Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Prodotti correlati

Convenzioni

Configurazione

Informazioni sul tipo di switch BRI

Informazioni sul tipo di switch PRI e sul servizio

Esempio di rete

Configurazioni

Verifica

Risoluzione dei problemi

Risorse per la risoluzione dei problemi

Comandi per la risoluzione dei problemi

Informazioni correlate

Introduzione

Questo documento tratta i problemi ISDN specifici per l'Australia. Include configurazioni di esempio e informazioni sui vari servizi BRI e PRI che possono essere ottenuti dalla Telco.

Prerequisiti

Requisiti

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

Componenti usati

Il documento può essere consultato per tutte le versioni software o hardware.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Prodotti correlati

Questa configurazione può essere utilizzata su qualsiasi router con interfaccia BRI o PRI.

Convenzioni

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici.

Configurazione

In questa sezione vengono presentate le informazioni necessarie per configurare le funzionalità descritte più avanti nel documento.

Nota: per ulteriori informazioni sui comandi menzionati in questo documento, usare lo strumento di ricerca dei comandi (solo utenti registrati).

Informazioni sul tipo di switch BRI

In Australia, i BRI non richiedono identificatori del profilo del servizio (SPID).

È possibile utilizzare due tipi di switch ISDN:

- basic-net3 - Attualmente è la più utilizzata.

- basic-ts013: per switch ISDN precedenti come MicroLink.

Informazioni sul tipo di switch PRI e sul servizio

In Australia è possibile utilizzare due tipi di switch:

- primary-net5 - Attualmente la rete più utilizzata ("Onramp").

- primary-ts015: per switch ISDN meno recenti, ad esempio MacroLink.

Con PRI vengono forniti anche molti tipi di servizi:

- 10 canali B (10 × 64 kbps) - Comunemente noti come ONRAMP 10 con rete primaria5.

!

controller E1 0

pri-group timeslots 1-10,16

!

interface Serial0:15

isdn switch-type primary-net5

!

- 20 canali B (20 × 64 kbps) - Comunemente noti come ONRAMP 20 con rete primaria5.

!

controller E1 0

pri-group timeslots 1-21

!

interface Serial0:15

isdn switch-type primary-net5

!

- 30 canali B (30 × 64 kbps) - Comunemente noti come ONRAMP 30 con rete primaria5.

!

controller E1 0

pri-group timeslots 1-31

!

interface Serial0:15

isdn switch-type primary-net5

!

Esempio di rete

Nel documento viene usata questa impostazione di rete:

Configurazioni

In questo documento viene illustrata la configurazione della rete ISDN in Australia. La prima configurazione è una BRI, mentre le due successive sono per PRI.

- BRI con tipo switch basic-net3

- PRI con switch-type primary-net5

- PRI 20 B-channel utilizzati per la connessione analogica a modem Cisco Mica

BRI con tipo switch basic-net3

!--- Configuration uses BRI0 linked to a dialer profile 1 !--- via dialer pool to dial out.

!

!

ip routing

!

isdn switch-type basic-net3

!

interface loopback0

ip address 10.10.10.1 255.255.255.0

!

interface BRI0

ip unnumbered loopback0

encapsulation ppp

dialer pool-member 1

isdn switch-type basic-net3

ppp authentication chap pap

!

interface Dialer1

ip address 192.168.12.1 255.255.255.0

encapsulation ppp

dialer remote-name AROP

dialer string 0291191111

dialer pool 1

dialer-group 1

ppp authentication chap pap callin

!

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer1

!

dialer-list 1 protocol ip permit

!

PRI con switch-type primary-net5

!--- Configuration uses PRI 30 x B-channels linked to a !--- dialer profile 1 via dialer pool to dial out.

!

ip routing

!

isdn switch-type primary-net5

!

interface loopback0

ip address 10.10.10.1 255.255.255.0

!

controller E1 0

pri-group timeslots 1-31

!

interface Serial0:15

ip unnumbered loopback0

encapsulation ppp

dialer pool-member 1

isdn switch-type primary-net5

ppp authentication chap pap

!

interface Dialer1

ip address 192.168.12.1 255.255.255.0

encapsulation ppp

dialer remote-name AROP

dialer string 0291191111

dialer pool 1

dialer-group 1

ppp authentication chap pap callin

!

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer1

!

dialer-list 1 protocol ip permit

!

PRI 20 B-channel utilizzati per la connessione analogica a modem Cisco Mica

!--- Configuration uses PRI 20 x B-channels !--- to terminate up to 20 modem calls !--- even though we have 30 modems. We are restricted !--- by the amount of B-channels.

!

!

ip routing

!

isdn switch-type primary-net5

!

interface loopback0

ip address 10.10.10.1 255.255.255.0

!

controller E1 0

pri-group timeslots 1-21

!

interface Serial0:15

ip unnumbered loopback0

encapsulation ppp

isdn switch-type primary-net5

isdn incoming voice-modem

ppp authentication chap pap

!

interface Group-Async 1

ip unnumbered loopback0

encapsulation ppp

ppp authentication chap pap

async mode dedicated

peer default ip pool swim

group-range 1 30

!

ip local pool swim 192.168.1.1 192.168.1.20

!

line 1 30

modem inout

transport input all

Verifica

Per verificare che la configurazione funzioni correttamente, consultare questa sezione.

Lo strumento Output Interpreter (solo utenti registrati) (OIT) supporta alcuni comandi show. Usare l'OIT per visualizzare un'analisi dell'output del comando show.

- show isdn status: assicura che il router comunichi correttamente con lo switch ISDN. Nell'output, verificate che lo stato del livello 1 sia ACTIVE e che venga visualizzato lo stato del livello 2 = MULTIPLE_FRAME_DEFINED. Questo comando visualizza anche il numero di chiamate attive. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a Uso del comando show isdn status per la risoluzione dei problemi BRI.

- show dialer [interface type number]: visualizza le informazioni di diagnostica generali relative alle interfacce configurate per il routing DDR (dial-on-demand routing). Se la connessione è stata attivata correttamente, verrà visualizzato il messaggio Stato connessione dati su livello. Se appare physical layer up, allora è apparso il protocollo di linea, ma non il Network Control Protocol (NCP). Gli indirizzi di origine e di destinazione del pacchetto da cui è stata avviata la composizione sono visualizzati nella riga Motivo composizione. Questo comando show visualizza anche la configurazione del timer e il tempo che deve trascorrere prima del timeout della connessione.

- show caller user username detail: visualizza i parametri per l'utente specifico, ad esempio l'indirizzo IP assegnato, i parametri del bundle PPP e PPP e così via. Se la versione in uso del software Cisco IOS® non supporta questo comando, usare il comando show user.

- show dialer map: visualizza le mappe dialer dinamiche e statiche configurate. Questo comando consente di verificare se è stata creata una mappa dialer dinamica. Impossibile instradare pacchetti senza una mappa dialer.

Risoluzione dei problemi

Utilizzare questa sezione per risolvere i problemi relativi alla configurazione.

Risorse per la risoluzione dei problemi

Utilizzare le seguenti risorse per la risoluzione dei problemi in base alle esigenze:

- Risoluzione dei problemi relativi alle chiamate modem in ingresso: per la risoluzione dei problemi relativi a chiamate analogiche non riuscite.

- PRI Async Modem Callin - Ulteriori informazioni sulla risoluzione dei problemi relativi agli errori delle chiamate analogiche.

- Risoluzione dei problemi relativi alle chiamate ISDN in arrivo: per la risoluzione dei problemi relativi agli errori delle chiamate ISDN.

- PRI ISDN Callin: ulteriori informazioni sulla risoluzione dei problemi relativi alle chiamate ISDN non riuscite.

- Test di loopback per linee T1/56K: per verificare che la porta T1 sul router funzioni correttamente.

Comandi per la risoluzione dei problemi

Nota: consultare le informazioni importanti sui comandi di debug prima di usare i comandi di debug.

- debug dialer: visualizza le informazioni di debug DDR sui pacchetti ricevuti su un'interfaccia dialer. Queste informazioni possono contribuire a verificare la presenza di traffico interessante che può utilizzare l'interfaccia di composizione.

- debug isdn q931: visualizza la configurazione delle chiamate e la disattivazione della connessione di rete ISDN (livello 3).

- debug modem: visualizza l'attività della linea del modem su un server di accesso. L'output viene visualizzato quando lo stato della linea del modem cambia.

- debug modem csm: un comando EXEC per risolvere i problemi relativi al modulo CSM (Call Switching Module) sui router con modem digitali interni. Con questo comando è possibile tracciare la sequenza completa delle chiamate in entrata e in uscita.

- debug ppp negotiation: visualizza le informazioni sul traffico e gli scambi PPP durante la negoziazione del protocollo LCP (Link Control Protocol) e dell'autenticazione e del protocollo NCP. Una negoziazione PPP riuscita aprirà innanzitutto lo stato LCP, quindi autenticherà e infine negozierà NCP. Durante la negoziazione LCP vengono stabiliti parametri di connessione multipla, ad esempio Unità massima di ricezione ricostruita (MRRU).

- debug ppp authentication: visualizza i messaggi del protocollo di autenticazione PPP, inclusi gli scambi di pacchetti CHAP (Challenge Handshake Authentication Protocol) e gli scambi PAP (Password Authentication Protocol).

- debug ppp error: visualizza gli errori di protocollo e le statistiche sugli errori associate alla negoziazione e al funzionamento della connessione PPP.

Informazioni correlate

- Configurazione di DDR ISDN con profili dialer

- Accesso alle pagine di supporto della tecnologia

- Strumenti e utilità - Cisco Systems

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems