Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Conventions

Informations générales

Définir la valeur PCR

Configuration

Vérification

Versions du logiciel Cisco IOS

Logiciel Cisco IOS versions 12.0(6) et ultérieures

Versions antérieures à la version 12.0(6) du logiciel Cisco IOS

Informations connexes

Introduction

Ce document explique comment configurer les routeurs des gammes Cisco 3810 et 2600 pour le formatage du trafic ATM à l'aide de la segmentation et du réassemblage logiciels (SAR).

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Components Used

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.

Conventions

For more information on document conventions, refer to the Cisco Technical Tips Conventions.

Informations générales

Lorsque vous configurez les routeurs Cisco 3810 et 2600 pour le formatage du trafic ATM à l'aide du logiciel SAR, prenez conscience d'une limitation importante. La valeur PCR (VBR-NRT) est toujours le taux de ligne sur un entier. Le débit de ligne est égal à 1 920 pour E1 ou 1 536 pour T1. Si vous configurez ceci différemment, le logiciel Cisco IOS® arrondit la PCR à une valeur acceptable.

Remarque : aucune formule ne limite le débit de cellules durable (SCR) et la taille de rafale maximale (MBS).

Définir la valeur PCR

Définissez la PCR ATM selon la formule suivante :

PCR = Line Rate / n

En d'autres termes, la PCR est égale au débit de ligne divisé par n, où :

- n est égal à n'importe quel entier, tel que 1, 2, 3, 4, 5, etc.

- le débit de ligne est 1920 pour E1 ou 1536 pour T1

Par exemple, les valeurs PCR possibles pour T1 sont 1 536, 768 ou 512.

Configuration

interface ATM0.1 point-to-point

description LAB ROUTER

bandwidth 256

ip address 11.39.18.249 255.255.255.252

pvc 73/33

vbr-nrt 512 512

oam-pvc manage

protocol ip inarp

Vérification

Router# show atm pvc 73/33

ATM0.1: VCD: 1, VPI: 73, VCI: 33

VBR-NRT, PeakRate: 512, Average Rate: 512, Burst Cells: 0

AAL5-LLC/SNAP, etype:0x0, Flags: 0x20, VCmode: 0x0

OAM frequency: 10 second(s), OAM retry frequency: 1 second(s), OAM retry frequency:

1 second(s)

OAM up retry count: 3, OAM down retry count: 5

OAM Loopback status: OAM Received

OAM VC state: Verified

ILMI VC state: Not Managed

VC is managed by OAM.

InARP frequency: 15 minute(s)

InPkts: 608789, OutPkts: 612122, InBytes: 31658148, OutBytes: 31751480

InPRoc: 20, OutPRoc: 27

InFast: 0, OutFast: 0, InAS: 0, OutAS: 0

CrcErrors: 0, SarTimeOuts: 0, OverSizedSDUs: 0, LengthViolation: 0, CPIErrors: 0

OAM cells received: 608769

F5 InEndloop: 608769, F5 InSegloop: 0, F5 InAIS: 0, F5 InRDI: 0

F4 InEndloop: 0, F4 InSegloop: 0, F4 InAIS: 0, F4 InRDI: 0

OAM cells sent: 956860

F5 OutEndloop: 956860, F5 OutSegloop: 0, F5 OutRDI: 0

F4 OutEndloop: 0, F4 OutSegloop: 0, F4 OutRDI: 0

OAM cell drops: 0

Compress: Disabled

Status: UP

Versions du logiciel Cisco IOS

Les problèmes que cette restriction entraîne dépendent de la version du logiciel Cisco IOS que vous exécutez.

Ce défaut a l'ID de bogue Cisco CSCdm50432 (clients enregistrés uniquement).

Logiciel Cisco IOS versions 12.0(6) et ultérieures

Si vous ne suivez pas les instructions de la section Définir la valeur PCR et que vous exécutez le logiciel Cisco IOS Version 12.0(6) ou ultérieure, le contrôleur choisit la prochaine valeur inférieure disponible à la place.

Par exemple, si vous avez configuré la PCR pour T1 sur 900, le contrôleur définit la PCR active sur 768.

Versions antérieures à la version 12.0(6) du logiciel Cisco IOS

Si vous exécutez une version antérieure à la version 12.0(6) du logiciel Cisco IOS et que vous ne suivez pas les instructions de la section Définir la valeur PCR, le contrôleur choisit la prochaine valeur supérieure disponible à la place.

Cette action peut sursouscrire au contrôle du trafic sur les commutateurs ATM intermédiaires.

Informations connexes

- Présentation de la gamme Cisco MC3810

- Concentrateurs d'accès Cisco MC3810

- Segmentation et réassemblage des logiciels ATM (SAR)

- Support technique ATM

- Support et documentation techniques - Cisco Systems