Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Convenzioni

I PVC sono unidirezionali?

Configurazione

Mostra comandi e note sulla configurazione

Specifica dei valori di input e output su un router

Informazioni correlate

Introduzione

Nelle tipiche topologie di rete WAN (Wide Area Network) Hub e Spoke, il volume del traffico è asimmetrico, in cui più traffico fluisce verso il sito remoto rispetto a quello proveniente dal sito remoto. Queste configurazioni possono trarre vantaggio dal provisioning di un PVC (Permanent Virtual Circuit) asimmetrico, che utilizza valori di traffic shaping PCR (Peak Cell Rate) e SCR (Supported Cell Rate) diversi alle due estremità del router di un PVC con bit rate variabile (nrt-VBR) in tempo non reale.

Lo scopo di questo documento è fornire una configurazione di esempio per un PVC asimmetrico. Notare che, se non implementato correttamente nella rete dello switch ATM, il PVC più lento potrebbe essere sottoposto a errori CRC (Cyclic Redundancy Check) che potrebbero influire sulle prestazioni.

Prerequisiti

Requisiti

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

Componenti usati

Il documento può essere consultato per tutte le versioni software o hardware.

Convenzioni

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici.

I PVC sono unidirezionali?

Una connessione virtuale ATM è costituita da due collegamenti secondari unidirezionali. Mentre la connessione alloca lo stesso VPI (Virtual Path Identifier)/VCI (Virtual Channel Identifier) in entrambe le direzioni, può allocare diverse quantità di larghezza di banda in ciascuna direzione. Tale connessione viene definita asimmetrica.

Configurazione

Questa configurazione di esempio sullo switch LS1010 ATM utilizza due router con valori PCR=SCR univoci:

- Sito centrale: 7 MB PCR=SCR, collegato alla porta LS1010 0/0/0

- Sito remoto: 3,5 MB PCR=SCR, collegato alla porta LS1010 1/0/0

Configurazione LS1010

atm connection-traffic-table-row index 63999 vbr-nrt pcr 3500 scr0 3500  mbs 200

atm connection-traffic-table-row index 64000 vbr-nrt pcr 7000 scr0 7000  mbs 200

!

interface ATM1/0/0

no atm auto-configuration

no atm ilmi-keepalive

atm pvc 5 100 rx-cttr 63999 tx-cttr 64000  interface  ATM0/0/0 5 100

Mostra comandi e note sulla configurazione

Alcuni comandi show sono supportati dallo strumento Output Interpreter (solo utenti registrati); lo strumento permette di visualizzare un'analisi dell'output del comando show.

- show atm connection-traffic-table: gli switch ATM del campus Cisco memorizzano i parametri del traffico per ciascuna connessione in una tabella separata di valori della riga della tabella del traffico di connessione (CTTR). È necessario prima configurare i valori dei parametri del traffico e assegnare un numero di indice alla riga nella tabella CTTR. Per visualizzare queste righe CTTR, eseguire il comando seguente:

ls1010-2#show atm connection-traffic-table

Row      Service-category    pcr        scr/mcr       mbs         cdvt

1            ubr          7113539        none                     none

2            cbr              424                                 none

3            vbr-rt           424         424          50         none

4            vbr-nrt          424         424          50         none

5            abr              424           0                     none

6            ubr              424        none                     none

63997        cbr             1741                                 none

63998        vbr-rt          5000        2500-0       none        none

63999        vbr-nrt         3500        3500-0       200         none

64000        vbr-nrt         7000        7000-0       200         none

2147483645*  ubr                0        none                     none

2147483646*  ubr                1        none                     none

2147483647*  ubr          7113539        none                     none

- Il comando atm pvc accetta i parametri tx-cttr e rx-cttr per ciascuna gamba del VC. Che direzione è la trasmissione e che direzione è la ricezione? La vista è incentrata sul fabric dello switch. In altre parole, rx è nel fabric dello switch dall'interfaccia e tx è fuori dal fabric dello switch per l'interfaccia.

- Esistono diversi modi per ottenere lo stesso risultato di traffic shaping. In altre parole, questi comandi sono equivalenti:

interface atm 1/0/0

atm pvc 5 100 rx-cttr 63999 tx-cttr 64000 interface atm 0/0/0 5 100

atm pvc 5 100 interface atm 0/0/0 5 100 rx-cttr 64000 tx-cttr 63999

atm pvc 5 100 rx-cttr 63999 interface atm 0/0/0 5 100 rx-cttr 64000

- Eseguire il comando show atm vc interface x/y/z vpi vci per confermare i parametri asimmetrici della connessione.

0/0/0 - rx is 7MB

0/0/0 - tx is 3.5MB 1/0/0 - tx is 7MB

1/0/0 - rx is 3.5 MB

ls1010-2#show atm vc interface atm 0/0/0 5 100

Interface: ATM0/0/0, Type: oc3suni

VPI = 5  VCI = 100

Status: DOWN

Time-since-last-status-change: 1d14h

Connection-type: PVC

Cast-type: point-to-point

Packet-discard-option: disabled

Usage-Parameter-Control (UPC): pass

Wrr weight: 2

Number of OAM-configured connections: 0

OAM-configuration: disabled

OAM-states:  Not-applicable

Cross-connect-interface: ATM1/0/0, Type: ds3suni_Quad

Cross-connect-VPI = 5

Cross-connect-VCI = 100

Cross-connect-UPC: pass

Cross-connect OAM-configuration: disabled

Cross-connect OAM-state:  Not-applicable

Threshold Group: 3, Cells queued: 0

Rx cells: 0, Tx cells: 0

Tx Clp0:0,  Tx Clp1: 0

Rx Clp0:0,  Rx Clp1: 0

Rx Upc Violations:0, Rx cell drops:0

Rx Clp0 q full drops:0, Rx Clp1 qthresh drops:0

Rx connection-traffic-table-index: 64000

Rx service-category: VBR-NRT (Non-Realtime Variable Bit Rate)

Rx pcr-clp01: 7000

Rx scr-clp0 : 7000

Rx mcr-clp01: none

Rx      cdvt: 1024 (from default for interface)

Rx       mbs: 200

Tx connection-traffic-table-index: 63999

Tx service-category: VBR-NRT (Non-Realtime Variable Bit Rate)

Tx pcr-clp01: 3500

Tx scr-clp0 : 3500

Tx mcr-clp01: none

Tx      cdvt: none

Tx       mbs: 200

ls1010-2#show atm vc interface atm 1/0/0 5 100

Interface: ATM1/0/0, Type: ds3suni_Quad

VPI = 5  VCI = 100

Status: DOWN

Time-since-last-status-change: 1d14h

Connection-type: PVC

Cast-type: point-to-point

Packet-discard-option: disabled

Usage-Parameter-Control (UPC): pass

Wrr weight: 2

Number of OAM-configured connections: 0

OAM-configuration: disabled

OAM-states:  Not-applicable

Cross-connect-interface: ATM0/0/0, Type: oc3suni

Cross-connect-VPI = 5

Cross-connect-VCI = 100

Cross-connect-UPC: pass

Cross-connect OAM-configuration: disabled

Cross-connect OAM-state:  Not-applicable

Threshold Group: 3, Cells queued: 0

Rx cells: 0, Tx cells: 0

Tx Clp0:0,  Tx Clp1: 0

Rx Clp0:0,  Rx Clp1: 0

Rx Upc Violations:0, Rx cell drops:0

Rx Clp0 q full drops:0, Rx Clp1 qthresh drops:0

Rx connection-traffic-table-index: 63999

Rx service-category: VBR-NRT (Non-Realtime Variable Bit Rate)

Rx pcr-clp01: 3500

Rx scr-clp0 : 3500

Rx mcr-clp01: none

Rx      cdvt: 1024 (from default for interface)

Rx       mbs: 200

Tx connection-traffic-table-index: 64000

Tx service-category: VBR-NRT (Non-Realtime Variable Bit Rate)

Tx pcr-clp01: 7000

Tx scr-clp0 : 7000

Tx mcr-clp01: none

Tx      cdvt: none

Tx       mbs: 200

- Se non implementata correttamente, l'interfaccia di ricezione più lenta può sperimentare perdite di input. In particolare, PA-A3 alloca un subset del totale dei buffer di ricezione a un VC in base ai relativi valori di traffic shaping. Se un VC riceve più pacchetti di quanto previsto a causa di un VC asimmetrico implementato in modo errato, questi buffer di ricezione riempiono. Il router deve eliminare i pacchetti successivi e incrementare il contatore InPktDrops nell'output show atm vc. Se il PVC registra InPktDrops, controllare la configurazione del traffic shaping nella rete dello switch ATM e alle estremità di entrambi i router.

- I moduli di rete OC-3 e DS-3 per le serie 2600 e 3600 utilizzano un'architettura diversa. Questi moduli non impostano una quota sul numero di buffer di ricezione allocati a un VC e quindi non devono segnalare le perdite di input se il VC non è configurato correttamente nella rete ATM.

Specifica dei valori di input e output su un router

L'interfaccia di un router ATM utilizza protocolli di segnalazione come Q.2931 per stabilire un circuito virtuale commutato (SVC). I protocolli di segnalazione avviano il processo SVC inviando un messaggio SETUP che include più elementi di informazione (IE). Lo scopo degli IE è quello di comunicare le caratteristiche della connessione.

Il descrittore di traffico IE negozia i parametri di traffico di una connessione, tra cui PCR in avanti e indietro, SCR in avanti e indietro e dimensione massima della frammentazione (MBS) in avanti e indietro. Quando si configurano SVC su un'interfaccia di router ATM, il comando vbr-nrt accetta i parametri input-pcr, input-scr e input-mbs. La sintassi completa del comando è:

vbr-nrt output-pcr output-scr output-mbs [input-pcr] [input-scr] [input-mbs]

Nell'esempio seguente vengono specificati un PCR di uscita e un SCR di 5 MB, nonché un PCR di ingresso e un SCR di 2,5 MB.

7200-1.3(config-subif)#svc LESLIE nsap

47.00918100000000E04FACB401.00E04FACB401.00

7200-1.3(config-if-atm-vc)#vbr-nrt 5000 5000 94 ?

<1-45000>  Input Peak Cell Rate(PCR) in Kbps

<cr>

7200-1.3(config-if-atm-vc)#vbr-nrt 5000 5000 94 2500 ?

<1-2500>  Input Sustainable Cell Rate(SCR) in Kbps

7200-1.3(config-if-atm-vc)#vbr-nrt 5000 5000 94 2500 2500 ?

<1-65535>  Input Maximum Burst Size(MBS) in Cells

Quando si specificano i parametri del traffico per un PVC, tenere presente che la stessa istruzione di configurazione vbr-nrt non consente di configurare questi valori poiché il VC non esegue alcuna segnalazione.

7200-1.3(config)#interface atm 6/0.2

7200-1.3(config-subif)#pvc 1/100

7200-1.3(config-if-atm-vc)#vbr-nrt 5000 5000 ?

<1-65535>  Maximum Burst Size(MBS) in Cells

<cr>

7200-1.3(config-if-atm-vc)#vbr-nrt 5000 5000 94 ?

<cr>

Informazioni correlate

- Pagine di supporto per la tecnologia ATM

- Supporto della tecnologia di gestione del traffico ATM

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems