Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Conventions

Méthode de numérotation

Numérotation V.25 ou V.25bis

Numérotation DTR

Numérotation clavier

Câblage

Exemple de configuration avec V.25bis

Configuration de l'ISU ADTRAN

Configuration et test du routeur

Vérification

Dépannage

Dépannage des commandes

Sortie de débogage

Procédure de dépannage

Informations connexes

Introduction

Les adaptateurs de terminal RNIS ADTRAN (TA) peuvent être utilisés pour fournir une connectivité BRI (Basic Rate Interface) aux routeurs sans interface BRI. L’adaptateur de terminal (TA) (connecté au port série) termine l’appel BRI et transmet les données au routeur en tant que flux de données synchrone.

Ce document explique comment ADTRAN ISU™ TA fonctionne avec les routeurs Cisco. Nous vous recommandons de consulter la documentation du produit sur le site ADTRAN avant de poursuivre.

Conditions préalables

Conditions requises

Vérifiez que le circuit BRI fonctionne correctement. Vous pouvez utiliser le circuit sur un routeur avec un port BRI pour tester le circuit avant de le déployer dans cette configuration. Vérifiez et testez également le périphérique homologue pour vous assurer qu'il fonctionne correctement.

Pour certaines applications, l'unité ISU ADTRAN doit prendre en charge le protocole MPPP (Synchronous Multilink PPP). Les unités ISU qui prennent en charge le protocole MP synchrone incluent l'unité ISU Express (références 1200.081L5, 1200.081L6 et 1202.081 L6), l'unité ISU 2x64 (1200.051L1 et 120 0.051L2) et de la deuxième génération ISU 128 (1202.029L2 et 1202.029L3).

Pour utiliser MPPP sur un routeur Cisco, la révision logicielle de l'unité de service intégré doit être à jour. Une liste des révisions logicielles minimales est présentée par produit dans le tableau ci-dessous :

Unité

Numéro de référence

Révision logicielle

Unité de soutien logistique 128

1202.029

E.00

Unité ISU 2x64

1200.051

D.00 ou G.00

ISU Express L6

1200.081L6

K.28

ISU Express L6

1202.081L6

D.43

Remarque : Étant donné que les exigences peuvent changer, vérifiez les exigences du micrologiciel avec l'utilisation des unités de stockage ADTRAN avec les routeurs Cisco.

Components Used

Les informations dans ce document sont basées sur les versions de logiciel et de matériel ci-dessous.

- Un routeur avec une interface série synchrone. L'interface série peut être intégrée ou sur un module WIC/réseau.

- Il n'existe aucune restriction logicielle pour cette configuration.

Les informations présentées dans ce document ont été créées à partir de périphériques dans un environnement de laboratoire spécifique. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si vous travaillez dans un réseau opérationnel, assurez-vous de bien comprendre l'impact potentiel de toute commande avant de l'utiliser.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.

Méthode de numérotation

Il existe trois méthodes qui peuvent être utilisées pour initier une numérotation par l'adaptateur de terminal :

- Numérotation V.25 ou V.25bis

- Numérotation DTR (Data Terminal Ready)

- Numérotation clavier

Numérotation V.25 ou V.25bis

À l’aide de cette méthode, le routeur envoie un numéro de téléphone à l’adaptateur de téléphone. Cette méthode permet au routeur de passer et de recevoir des appels RNIS. Pour activer la numérotation V.25/V, .25bis, vous devez configurer la commande dialer in-band sur l'interface du routeur. Exemple :

interface Serial0

ip address 172.25.254.97 255.255.255.252

encapsulation ppp

dialer in-band

dialer idle-timeout 300

dialer map ip 172.25.254.98 name Remote broadcast 5551212&5551213

ppp authentication chap

dialer-group 1

Vous devez configurer l'ISU pour la numérotation V.25bis et MPPP.

Lorsque le routeur reçoit un trafic intéressant, il déclenche des appels DTR et RTS (Request To Send), ce qui fait que l'adaptateur de terminal lance un appel sur le premier canal B. Cependant, le routeur ne demande pas à l’adaptateur de terminal d’établir la deuxième connexion B-channel. Dans ce cas, l'ADTRAN doit être programmé pour composer le deuxième canal B ou faire passer le deuxième numéro dans la même chaîne de numérotation. L’interface série du routeur est une interface point à point et n’a aucune idée du nombre de canaux B configurés sur l’ADTRAN.

