 스위치에 올바르게 연결을 설정할 수 있을 만큼 충분합니다.

interface BRI0

isdn switch-type basic-ni

isdn spid1 51255544440101 5554444

isdn spid2 51255544450101 5554445

참고: 이 컨피그레이션에는 라우터가 통화를 보내거나 받을 수 있도록 허용하는 데 필요한 명령이 모두 포함되어 있지 않습니다.전화를 보내고 받을 라우터를 구성하는 방법에 대한 자세한 내용은 다이얼러 프로필을 사용하여 ISDN DDR 구성 또는 DDR 다이얼러 맵을 사용하여 BRI-BRI 다이얼업 구성을 참조하십시오.

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 Cisco IOS® 소프트웨어 릴리스 12.0을 기반으로 합니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다.이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다.현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

표기 규칙

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참고하십시오.

show isdn status 출력 이해

이 show isdn status 출력은 올바르게 작동하는 BRI 회로의 예입니다.이 예에서는 레이어 1이 활성 상태이고, TEI(터미널 엔드포인트 식별자)가 성공적으로 협상되고, ISDN 레이어 3(엔드 투 엔드)이 통화를 걸거나 받을 준비가 되었습니다.주의 깊게 살펴봐야 할 항목은 ISDN 상태 필드 설명 표시 테이블의 각 해당 필드에 연결됩니다.

maui-nas-01#show isdn status

The current

ISDN Switchtype

= basic-ni1

ISDN BRI0 interface

Layer 1

Status:

ACTIVE

Layer 2

Status:

TEI = 109, State = MULTIPLE_FRAME_ESTABLISHED

TEI = 110, State = MULTIPLE_FRAME_ESTABLISHED

Spid Status

:

TEI 109, ces = 1, state = 8(established)

spid1 configured, spid1 sent, spid1 valid

Endpoint ID Info: epsf = 0, usid = 1, tid = 1

TEI 110, ces = 2, state = 8(established)

spid2 configured, spid2 sent, spid2 valid

Endpoint ID Info: epsf = 0, usid = 3, tid = 1

Layer 3 Status

:

0 Active Layer 3 Call(s)

Activated dsl 0 CCBs = 0

Total Allocated ISDN CCBs = 0

표:ISDN 상태 필드 설명 표시

필드

설명

스위치 유형

현재 ISDN 스위치 유형 = basic-ni1

NI-1은 이 라우터에 구성된 유일한 스위치 유형입니다.여러 스위치 유형이 구성된 경우 글로벌 스위치 유형과 인터페이스 스위치 유형이 표시됩니다.스위치 유형은 서비스 공급자로부터 받아야 합니다.지원되는 스위치 유형 목록은 ISDN 스위치 유형, 코드 및 값을 참조하십시오.

레이어 1 상태

활성

레이어 1 상태:Telco ISDN 스위치와의 물리적 레이어 연결을 확인합니다.가장 일반적인 상태는 활성 또는 비활성화입니다.다른 레이어 1 상태의 일부는 다음과 같습니다.

- 아래로

- 초기화

- 테스트

- 재설정

- 삭제(sic)

- 종료

- 활성화 중

- ACTIVE_오류 찾기

이러한 레이어 1 상태는 대부분 일시적입니다.clear interface bri number 명령을 사용하여 지웁니다.이러한 상태가 장기간 지속되면 Telco에 연락하여 추가 트러블슈팅을 수행하십시오.레이어 1 상태가 ACTIVE가 아닌 경우 BRI 레이어 1 문제 해결을 참조하십시오.

레이어 2 상태

TEI= 109,state = MULTIPLE_FRAME_ESTABLISHED TEI = 110, state = MULTIPLE_FRAME_ESTABLISHED

TEI(Terminal Endpoint Identifier) 번호 및 다중 프레임 구조 상태를 사용하는 ISDN 레이어 2의 상태.유효한 TEI 번호 범위는 64~126입니다. 가장 자주 표시되는 레이어 2 상태는 MULTIPLE_FRAME_ESTABLISHED 및 TEI_ASSIGNED입니다.state=MULTIPLE_FRAME_ESTABLISHED는 Telco ISDN 스위치에 대한 데이터 링크 연결이 있음을 나타냅니다.이 상태는 정상적인 작업 중에 표시되어야 합니다.다른 상태는 일반적으로 회선에 문제가 있음을 나타냅니다.state=TEI_ASSIGNED는 라우터가 스위치에 대한 연결이 끊겼음을 나타냅니다.활성 통화가 없을 때 Telco(일반적으로 유럽인 경우)가 레이어 1과 레이어 2를 비활성화하면 이는 정상입니다.그렇지 않은 경우 레이어 2 문제에 대한 자세한 내용을 보려면 Troubleshooting BRI Layer 2(BRI 레이어 2 문제 해결)로 진행합니다.다음과 같은 기타 가능한 모든 레이어 2 상태에 대한 자세한 내용은 ITU Q.921 사양의 부록 B를 참조하십시오.

- TEI_UNASSIGNED

- ASSIGN_WAITING_TEI

- ESTABLISH_WAITING_TEI

- 설치 대기 중(_A)

- 릴리스 대기 중(_R)

- 타이머 복구

이러한 상태는 임시적인 경우가 많습니다.레이어 2 연결을 다시 설정하려면 clear interface bri number 명령을 사용합니다.이러한 상태가 장기간 유지되는 경우 추가 문제 해결을 위해 debug isdn q921 명령을 사용합니다.Layer 2 Status of down(레이어 2 작동 중지 상태)은 Layer 2 NOT Activated(레이어 2 활성화되지 않음)로 표시됩니다.레이어 2 문제에 대한 자세한 내용은 BRI 레이어 2 문제 해결을 참조하십시오.

SPID 상태

TEI 109, ces = 1, state = 8(설정됨)

TEI(Terminal Endpoint Identifier) 번호 및 상태입니다.유효한 동적 TEI 할당 범위는 64-126입니다. 가장 일반적인 상태 값은 다음과 같습니다.

- state = 1(터미널 다운)

- state = 3(설치 대기)

- state = 5(init)

- state = 6(초기화되지 않음)

- state = 8(설정됨)

5(init) 및 8(established) 상태만 작동 중인 BRI 회로를 나타냅니다.다른 상태는 회로가 제대로 설정되지 않았음을 의미합니다.

spid1 구성됨, spid1 전송됨, spid1 유효

작동 중인 BRI에 대한 SPID 컨피그레이션 정보입니다.이 예에서는 SPID가 유효합니다.기타 일반적으로 관찰된 상태는 다음과 같습니다.

- spid1이 구성됨, LDN 없음, spid1이 전송됨, spid1이 유효함

- spid1 구성되지 않음, spid1 전송되지 않음, spid1 유효하지 않음

- spid1이 구성됨, spid1이 전송되지 않음, spid1이 유효하지 않음

- spid1이 구성됨, spid1이 전송됨, spid1이 유효하지 않음

마지막 세 가지 상태는 SPID가 구성되지 않았거나 올바르지 않음을 나타냅니다.

끝점 ID 정보:epsf = 0, usid = 1, tid = 1 엔드포인트 ID 정보:epsf = 0, usid = 3, tid = 1

라우터에서 통화에 응답할 채널을 결정하는 데 사용할 수 있는 엔드포인트 식별자 정보입니다.수신 디버그 isdn q931의 메시지 ENDPOINT ID는 사용자 서비스 IDentifier(usid) 및 터미널 식별자(tid)에 연결할 수 있습니다. 자세한 내용은 헌트 그룹의 여러 BRI에 대한 SPID 구성을 참조하십시오.

레이어 3 상태

0개의 활성 레이어 3 통화

활성 통화 수입니다.

활성화된 DSL 0 CCB = 0

활성화된 디지털 신호 링크의 수입니다.사용 중인 통화 제어 블록 수입니다.

CCB:calyd=27, callref=0, sapi=0, ces=1, B-chan=1

활성 통화에 대한 정보입니다.이 회선은 통화가 연결될 때까지 나타나지 않습니다.연결된 통화의 경우 발신자 ID 정보, 통화 참조 및 해당 통화가 점유하는 B-채널이 표시됩니다.

활성 통화 수 =

활성 통화 수입니다.BRI의 경우 최대 2가 될 수 있습니다. 통화가 연결되기 전에는 이 회선이 나타나지 않을 수 있습니다.

사용 가능한 B 채널 수 =

사용되지 않는 B 채널 수입니다.이 회선은 통화가 연결될 때까지 나타나지 않을 수 있습니다.

할당된 총 ISDN CCB =

할당된 ISDN 통화 제어 블록 수입니다.

레이어 1 물리적 레이어 비활성화됨 - 예

이 예에서는 BRI Layers 1과 2가 다운되었음을 보여줍니다.일반적으로 BRI 인터페이스가 종료되었거나 배선이 잘못되었기 때문입니다.그러나 이 문제를 올바르게 해결하려면 ISDN BRI Layer 1 문제 해결을 참조하십시오.

superchicken#show isdn status

Global ISDN Switchtype = basic-ni

ISDN BRI0 interface dsl 0, interface ISDN Switchtype = basic-ni

Layer 1 Status:

DEACTIVATED

!--- Layer 1 is down.

Layer 2 Status:

Layer 2 NOT Activated

!--- Layer 2 is down

.

Spid Status:

TEI Not Assigned, ces = 1, state = 3(await establishment)

spid1 configured, spid1 NOT sent, spid1 NOT valid

TEI Not Assigned, ces = 2, state = 1(terminal down)

spid2 configured, spid2 NOT sent, spid2 NOT valid

Layer 3 Status:

0 Active Layer 3 Call(s)

Activated dsl 0 CCBs = 0

The Free Channel Mask: 0x80000003

Total Allocated ISDN CCBs = 0

superchicken#

레이어 2 활성화되지 않음 - 예

이 예에서는 레이어 2가 다운된 동안 BRI 레이어 1이 작동함을 보여 줍니다.이 문제를 해결하는 방법에 대한 자세한 내용은 BRI Layer 2 문제 해결을 참조하십시오.

superchicken#show isdn status

Global ISDN Switchtype = basic-ni

ISDN BRI0 interface

dsl 0, interface ISDN Switchtype = basic-ni

Layer 1 Status:

ACTIVE

!--- Layer 1 is up

Layer 2 Status:

Layer 2 NOT Activated

!--- Layer 2 is down

Spid Status:

TEI Not Assigned, ces = 1, state = 3(await establishment)

spid1 configured, spid1 NOT sent, spid1 NOT valid

TEI Not Assigned, ces = 2, state = 1(terminal down)

spid2 configured, spid2 NOT sent, spid2 NOT valid

Layer 3 Status:

TWAIT timer active

0 Active Layer 3 Call(s)

Activated dsl 0 CCBs = 0

The Free Channel Mask: 0x80000003

Total Allocated ISDN CCBs = 0

superchicken#

잘못된 SPID - 예

다음 예에서는 레이어 1이 작동 중이고 레이어 2가 잘못된 SPID로 인해 다운되었음을 보여 줍니다.SPID를 올바르게 구성하는 경우 이 오류를 해결해야 합니다.자세한 내용은 ISDN BRI SPID 문제 해결을 참조하십시오.

checker#show isdn status

Global ISDN Switchtype = basic-ni

ISDN BRI0 interface

dsl 0, interface ISDN Switchtype = basic-ni

!--- Interface switch type

Layer 1 Status:

ACTIVE

!--- Layer 1 is up.

Layer 2 Status:

Layer 2 NOT Activated

!--- Layer 2 is not up.

TEI Not Assigned, ces = 1, state = 3(await establishment)

spid1 configured, spid1 NOT sent, spid1 NOT valid

!--- SPID was configured but not sent.

TEI Not Assigned, ces = 2, state = 1(terminal down)

spid2 configured, spid2 NOT sent, spid2 NOT valid

Layer 3 Status:

TWAIT timer active

0 Active Layer 3 Call(s)

Activated dsl 0 CCBs = 0

The Free Channel Mask: 0x80000003

Total Allocated ISDN CCBs = 0

이 출력은 BRI 인터페이스의 SPID 중 하나만 잘못 구성된 예를 보여줍니다.이러한 경우에도 TEI 상태가 설정되지 않으므로 BRI 회로는 완전히 작동하는 것으로 간주되지 않습니다.

maui-soho-02#show isdn status

Global ISDN Switchtype = basic-ni

ISDN BRI0 interface

dsl 0, interface ISDN Switchtype = basic-ni

!--- Interface switch type

Layer 1 Status:

ACTIVE

Layer 2 Status:

TEI = 73, Ces = 2, SAPI = 0, State = TEI_ASSIGNED

TEI = 104, Ces = 1, SAPI = 0, State = MULTIPLE_FRAME_ESTABLISHED

!--- Indicates the circuit is partially up. This is probably

!--- a configuration issue.

Spid Status:

TEI 104, ces = 1, state = 6(not initialized)

!--- TEI is down.

spid1 configured, spid1 sent, spid1 NOT valid

!--- SPID 1 is NOT configured correctly.

TEI 73, ces = 2, state = 1(terminal down)

!--- TEI is down.

spid2 configured, spid2 sent, spid2 valid

!--- SPID 2 is configured correctly.

Endpoint ID Info: epsf = 0, usid = 1, tid = 1

Layer 3 Status:

0 Active Layer 3 Call(s)

Activated dsl 0 CCBs = 0

The Free Channel Mask: 0x80000003

Total Allocated ISDN CCBs = 0

관련 정보

- ISDN BRI Layer 1 문제 해결

- BRI 레이어 2 문제 해결

- ISDN BRI SPID 문제 해결

- debug isdn q931 명령을 사용하여 ISDN BRI Layer 3 문제 해결

- 전화 접속 기술:문제 해결 기법

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems