Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Convenzioni

Filtro Netbios

Ritorno

Soluzione alternativa

Informazioni correlate

Introduzione

Questo documento spiega come consentire a un router Cisco 700 di attivare la connessione ISDN a causa del traffico HTTP.

Prerequisiti

Requisiti

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle seguenti versioni software e hardware:

- Software Cisco IOS® versione 4.4.2 e successive.

- Cisco serie 700 router (che include 761, 775 e 776).

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Convenzioni

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici.

Filtro Netbios

In questa sezione vengono fornite alcune informazioni di base sul filtro netbios.

Sul software Cisco IOS versione 4.4.2 (e successive) per i router Cisco serie 700, il comando set netbios filter on è attivo per impostazione predefinita per tutti i profili ISDN, incluso il profilo standard.

Questo filtro netbios è usato per impedire che i pacchetti netbios visualizzino sempre il canale ISDN B. È composto dalle tre voci seguenti:

- SET IP FILTER UDP OUT DEST 0.0.0.0/0:137-139 IGNORA

- SET IP FILTER TCP OUT DEST 0.0.0.0/0:137 IGNORA

- SET IP FILTER UDP OUT DEST 0.0.0.0/0:53 IGNORA

Ritorno

Lo svantaggio di questo filtro è che un browser HTTP non aprirà mai il collegamento ISDN. Infatti il traffico UDP (User Datagram Protocol) verso la porta 53 del server DNS (Domain Name System) è filtrato.

Soluzione alternativa

Per risolvere il problema, disabilitare il filtro e configurare solo le prime due voci.

Esempio:

router> cd ProfileName

router:ProfileName> SEt NETbios FIlter OFf

router:ProfileName> SET IP FILTER UDP OUT DEST 0.0.0.0/0:137-139 IGNORE

router:ProfileName> SET IP FILTER TCP OUT DEST 0.0.0.0/0:137 IGNORE

router:ProfileName>

Quindi, usare il comando show ip filter per verificare questa condizione, come mostrato di seguito:

router:ProfileName> show ip filter

IP Type Filter

Profile ID Dir Type Action Addresses

----------------------------------------------------------

ProfileName 1 OUT UDP IGNORE DST 0.0.0.0/0:137-139

ProfileName 2 OUT TCP IGNORE DST 0.0.0.0/0:137

IP Generic Filter

Profile ID Dir Type Action Patterns

Nota: a partire dal software Cisco IOS versione 4.4.3 per i router Cisco serie 700, il comando set netbios filter è stato modificato in modo che non contenga più la voce relativa al traffico UDP sulla porta 53.

SET IP FILTER UDP OUT DEST 0.0.0.0/0:137-139 IGNORE

SET IP FILTER TCP OUT DEST 0.0.0.0/0:137 IGNORE

Informazioni correlate

- Access Dial - Pagine di supporto delle tecnologie

- Supporto tecnico – Cisco Systems