Ne configurez pas la commande ppp multilink sur le routeur, car l'adaptateur de terminal gère effectivement la connexion multiliaison, alors que le routeur n'a besoin que de traiter le flux synchrone à partir de l'adaptateur de terminal.

Remarque : l'utilisation de plusieurs cartes de numérotation (comme sur les interfaces BRI) n'aide pas à résoudre ce problème de multiliaison.

Numérotation DTR

Grâce à cette méthode, le routeur ne peut passer des appels qu'à un numéro de téléphone particulier, il ne peut pas recevoir d'appels entrants. Avec cette méthode, le ou les numéros de téléphone du site distant doivent être stockés dans la mémoire de l'adaptateur de téléphone. Lorsque l'adaptateur de terminal voit la DTR augmenter, il compose le numéro stocké dans l'adaptateur de terminal. Cela nécessite la commande dialer dtr sous l'interface série. Exemple :

Exemple :

interface Serial0

ip address 172.25.254.97 255.255.255.252

encapsulation ppp

dialer dtr

dialer idle-timeout 300

ppp authentication chap

L'ADTRAN doit être configuré pour la numérotation DTR, le protocole PPP multiliaison, etc., et le numéro de téléphone de destination doit être programmé.

Les deux canaux B sont composés par ADTRAN.

Numérotation clavier

Certains TA ont des claviers dessus pour permettre la numérotation interactive directement à partir de l'TA. Avec cette méthode, l'utilisateur doit entrer le numéro à composer dans le clavier de l'adaptateur de téléphone à chaque connexion. Cette méthode est principalement utilisée à des fins de test pour vérifier la connectivité. La configuration de routeur requise est présentée ci-dessous :

interface Serial0

ip address 172.25.254.97 255.255.255.252

encapsulation ppp

dialer in-band

dialer idle-timeout 300

dialer map ip 172.25.254.98 name Remote broadcast

ppp authentication chap

Câblage

Pour connecter le port série du routeur à l’adaptateur de terminal, utilisez un câble ETTD V.35 (avec un port série DB-60 ou un port série intelligent sur un côté). Le schéma suivant illustre un exemple de câble :

Si l'adaptateur de terminal n'a qu'un port RS-232, vous avez également besoin d'un câble V.35 à RS-232 (DB-25) en plus du câble indiqué ci-dessus. Vous pouvez également utiliser un seul câble RS-232 DB-60 vers DB-25.

Reportez-vous aux sections Catalogue de produits sur les câbles série pour plus d'informations sur le câblage.

Exemple de configuration avec V.25bis

Cette section présente un exemple de configuration utilisant V.25bis.

Configuration de l'ISU ADTRAN

Cette section contient des conseils sur la configuration de l'unité ISU ADTRAN. Cependant, veuillez consulter le site ADTRAN avant de configurer l'adaptateur de terminal, car les fonctionnalités, les fonctionnalités et les paramètres de configuration ont pu être modifiés.

1. Connectez ADTRAN TA à un PC. Cette étape est nécessaire pour que vous puissiez accéder à l'adaptateur de terminal et configurer les différents paramètres avant de le connecter au routeur.

Fixez un adaptateur RJ-45 à DB-9 marqué « Terminal » au port de communication (COM) du PC. À partir de l'extrémité RJ-45 de l'adaptateur, connectez un câble RJ-45 Rolled à plat RJ-45 (référence CAB-500RJ= ), fourni avec chaque routeur Cisco pour les connexions console. Vous avez également besoin d'un adaptateur RJ-45 à DB-25 marqué « MODEM » (référence CAB-25AS-MMOD) pour connecter le câble enroulé au port DB-25 étiqueté RS-232 à l'arrière de l'ADTRAN.

2. Entrez AT !V (ou si vous êtes connecté au port RS366/Maintenance, utilisez !V) pour obtenir le menu principal. Appuyez ensuite sur Ctrl+C pour entrer dans le menu de configuration.

Le menu doit être similaire à celui ci-dessous (cela peut varier selon le modèle TA) :

Ctl-V STATUS   Ctl-T TEST   Ctl-C CONFIG   Ctl-D DIAL   Ctl-X EXIT

ISU 128 Configuration Menu

1) Netw. options = Dial Line           17) RTS Options = 1 ms delay

2) Switch Protocl = National ISDN1     18) CTS Options = Forced CTS

3) Call type = Data 64Kbps             19) CD Options = Normal

4) SPID 1 = 51255511110101             20) DTR Options = Idle when Off

5) SPID 2 = 51255511120101             21) DSR Options = OFF Idle+Test

6) LDN 1 = 5551111                     22) Transmit Clock = Normal

7) LDN 2 = 5551112                     23) Protocol = PPP asyn-sync

8) Dial options = V.25                 24) Method = Multilink

9) V.25 = V.25 HDLC FLAGS              25) Quick setup

10) Auto answer = Enabled

11) Answer tone = No Answer tone

12) Connect Timout = 30 sec (def)

13) Call Screening = Answer any

14) DTE options = Synchronous

15) Bit Rate = 128000

16) Connector Type = RS-232

____________________________________________________________________________

Select =                                    Enter SELECT    Esc NO CHANGE

____________________________________________________________________________

Ctl-V STATUS   Ctl-T TEST   Ctl-C CONFIG   Ctl-D DIAL   Ctl-X EXIT

3. Utilisez les numéros correspondants pour passer en mode de configuration pour les différents attributs.

Les attributs suivants (au minimum) doivent être configurés :

- Protocole de commutation : Type de commutateur spécifié par la compagnie de téléphone.

- Type d'appel : Spécifiez des données de 64 ou 56 k (selon le type de circuit).

- SPID1, SPID2, LDN1, LDN2 : Le cas échéant, attribuez les SPID et les LDN fournis par l’opérateur téléphonique.

- Options de numérotation : V.25.

- V.25 : V.25 HDLC (si vous utilisez une série synchrone) ou V.25 ASYNC (si vous utilisez une série asynchrone).

- Options ETTD : Synchrone (en cas d'utilisation d'une série synchrone) ou asynchrone (en cas d'utilisation d'une série asynchrone).

- Débit binaire : 128000 (ou 112000 pour 56 000 appels).

- Protocole : PPP asyn-sync.

- Méthode : Multiliaison.

Nous vous recommandons de consulter la fiche technique/les manuels de l'UIP sur le site ADTRAN pour connaître les options possibles pour chaque paramètre. L'exemple ci-dessus devrait fonctionner dans la plupart des situations.

Configuration et test du routeur

Procédez comme suit pour configurer et tester le routeur.

1. Connectez un câble ETTD V.35 ou RS-232 au port série du routeur. Référez-vous à la section Câblage pour plus d'informations sur les types de câbles que vous devez utiliser.

2. Utilisez show controller serial x (qui indique le type de câble auquel le routeur est connecté) pour vérifier que le câble côté routeur est ETTD. Exemple :

Router#show controller serial 1

HD unit 1, idb = 0xCF6E8, driver structure at 0xD4A30

buffer size 1524  HD unit 1, RS-232 DTE cable

cpb = 0xE3, eda = 0x940, cda = 0x800

...

...

Vous devez également vérifier que le paramètre de type de connecteur de l'ADTRAN (option 16 dans l'exemple ci-dessus) correspond au câblage utilisé.

3. Configurez le routeur comme suit :

username peer password 0 cisco

!

interface Serial1

ip address 192.168.180.2 255.255.255.0

encapsulation ppp

dialer in-band

!--- Enable V.25bis dialing.

dialer map ip 192.168.180.22 name peer 5551111&5551112

!--- Dialer map for the peer. !--- Note the multiple numbers separated by "&"

dialer-group 1

pulse-time 1

ppp authentication chap

!

ip classless

ip route 192.168.180.22 255.255.255.255 Serial1

dialer-list 1 protocol ip permit

Remarque : pour que l'adaptateur de téléphone affiche les deux canaux, vous devez stocker le deuxième numéro dans l'ADTRAN, ou utiliser [phonenumber1]&[phonenumber2] dans l'instruction Cisco dialer map (recommandée). L’interface série n’est qu’une interface point à point, de sorte que le fait d’avoir plusieurs cartes de numérotation n’affecte pas les connexions multiliaison .

L'ADTRAN compose le premier numéro, négocie et authentifie, puis compose immédiatement le second. Notez que la commande ppp multilink n'est pas configurée sur le routeur, car l'adaptateur de terminal gère le multilink

Remarque : si vous souhaitez utiliser l'interface série en mode asynchrone, utilisez la commande Physical-layer async sous la configuration de l'interface série. Cependant, certains matériels d'interface série ne prennent pas en charge les communications asynchrones. Pour connecter un modem à cette interface, reportez-vous à Configuration de la numérotation à l'aide d'un modem sur le port AUX. Ce document utilise le port AUX. Cependant, les configurations sont très similaires.

4. Lancez une requête ping vers le routeur distant. Le routeur envoie les chaînes de numérotation à l’adaptateur de terminal, qui lance ensuite la liaison RNIS. Une fois la liaison RNIS activée, les routeurs négocient le protocole PPP et l’authentification se produit. Vous devriez être en mesure de transmettre le trafic à ce moment-là.

Vérification

Aucune procédure de vérification n'est disponible pour cette configuration.

Dépannage

Cette section fournit des informations que vous pouvez utiliser pour dépanner votre configuration.

Dépannage des commandes

Certaines commandes show sont prises en charge par l'Output Interpreter Tool (clients enregistrés uniquement), qui vous permet de voir une analyse de la sortie de la commande show.

Note : Avant d'émettre des commandes debug, consultez Informations importantes sur les commandes de débogage.

- debug dialer - Pour afficher les informations de débogage sur les paquets reçus sur une interface compatible dialer. Lorsque le routage à établissement de connexion à la demande (DDR) est activé sur l'interface, les informations relatives à la cause de tout appel (appelé cause de numérotation) s'affichent également. Pour plus d'informations, consultez les informations de numérotation de débogage dans la documentation des commandes de débogage.

- debug interface serial - Utilisez la commande EXEC debug serial interface pour afficher des informations sur une défaillance de connexion série. Pour plus d'informations, consultez les informations série de l'interface de débogage dans la documentation des commandes de débogage.

- debug ppp negotiation - Affiche des informations sur le trafic et les échanges PPP lors de la négociation des composants PPP, y compris le protocole LCP (Link Control Protocol), l'authentification et le protocole NCP (Network Control Protocol). Une négociation PPP réussie ouvre tout d'abord l'état LCP, puis procède à l'authentification, pour terminer par la négociation de NCP. Pour plus d'informations sur la lecture de la sortie debug ppp negotiation, reportez-vous au document Présentation de la sortie de la négociation debug ppp.

- debug ppp authentication - Affiche les messages du protocole d'authentification PPP, y compris les échanges de paquets CHAP (Challenge Authentication Protocol) et les échanges PAP (Password Authentication Protocol). Pour plus d'informations, reportez-vous au document suivant : Dépannage de l'authentification PPP (CHAP ou PAP).

Sortie de débogage

Activez debug dialer et debug ppp negotiation, puis lancez une requête ping à l'homologue. Le routeur doit tenter de composer un numéro. Une fois la connexion RNIS établie, la négociation PPP doit commencer. La sortie de débogage suivante montre un appel réussi.

Router#show debug

Dial on demand:  Dial on demand events debugging is on

PPP:

PPP authentication debugging is on

PPP protocol negotiation debugging is on

Router#ping 192.168.180.22

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.180.22, timeout is 2 seconds:

Serial1: Dialing cause ip (s=192.168.180.2,d=192.168.180.22)

!--- Dialing cause is ping to 192.168.180.22.

Serial1: Attempting to dial 5551111&amp;5551112

!--- Call is dialed out using Serial1 !---(which is connected to the ADTRAN). !--- Remember that ADTRAN handles the ISDN L1-L3, so ISDN messages !--- will not be visible on the router.

Se1 UNKNOWN(0x00FF): LCP not open, discarding packet.

Se1 UNKNOWN(0x00FF): LCP not open, discarding packet

Se1 LCP: I CONFREQ [Closed] id 49 len 15

!--- PPP Negotiation begins.

Se1 LCP: AuthProto CHAP (0x0305C22305)

Se1 LCP: MagicNumber 0x65FF6351 (0x050665FF6351)

Se1 LCP: Lower layer not up, discarding packet

%LINK-3-UPDOWN: Interface Serial1, changed state to up.

Se1 PPP: Treating connection as a callout

Se1 PPP: Phase is ESTABLISHING, Active Open

Se1 LCP: O CONFREQ [Closed] id 47 len 15

Se1 LCP: AuthProto CHAP (0x0305C22305)

Se1 LCP: MagicNumber 0x048333B0 (0x0506048333B0)

Se1 LCP: I CONFACK [REQsent] id 48 len 15

Se1 LCP: AuthProto CHAP (0x0305C22305)

Se1 LCP: MagicNumber 0x048333B0 (0x0506048333B0)

Se1 LCP: I CONFREQ [ACKrcvd] id 50 len 15

Se1 LCP: AuthProto CHAP (0x0305C22305)

Se1 LCP: MagicNumber 0x65FF6351 (0x050665FF6351)

Se1 LCP: O CONFACK [ACKrcvd] id 50 len 15

Se1 LCP: AuthProto CHAP (0x0305C22305)

Se1 LCP: MagicNumber 0x65FF6351 (0x050665FF6351)

Se1 LCP: State is Open

Se1 PPP: Phase is AUTHENTICATING, by both

Se1 CHAP: O CHALLENGE id 11 len 42 from "Router"

Se1 CH.AP: I CHALLENGE id 11 len 30 from "peer"

Se1 CHAP: O RESPONSE id 11 len 42 from "Router"

Se1 CHAP: I SUCCESS id 11 len 4

Se1 CHAP: I RESPONSE id 11 len 30 from "peer"

Se1 CHAP: O SUCCESS id 11 len 4

!--- Authentication is successful.

Se1 PPP: Phase is UP

Se1 IPCP: O CONFREQ [Closed] id 16 len 10

Se1 IPCP: Address 192.168.180.2 (0x0306CF12B402)

Se1 IPCP: I CONFREQ [REQsent] id 1 len 10

Se1 IPCP: Address 192.168.180.22 (0x0306CF12B416)

Se1 IPCP: O CONFACK [REQsent] id 1 len 10

Se1 IPCP: Address 192.168.180.22 (0x0306CF12B416)

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial1,

changed state to up

Se1 IPCP: TIMEout: Time 0x476F808 State ACKsent

Se1 IPCP: O CONFREQ [ACKsent] id 17 len 10

Se1 IPCP: Address 192.168.180.2 (0x0306CF12B402)

Se1 IPCP: I CONFACK [ACKsent] id 17 len 10

Se1 IPCP: Address 192.168.180.2 (0x0306CF12B402)

Se1 IPCP: State is Open

Se1 IPCP: Install route to 192.168.180.22

dialer Protocol up for Se1

Note : Pour plus d'informations sur la lecture de la sortie debug ppp negotiation, référez-vous au document Présentation de la sortie de la négociation debug ppp.

Procédure de dépannage

Cette section inclut certaines procédures de dépannage courantes. Si vous rencontrez des problèmes à une étape quelconque, reportez-vous à la documentation technique d'ADTRAN pour plus d'informations :

1. Vérifiez que l'affichage à l'avant de l'ADTRAN se lit comme suit :

Adtran ISU 128

[Switch-type] Ready

Cela permet de s’assurer que la configuration RNIS, tels que les types de commutateurs, les identificateurs de profil de service (SPID) et le numéro de répertoire local (LDN), a été correctement configurée et acceptée par l’opérateur téléphonique.

2. Lancez une connexion de test à l'homologue à l'aide du clavier de l'ADTRAN. Cela permet de s’assurer que le circuit RNIS et la configuration RNIS associée à l’adaptateur de terminal sont corrects.

3. Lancez une requête ping à l'homologue. L'affichage du panneau avant de l'ADTRAN doit s'afficher comme suit : « APPEL [PHONENUMBER ». Cela indique qu'au moins V.25bis fonctionne correctement. Si le message ne s'affiche pas, essayez d'échanger des câbles et même des TA. Cela peut aider à isoler les câbles défectueux et les interfaces V.35 sur l’adaptateur de terminal.

4. Activez debug dialer. Lancez une requête ping. Vérifiez que les informations suivantes figurent dans la sortie de débogage :

Serial1: Dialing cause ip (s=192.168.180.2, d=192.168.180.22)

Serial1: Attempting to dial 5551111&5551112

Si le message ne s'affiche pas, le problème est lié au DDR. Vérifiez que la configuration du routeur est la suivante : Assurez-vous que le routage et la définition de trafic intéressante sont également configurés.

5. Activez l'interface série de débogage, lancez une requête ping et vérifiez que l'adaptateur de terminal génère un jeu de données prêt (DSR).

Ce n’est que lorsque le routeur détecte un DSR élevé que le routeur tente de négocier le protocole PPP. Si le DSR ne monte pas, nous devons dépanner une couche inférieure telle que RNIS, le matériel et le câblage.

Informations connexes

- Site Web d'ADTRAN

- Spécifications des câbles

- Accès aux pages d'assistance technologique

- Support et documentation techniques - Cisco Systems