ドキュメント ID：10529

更新日：2005 年 12 月 12 日

PDF のダウンロード

印刷

フィードバック

関連製品

- ATM トラフィック管理

内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

機能および利点

サービス クラス

UBR

VBR-rt

VBR-nrt

CBR

ABR

UBR+

関連情報

関連するシスコ サポート コミュニティ ディスカッション

概要

このドキュメントは、Cisco 2600、3600、4000、および 4500 ルータ シリーズで ATM トラフィック シェーピングを設定する方法について説明しています。ATM トラフィック シェーピングのサポートにおける 4000/4500 ルータ シリーズと 2600/3600 ルータ シリーズとの主な違いは、4000/4500 プラットフォームは 3 種類のサービス クラスだけをサポートするのに対して、2600/3600 ルータ シリーズはすべてのトラフィック タイプをサポートすることです。その他の違いは、このドキュメントの「機能と利点」のセクションで説明しています。

4000/4500ルータシリーズでサポートされるサービスクラスは次のとおりです。

- Unspecified Bit Rate（UBR; 未指定ビット レート）

- Non-Real Time Variable Rit Rate（VBR-nrt; 非リアルタイム可変ビット レート）

- Unspecified Bit Rate Plus（UBR+）

Cisco 2600/3600 ルータ シリーズは、UBR、VBR-nrt、および UBR+ の他に、real time Variable Bit Rate（VBR-rt; リアルタイム可変ビット レート）、Constant Bit Rate（CBR; 固定ビット レート）、および Available Bit Rate（ABR; 使用可能ビット レート）をサポートします。

次の表は、ATM トラフィック シェーピングをサポートする 2600/3600 ルータ シリーズの Network Module（NM; ネットワーク モジュール）と、4000/4500 ルータ シリーズの Network Processor Module（NPM; ネットワーク プロセッサ モジュール）を示しています。

2600 および 3600 ルータ シリーズの NM

4000 および 4500 ルータ シリーズの NPM

NM-1A-E3

NP-1A-E3

NM-1A-T3

NP-1A-DS3

NM-1A-OC3

NP-1A-SM

NP-1A-MM

NP-1A-SM-LR

これらのモジュールがCisco 2600および3600ルータでどのように動作するかについての背景情報は、このドキュメントの「関連情報」セクションを参照してください。4000および4500ルータのNPMに関する情報については、「関連情報」のセクションも参照してください。

前提条件

要件

このドキュメントを読むには、ATM トラフィック シェーピングと各種サービス クラスを理解している必要があります。機能の詳細については、次のリソースを参照してください。

- ATM VC に対する UBR サービス カテゴリについて

- ATM VC に対する可変ビット レート リアルタイム（VBR-rt）のサービス カテゴリについて

- ATM VC のための VBR-nrt サービス カテゴリおよびトラフィック シェーピングについて

- ATM VC に対する CBR サービス カテゴリについて

- ATM VC 用使用可能ビット レート（ABR）サービス カテゴリについて

- ATM VC 用 UBR+ サービス カテゴリについて

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいています。

- Cisco 2600/3600および4000/4500シリーズルータ

- Cisco IOS?ソフトウェア(「機能と利点」セクションで指定されたバージョン)

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

機能および利点

Cisco 2600/3600 および 4000/4500 ルータ シリーズの ATM ネットワーク モジュールには、次の共通機能があります。

- IOS の「Plus」フィーチャ セット、またはサービス プロバイダーの「p」フィーチャ セットが必要です。登録ユーザであり、ログインしている場合は、詳細情報を表示できます。

- Cisco IOSソフトウェアの最小サポートは、カードごとに異なります。登録ユーザは、Software Advisor(登録ユーザ専用)ツールを使用して、カードをサポートするIOSバージョンを検索できます。

- Virtual Circuit（VC; 仮想回線）単位のトラフィック シェーピングをサポートします。

- Generic Traffic Shaping（GTS; ジェネリック トラフィック シェーピング）はサポートされていません。

2600/3600 シリーズ ルータのネットワーク モジュールに固有の ATM 機能は、次のとおりです。

- UBR、VBR-rt、VBR-nrt、CBR、ABR、および UBR+ サービス クラスのハードウェア サポートを提供します。

- トラフィック シェーピングは 32 Kbps 刻みで増分可能で、インターフェイスの総帯域幅までサポートします。

Maximum Burst Size（MBS; 最大バースト サイズ）を設定していて、そのサイズが 200 セルより大きい場合は、200 セルに切り捨てられます。MBS を設定していない場合は、次のようになります。

- ピーク レートが 4 MB 未満の場合、Maximum Burst Size（MBS; 最大バースト サイズ）は 32 セルです。

- ピーク レートが 4 MB を超える場合、MBS は 200 セルです。

4000/4500 シリーズ ルータでのネットワーク プロセッサ モジュール固有の ATM 機能には、次のものがあります。

- VBR-nrt、UBR、UBR+ サービス クラスだけのハードウェア サポートを提供します。

- NP-1A-SM-LRモジュールには、Cisco IOSソフトウェアリリース11.2(9)P以降が必要です。完全なトラフィックシェーピングには、Cisco IOSソフトウェアリリース11.1(17)、11.2(12)P、または11.3(2)T以降が必要です。

- Q1'98のCisco IOSソフトウェアリリース11.1(17)、11.2(12)P、および11.3(2)Tのトラフィックシェーピング。ユーザ定義可能なピークレートキューを最大4つ使用して、各仮想接続(VC)のピークレートとサイズ制限を制限)。

- MBS 値が設定されていない場合は、デフォルトで 95 セルになります。

注：Cisco 3620ルータがこのカードに提供するサポートは、シャーシのハードウェアリビジョンによって異なります。詳細については、この Field Notice をチェックしてください。この Field Notice はシスコ Bug ID CSCdk69671 を参照しています。

注：NP-1A-SM-LRモジュールは、Cisco 4500、4700、4500-M、および4700-Mルータでのみサポートされます。Cisco 4000 または 4000-M ではサポートされていません。

サービス クラス

2600/3600 ルータ シリーズのこれらの ATM ネットワーク モジュールは、次のサービス クラスをサポートします。

- UBR

- VBR-rt

- VBR-nrt

- CBR

- ABR

- UBR+

4000 および 4500 ルータ シリーズでサポートされるのは、上から 3 つのサービス クラスだけです。

次に、各サービス クラスの設定について説明します。これらのサービス クラスは、Permanent Virtual Connection（PVC; 相手先固定接続）サブモードのもとで、Command Line Interface（CLI; コマンドライン インターフェイス）コマンドを使用して設定できます。2600/3600 ルータ シリーズと 4000/4500 ルータ シリーズの CLI 構文は同じです。

次のセクションでは、いくつかの例を示します。

UBR

このトラフィック カテゴリの優先順位は最も低くなっています。すべての UBR 接続は、ハードウェアによってラウンドロビン方式でスケジュールされます。

vpd2004(config)#interface a5/0

vpd2004(config-if)#pvc 0/100

vpd2004(config-if-atm-vc)#ubr ?*

<64-155000>  Peak Cell Rate(PCR) in Kbps

vpd2004(config-if-atm-vc)#ubr 1112

vpd2004(config-if)#end

注： *ピークセルレート(PCR)を指定しない場合、OC-3ネットワークモジュールではデフォルトで155 Kbpsに設定されます。E3 および T3 ネットワーク モジュールの場合、T3 および E3 カードのライン レートが基準になります。

VBR-rt

このトラフィックカテゴリのプライオリティはVBR-nrtよりも高く、CBRよりも低くなります。ハードウェアはデュアル漏出バケット アルゴリズムを使用して、このトラフィックタイプをスケジューリングします。

vpd2004(config)#interface a5/0

vpd2004(config-if)#pvc 0/102

vpd2004(config-if-atm-vc)#vbr ?

<64-155000>  Peak Cell Rate(PCR) in Kbps

vpd2004(config-if-atm-vc)#vbr-rt ?

<64-155000>  Peak Cell Rate(PCR) in Kbps

vpd2004(config-if-atm-vc)#vbr-rt 2005 ?

<64-100>  Average Cell Rate in Kbps

vpd2004(config-if-atm-vc)#vbr-rt 2005 1002 ?

<1-64000>  Burst cell size in number of cells

<cr>

vpd2004(config-if-atm-vc)#vbr-rt 2005 1002 32 ?

<cr>

vpd2004(config-if-atm-vc)#end

VBR-nrt

このトラフィックタイプのプライオリティはUBRよりも高く、VBR-rtよりも低くなります。ハードウェアはデュアル漏出バケット アルゴリズムを使用して、このトラフィックタイプをスケジューリングします。

vpd2004(config)#interface a5/0

vpd2004(config-if)#pvc 0/103

vpd2004(config-if-atm-vc)#vbr-nrt ?

<64-155000>  Peak Cell Rate(PCR) in Kbps

vpd2004(config-if-atm-vc)#vbr-nrt 2005 ?

<64-180>  Sustainable Cell Rate(SCR) in Kbps

vpd2004(config-if-atm-vc)#vbr-nrt 2005 1002 ?

<1-64000>  Maximum Burst Size(MBS) in Cells

<cr>

vpd2004(config-if-atm-vc)#vbr-nrt 2005 1002 32

vpd2004(config-if-atm-vc)#end

VBR に対して推奨される PCR 値は、次のとおりです。

PCR 値（Kbps）

11999、117024、114122、11291、108532、105840、103216、100656、98 160、95726、93352、91037、88779、86578、8431、82337、80295、78304、76 362、74469、72622、70821、69065、67353、65683、64054、62466、60917、59 406、57933、56497、55096、53730、52397、51098、49831、48596、47391、46 216、45070、43952、42863、41800、40763、39752、38767、37805、3688、35 954、35063、34193、3345、32519、31712、30926、30159、29412、28682、27 971、27278、26601、25942、25299、24672、24060、23463、22882、22314、21 761、2122、20695、20182、19682、19194、18718、18254、17802、17361、16 930、16510、16101、15702、15313、14934、14563、14203、13851、13507、13 172、12846、12527、12217、11914、11619、11331、11051、10777、10510、10 249、9995、9748、9506、9270、9040、8817、8598、8385、8178、7975、777、758 5、7397、7214、7035、6861、6691、6525、6364、6206、6052、5902、5756、5613、5 474、5339、5206、5077、4951、4782、4619、4461、4308、4161、4019、3882、374 9、3621、3497、3378、3262、3151、3043、2939、2839、2742、2648、2557、2470、2 386、2304、2226、2150、2076、2005、1937、1871、1807、1746、1686、1629、157 3、1519、1467、1417、1369、1322、1277、1234、1192、1151、1112、1074、1038、1 003、969、936、904、873、843、814、787、760、734、709、685、662、639、618、597、57 7、557、538、520、502、485、468、453、437、423、408、395、382、369 357、345、332 2、311、301、290、281、271、262、253、245、237、229、221、214、207、200、193、187、 81、175、169、163、158、153、147、143、138、133、129、125、117、113、109、106 103、99、96、93、90、87、84、81、79、76、74、72、69、67、65、または63 Kbps

CBR

これは優先順位が最も高いトラフィック タイプです。

vpd2004(config)#interface a5/0

vpd2004(config-if)#pvc 0/104

vpd2004(config-if-atm-vc)#cbr ?

<64-155000>  Peak Cell Rate in Kbps

vpd2004(config-if-atm-vc)#cbr 2005 ?

<cr>

vpd2004(config-if-atm-vc)#cbr 2005

vpd2004(config-if-atm-vc)#end

ABR

このトラフィック タイプは、VBR-nrt と同じ優先順位でスケジューリングされます。

vpd2004(config-if)#pvc 0/105

vpd2004(config-if-atm-vc)#abr ?

<64-155000>  Peak Cell Rate(PCR) in Kbps

vpd2004(config-if-atm-vc)#abr 76 ?

<0-100>  Minimum Cell Rate(MCR) in Kbps

vpd2004(config-if-atm-vc)#abr 76 0 ?

<cr>

vpd2004(config-if-atm-vc)#abr 76 0

vpd2004(config-if-atm-vc)#end

ABR トラフィック タイプは、14 通りの PCR と、0 の Minimum Cell Rate（MCR; 最小セルレート）をサポートします。サポートされる 14 通りの PCR を次に示します。

PCR 値（Kbps）

14877、12487、996、7497、4397、2559、1597、999、399、191、153、76、38、または6 Kbps。

UBR+

UBR+ はシスコシステムズが開発した特別な ATM サービス クラスです。UBR+ は、トラフィックが輻輳していない状況では UBR のデフォルトと同じように動作しますが、トラフィックが輻輳した状況では MCR を保証します。ただし、トラフィックが多い場合、UBR+はMCRを保証します。

vpd2004(config)#interface a5/0

vpd2004(config-if)#pvc 0/106

vpd2004(config-if-atm-vc)#ubr+ 2005 ?

<0-1000>  Minimum Guaranteed Cell Rate(MCR) in Kbps

vpd2004(config-if-atm-vc)#ubr+ 2005 1002 ?

<0-1000>

vpd2004(config-if-atm-vc)#ubr+ 2005 1002 ?

<cr>

vpd2004(config-if-atm-vc)#ubr+ 2005 1002

vpd2004(config-if-atm-vc)#end

関連情報

- ATM のトラフィック管理

- Cisco 3600シリーズルータ用ATM OC-3ネットワークモジュール

- Cisco 3600 シリーズ マルチサービス プラットフォーム製品に関するサポート ページ

- Cisco 2600 シリーズ マルチサービス プラットフォーム製品に関するサポート ページ

- Cisco 2600/3600/3700 Series ATM OC-3 155-Mbps Network Modules Data Sheet

- Cisco 3600 シリーズ ATM OC-3 ネットワーク モジュールの概要

- Cisco 2600/3600/3700シリーズ用DS3/E3 ATMネットワークモジュール

- Cisco 4000シリーズでのネットワークプロセッサモジュールのインストール

- Cisco 4000シリーズ製品サポート

- Cisco 4000 シリーズに関するドキュメント

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems

このドキュメントは役に立ちましたか?Yes No

ご意見をいただき、ありがとうございます。

サポートケースを作成 (シスコサービス契約が必要)

関連するシスコ サポート コミュニティ ディスカッション

シスコ サポート コミュニティでは、フォーラムに参加して質疑応答、提案など、仲間と情報交換することができます。

ドキュメントの表記法の詳細は、「シスコ テクニカル ティップスの表記法」を参照してください。

更新日：2005 年 12 月 12 日

ドキュメント ID：10529