목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

표기 규칙

배경 정보

PCR 값 설정

구성

확인

Cisco IOS 소프트웨어 릴리스

Cisco IOS Software 릴리스 12.0(6) 이상

Cisco IOS Software 릴리스 12.0(6) 이전 릴리스

관련 정보

소개

이 문서에서는 SAR(소프트웨어 세그멘테이션 및 리어셈블리)를 사용하여 ATM 트래픽 셰이핑을 위해 Cisco 3810 및 2600 시리즈 라우터를 구성하는 방법에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서는 특정 소프트웨어 및 하드웨어 버전으로 한정되지 않습니다.

표기 규칙

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참조하십시오.

배경 정보

소프트웨어 SAR로 ATM 트래픽 셰이핑을 위해 Cisco 3810 및 2600 라우터를 구성할 때 중요한 제한 사항에 유의하십시오.VBR-NRT(variable bit rate-nreal time) PCR(peak cell rate) 값은 항상 정수의 라인 속도입니다.라인 속도는 E1의 경우 1920, T1의 경우 1536입니다. 이 값을 다르게 구성하면 Cisco IOS® Software는 PCR을 허용 가능한 값으로 반올림합니다.

참고: 수식은 SCR(지속 가능 셀 속도) 및 최대 버스트 크기(MBS)를 제한합니다.

PCR 값 설정

다음 공식에 따라 ATM PCR을 설정합니다.

PCR = Line Rate / n

즉, PCR은 n으로 나눈 라인 레이트(여기서:

- n은 1, 2, 3, 4, 5 등의 모든 정수와 같습니다.

- 라인 속도는 E1의 경우 1920, T1의 경우 1536입니다.

예를 들어 T1에 대해 가능한 PCR 값은 1536, 768 또는 512입니다.

구성

interface ATM0.1 point-to-point

description LAB ROUTER

bandwidth 256

ip address 11.39.18.249 255.255.255.252

pvc 73/33

vbr-nrt 512 512

oam-pvc manage

protocol ip inarp

확인

Router# show atm pvc 73/33

ATM0.1: VCD: 1, VPI: 73, VCI: 33

VBR-NRT, PeakRate: 512, Average Rate: 512, Burst Cells: 0

AAL5-LLC/SNAP, etype:0x0, Flags: 0x20, VCmode: 0x0

OAM frequency: 10 second(s), OAM retry frequency: 1 second(s), OAM retry frequency:

1 second(s)

OAM up retry count: 3, OAM down retry count: 5

OAM Loopback status: OAM Received

OAM VC state: Verified

ILMI VC state: Not Managed

VC is managed by OAM.

InARP frequency: 15 minute(s)

InPkts: 608789, OutPkts: 612122, InBytes: 31658148, OutBytes: 31751480

InPRoc: 20, OutPRoc: 27

InFast: 0, OutFast: 0, InAS: 0, OutAS: 0

CrcErrors: 0, SarTimeOuts: 0, OverSizedSDUs: 0, LengthViolation: 0, CPIErrors: 0

OAM cells received: 608769

F5 InEndloop: 608769, F5 InSegloop: 0, F5 InAIS: 0, F5 InRDI: 0

F4 InEndloop: 0, F4 InSegloop: 0, F4 InAIS: 0, F4 InRDI: 0

OAM cells sent: 956860

F5 OutEndloop: 956860, F5 OutSegloop: 0, F5 OutRDI: 0

F4 OutEndloop: 0, F4 OutSegloop: 0, F4 OutRDI: 0

OAM cell drops: 0

Compress: Disabled

Status: UP

Cisco IOS 소프트웨어 릴리스

이 제한으로 인해 발생하는 문제는 사용자가 실행하는 Cisco IOS Software 버전에 따라 달라집니다.

이 결함은 Cisco 버그 ID CSCdm50432(등록된 고객만 해당)입니다.

Cisco IOS Software 릴리스 12.0(6) 이상

PCR 값 설정 섹션의 지침을 따르지 않고 Cisco IOS 소프트웨어 릴리스 12.0(6) 이상을 실행하면 컨트롤러가 사용 가능한 다음 더 낮은 값을 대신 선택합니다.

예를 들어 T1에 대한 PCR을 900으로 구성한 경우 컨트롤러는 작동 중인 PCR을 768로 설정합니다.

Cisco IOS Software 릴리스 12.0(6) 이전 릴리스

Cisco IOS Software Release 12.0(6) 이전 릴리스를 실행하고 PCR 값 설정 섹션의 지침을 따르지 않을 경우 컨트롤러가 사용 가능한 다음 더 높은 값을 대신 선택합니다.

이 작업은 중간 ATM 스위치에서 트래픽 폴리싱을 오버서브스크립션할 수 있습니다.

관련 정보

- Cisco MC3810 Series 개요

- Cisco MC3810 Access Concentrator

- ATM SAR(Software Segmentation and Reassembly)

- ATM 기술 지원

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems