Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Conventions

Les circuits virtuels permanents sont-ils unidirectionnels ?

Configuration

Commandes show et notes de configuration

Spécification des valeurs d'entrée et de sortie sur un routeur

Informations connexes

Introduction

Dans les topologies de réseau étendu en étoile et en étoile classiques, le volume de flux de trafic est asymétrique, dans lequel plus de trafic descend vers le site distant que ne vient du site distant. Ces configurations peuvent bénéficier du provisionnement d'un circuit virtuel permanent asymétrique (PVC), qui utilise des valeurs de formatage de trafic de débit maximal (PCR) et de débit de cellules soutenu (SCR) différentes aux deux extrémités du routeur d'un circuit virtuel permanent à débit variable (NRT-VBR) non en temps réel.

L'objectif de ce document est de fournir un exemple de configuration pour un circuit virtuel permanent asymétrique. Notez que, si elle n’est pas correctement implémentée dans le réseau de commutateurs ATM, l’extrémité la plus lente du circuit virtuel permanent peut rencontrer des erreurs CRC (Cycles Redundancy Check), ce qui peut affecter les performances.

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Components Used

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.

Conventions

For more information on document conventions, refer to the Cisco Technical Tips Conventions.

Les circuits virtuels permanents sont-ils unidirectionnels ?

Une connexion virtuelle ATM se compose de deux liaisons ascendantes unidirectionnelles. Bien que la connexion alloue le même identificateur de chemin virtuel (VPI)/identificateur de canal virtuel (VCI) dans les deux directions, elle peut allouer des quantités de bande passante différentes dans chaque direction. Une telle connexion est appelée asymétrique.

Configuration

Cet exemple de configuration sur le commutateur ATM LS1010 utilise deux routeurs avec des valeurs PCR=SCR uniques :

- Site central : 7 Mo PCR=SCR, connecté au port LS1010 0/0/0

- Site distant : 3,5 Mo PCR=SCR, connecté au port LS1010 1/0/0

Configuration LS1010

atm connection-traffic-table-row index 63999 vbr-nrt pcr 3500 scr0 3500  mbs 200

atm connection-traffic-table-row index 64000 vbr-nrt pcr 7000 scr0 7000  mbs 200

!

interface ATM1/0/0

no atm auto-configuration

no atm ilmi-keepalive

atm pvc 5 100 rx-cttr 63999 tx-cttr 64000  interface  ATM0/0/0 5 100

Commandes show et notes de configuration

Certaines commandes show sont prises en charge par l'Output Interpreter Tool (clients enregistrés uniquement), qui vous permet de voir une analyse de la sortie de la commande show.

- show atm connection-traffic-table - Les commutateurs ATM de campus Cisco stockent les paramètres de trafic pour chaque connexion dans une table distincte des valeurs CTTR (connection traffic table). Vous devez d'abord configurer les valeurs des paramètres de trafic et attribuer un numéro d'index à la ligne de la table CTTR. Exécutez la commande suivante pour afficher ces lignes CTTR :

ls1010-2#show atm connection-traffic-table

Row      Service-category    pcr        scr/mcr       mbs         cdvt

1            ubr          7113539        none                     none

2            cbr              424                                 none

3            vbr-rt           424         424          50         none

4            vbr-nrt          424         424          50         none

5            abr              424           0                     none

6            ubr              424        none                     none

63997        cbr             1741                                 none

63998        vbr-rt          5000        2500-0       none        none

63999        vbr-nrt         3500        3500-0       200         none

64000        vbr-nrt         7000        7000-0       200         none

2147483645*  ubr                0        none                     none

2147483646*  ubr                1        none                     none

2147483647*  ubr          7113539        none                     none

- La commande atm pvc accepte les paramètres tx-cttr et rx-cttr pour chaque tronçon du circuit virtuel. Quelle est donc la direction de la transmission et quelle direction est la réception ? La vue est axée sur la matrice de commutation. En d'autres termes, rx se trouve dans la matrice de commutation à partir de l'interface et tx se trouve hors de la matrice de commutation vers l'interface.

- Il existe plusieurs façons d'obtenir le même résultat de formatage du trafic. En d'autres termes, ces commandes sont équivalentes :

interface atm 1/0/0

atm pvc 5 100 rx-cttr 63999 tx-cttr 64000 interface atm 0/0/0 5 100

atm pvc 5 100 interface atm 0/0/0 5 100 rx-cttr 64000 tx-cttr 63999

atm pvc 5 100 rx-cttr 63999 interface atm 0/0/0 5 100 rx-cttr 64000

- Exécutez la commande show atm vc interface x/y/z vpi vci pour confirmer les paramètres asymétriques de la connexion.

0/0/0 - rx is 7MB

0/0/0 - tx is 3.5MB 1/0/0 - tx is 7MB

1/0/0 - rx is 3.5 MB

ls1010-2#show atm vc interface atm 0/0/0 5 100

Interface: ATM0/0/0, Type: oc3suni

VPI = 5  VCI = 100

Status: DOWN

Time-since-last-status-change: 1d14h

Connection-type: PVC

Cast-type: point-to-point

Packet-discard-option: disabled

Usage-Parameter-Control (UPC): pass

Wrr weight: 2

Number of OAM-configured connections: 0

OAM-configuration: disabled

OAM-states:  Not-applicable

Cross-connect-interface: ATM1/0/0, Type: ds3suni_Quad

Cross-connect-VPI = 5

Cross-connect-VCI = 100

Cross-connect-UPC: pass

Cross-connect OAM-configuration: disabled

Cross-connect OAM-state:  Not-applicable

Threshold Group: 3, Cells queued: 0

Rx cells: 0, Tx cells: 0

Tx Clp0:0,  Tx Clp1: 0

Rx Clp0:0,  Rx Clp1: 0

Rx Upc Violations:0, Rx cell drops:0

Rx Clp0 q full drops:0, Rx Clp1 qthresh drops:0

Rx connection-traffic-table-index: 64000

Rx service-category: VBR-NRT (Non-Realtime Variable Bit Rate)

Rx pcr-clp01: 7000

Rx scr-clp0 : 7000

Rx mcr-clp01: none

Rx      cdvt: 1024 (from default for interface)

Rx       mbs: 200

Tx connection-traffic-table-index: 63999

Tx service-category: VBR-NRT (Non-Realtime Variable Bit Rate)

Tx pcr-clp01: 3500

Tx scr-clp0 : 3500

Tx mcr-clp01: none

Tx      cdvt: none

Tx       mbs: 200

ls1010-2#show atm vc interface atm 1/0/0 5 100

Interface: ATM1/0/0, Type: ds3suni_Quad

VPI = 5  VCI = 100

Status: DOWN

Time-since-last-status-change: 1d14h

Connection-type: PVC

Cast-type: point-to-point

Packet-discard-option: disabled

Usage-Parameter-Control (UPC): pass

Wrr weight: 2

Number of OAM-configured connections: 0

OAM-configuration: disabled

OAM-states:  Not-applicable

Cross-connect-interface: ATM0/0/0, Type: oc3suni

Cross-connect-VPI = 5

Cross-connect-VCI = 100

Cross-connect-UPC: pass

Cross-connect OAM-configuration: disabled

Cross-connect OAM-state:  Not-applicable

Threshold Group: 3, Cells queued: 0

Rx cells: 0, Tx cells: 0

Tx Clp0:0,  Tx Clp1: 0

Rx Clp0:0,  Rx Clp1: 0

Rx Upc Violations:0, Rx cell drops:0

Rx Clp0 q full drops:0, Rx Clp1 qthresh drops:0

Rx connection-traffic-table-index: 63999

Rx service-category: VBR-NRT (Non-Realtime Variable Bit Rate)

Rx pcr-clp01: 3500

Rx scr-clp0 : 3500

Rx mcr-clp01: none

Rx      cdvt: 1024 (from default for interface)

Rx       mbs: 200

Tx connection-traffic-table-index: 64000

Tx service-category: VBR-NRT (Non-Realtime Variable Bit Rate)

Tx pcr-clp01: 7000

Tx scr-clp0 : 7000

Tx mcr-clp01: none

Tx      cdvt: none

Tx       mbs: 200

- Si elle n'est pas correctement implémentée, l'interface de réception la plus lente peut connaître des pertes d'entrée. Plus précisément, PA-A3 alloue un sous-ensemble des tampons de réception totaux à un circuit virtuel en fonction de ses valeurs de formatage du trafic. Si un circuit virtuel reçoit plus de paquets qu'il ne s'attend en raison d'un circuit virtuel asymétrique incorrectement implémenté, ces tampons de réception se remplissent. Le routeur doit abandonner les paquets suivants et incrémente le compteur InPktDrops dans la sortie show atm vc. Si votre circuit virtuel permanent enregistre InPktDrops, vérifiez la configuration de formatage du trafic dans le réseau de commutation ATM et aux deux extrémités du routeur.

- Les modules de réseau OC-3 et DS-3 des gammes 2600 et 3600 utilisent une architecture différente. Ces modules ne placent pas de quota sur le nombre de tampons de réception attribués à un circuit virtuel et ne doivent donc pas signaler les pertes d’entrée si le circuit virtuel n’est pas configuré correctement dans le réseau ATM.

Spécification des valeurs d'entrée et de sortie sur un routeur

Une interface de routeur ATM utilise des protocoles de signalisation tels que Q.2931 pour établir un circuit virtuel commuté (SVC). Les protocoles de signalisation démarrent le processus SVC en envoyant un message SETUP qui inclut plusieurs éléments d’information (IE). Le but des IE est de communiquer les caractéristiques de la connexion.

Le descripteur de trafic IE négocie les paramètres de trafic d'une connexion, y compris la PCR avant et arrière, la SCR avant et arrière, et la taille de rafale maximale (MBS) avant et arrière. Lors de la configuration des circuits virtuels commutés sur une interface de routeur ATM, la commande vbr-nrt accepte les paramètres input-pcr, input-scr et input-mbs. La syntaxe complète de la commande est la suivante :

vbr-nrt output-pcr output-scr output-mbs [input-pcr] [input-scr] [input-mbs]

Dans l'exemple suivant, un PCR et un SCR de sortie de 5 Mo sont spécifiés, ainsi qu'un PCR et un SCR d'entrée de 2,5 Mo.

7200-1.3(config-subif)#svc LESLIE nsap

47.00918100000000E04FACB401.00E04FACB401.00

7200-1.3(config-if-atm-vc)#vbr-nrt 5000 5000 94 ?

<1-45000>  Input Peak Cell Rate(PCR) in Kbps

<cr>

7200-1.3(config-if-atm-vc)#vbr-nrt 5000 5000 94 2500 ?

<1-2500>  Input Sustainable Cell Rate(SCR) in Kbps

7200-1.3(config-if-atm-vc)#vbr-nrt 5000 5000 94 2500 2500 ?

<1-65535>  Input Maximum Burst Size(MBS) in Cells

Lors de la spécification des paramètres de trafic pour un circuit virtuel permanent, notez que la même instruction de configuration vbr-nrt n'offre pas la possibilité de configurer ces valeurs car le circuit virtuel n'effectue aucune signalisation.

7200-1.3(config)#interface atm 6/0.2

7200-1.3(config-subif)#pvc 1/100

7200-1.3(config-if-atm-vc)#vbr-nrt 5000 5000 ?

<1-65535>  Maximum Burst Size(MBS) in Cells

<cr>

7200-1.3(config-if-atm-vc)#vbr-nrt 5000 5000 94 ?

<cr>

Informations connexes

- Pages d'assistance technique ATM

- Support de la technologie de gestion du trafic ATM

- Support et documentation techniques - Cisco Systems