목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

표기 규칙

배경 정보

구성

64k 리스 라인 서비스 2개(NOVACOM PERMANENTE)

64k Leased Channel Plus One 64k Switched Channel(NOVIACOM SEMI-PERMANENTE) 1개

2개의 Switched 64k 채널(NOVACOM CONMUATADO)

다음을 확인합니다.

문제 해결

관련 정보

소개

이 문서에서는 스페인 텔레포니카의 ISDN 임대 회선 서비스인 NOVACOM 서비스의 샘플 컨피그레이션을 제공합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서는 특정 소프트웨어 및 하드웨어 버전으로 한정되지 않습니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

표기 규칙

문서 표기 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참조하십시오.

배경 정보

NOVACOM 서비스는 세 가지 옵션을 제공합니다.

- 2개의 64k 회선이 있는 일반적인 ISDN 임대 회선 서비스. 이 옵션은 NOVACOM PERMANENTE라고 하지만 제공자가 더 이상 제공하지 않을 수 있습니다. 이 옵션은 Cisco에서 지원합니다.

- 64k 임대 회선 1개와 64k 스위치 채널 1개를 갖춘 일반 ISDN 임대 회선 서비스. 이것을 노보콤 세미-퍼머넌트라고 합니다. 이 옵션은 동일한 인터페이스에서 지원되지 않습니다.

- 2개의 스위치드 64k 채널이 있는 일반 ISDN 회선. 이를 노비콤의 콘무타도라고 합니다. 이 옵션이 지원됩니다.

구성

이 섹션에는 이 문서에서 설명하는 기능을 구성하기 위한 정보가 표시됩니다.

참고: 이 문서에 사용된 명령에 대한 추가 정보를 찾으려면 명령 조회 도구(등록된 고객만 해당)를 사용합니다.

64k 리스 라인 서비스 2개(NOVACOM PERMANENTE)

두 개의 64k 임대 회선 서비스는 일반 ISDN 임대 회선 서비스와 같이 작동하므로 지원됩니다. 그러나 ISDN B 채널은 양쪽 끝 사이에 교차될 수 있다는 점을 알아야 합니다. 즉, 한 쪽의 BRI 0:1에서 BRI 0:2로 연결이 종료될 수 있습니다. 임대 회선(포인트-투-포인트 링크)의 경우 양쪽의 IP 주소가 동일한 서브넷에 있어야 하므로 이 작업은 중요합니다. 디버그 ip icmp를 켜고 각 원격 B-채널 IP 주소를 ping하고 ping이 올바르게 반환되는지 확인하여 이를 테스트할 수 있습니다.

네트워크 다이어그램

이 문서에서는 다음 네트워크 설정을 사용합니다.

구성

장치 이름 1

isdn leased-line BRI0

!

interface BRI0

ip address 192.168.97.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

encapsulation ppp

no fair-queue

no cdp enable

!

interface BRI0:1

ip address 192.168.97.1 255.255.255.0

!--- IP address of the corresponding B channel on the !--- remote router is in the same subnet.

no ip directed-broadcast

encapsulation ppp

no fair-queue

no cdp enable

!

interface BRI0:2

ip address 192.168.97.2 255.255.255.0

!--- IP address of the corresponding B channel on the !--- remote router is in the same subnet.

no ip directed-broadcast

encapsulation ppp

no fair-queue

no cdp enable

!

64k Leased Channel Plus One 64k Switched Channel(NOVIACOM SEMI-PERMANENTE) 1개

Telefonica의 두 번째 옵션인 64k 임대 회선 1개와 64k 스위치 채널 1개가 현재 동일한 인터페이스에서 지원되지 않습니다. 그러나 별도의 인터페이스로 작동합니다. 임대 회선에 대한 인터페이스 하나와 스위치드 채널에 대한 다른 인터페이스를 구성해야 합니다. 둘 다 수동 버스를 통해 동일한 NT1에 연결됩니다.

2개의 Switched 64k 채널(NOVACOM CONMUATADO)

이 옵션은 대부분의 ISDN BRI 연결과 동일합니다. 예제는 다이얼러 프로파일을 사용하여 ISDN DDR 구성을 참조하십시오.

다음을 확인합니다.

현재 이 구성에 대해 사용 가능한 확인 절차가 없습니다.

문제 해결

현재 이 컨피그레이션에 사용할 수 있는 특정 문제 해결 정보가 없습니다.

관련 정보

- ISDN 기본 속도 서비스 설정

- ISDN 구성

- 128kbps의 전용 회선 ISDN

- 다이얼 기술 지원 페이지

- Technical Support - Cisco Systems