Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Convenciones

Antecedentes

Configurar

Dos servicios de línea arrendada de 64k (NOVACOM PERMANENTE)

Un Canal Arrendado de 64k más un Canal Switcheado de 64k (NOVACOM SEMI-PERMANENTE)

Dos canales conmutados de 64 K (NOVACOM CONMUTADO)

Verificación

Troubleshoot

Información Relacionada

Introducción

Este documento proporciona una configuración de ejemplo para el servicio NOVACOM, que es un servicio de línea ISDN arrendado desde Telefónica en España.

Prerequisites

Requirements

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de hardware.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Convenciones

Para obtener más información sobre las convenciones del documento, consulte Convenciones de Consejos Técnicos de Cisco.

Antecedentes

El servicio NOVACOM ofrece tres opciones:

- Un servicio de línea arrendada típico ISDN con dos líneas 64k. Esta opción se denomina NOVACOM PERMANENTE pero ya no puede ser ofrecida por el proveedor. Cisco admite esta opción.

- Un servicio de línea arrendada ISDN menos típico con una línea arrendada de 64k más un canal conmutado de 64k. Esto se denomina NOVACOM SEMI-PERMANENTE. Esta opción no se soporta en la misma interfaz.

- Una línea ISDN normal con dos canales conmutados de 64k. Esto se denomina NOVACOM CONMUTADO. Se admite esta opción.

Configurar

En esta sección encontrará la información para configurar las funciones descritas en este documento.

Nota: Para encontrar información adicional sobre los comandos usados en este documento, utilice la Command Lookup Tool (sólo clientes registrados) .

Dos servicios de línea arrendada de 64k (NOVACOM PERMANENTE)

El servicio de dos líneas arrendadas de 64k es soportado ya que funciona como los servicios de línea arrendada ISDN normales. Sin embargo, debe ser consciente de que los canales ISDN B se pueden atravesar entre los dos extremos. Esto significa que el link de BRI 0:1 en una cara puede terminar en BRI 0:2 en la otra. Esto es importante, ya que para las líneas arrendadas (links punto a punto) las direcciones IP en los dos lados deben estar en la misma subred. Puede probar esto activando debug ip icmp y haciendo ping a cada dirección IP de canal B remoto y verificando que los pings se devuelvan correctamente.

Diagrama de la red

En este documento, se utiliza esta configuración de red:

Configuraciones

Nombre del dispositivo 1

isdn leased-line BRI0

!

interface BRI0

ip address 192.168.97.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

encapsulation ppp

no fair-queue

no cdp enable

!

interface BRI0:1

ip address 192.168.97.1 255.255.255.0

!--- IP address of the corresponding B channel on the !--- remote router is in the same subnet.

no ip directed-broadcast

encapsulation ppp

no fair-queue

no cdp enable

!

interface BRI0:2

ip address 192.168.97.2 255.255.255.0

!--- IP address of the corresponding B channel on the !--- remote router is in the same subnet.

no ip directed-broadcast

encapsulation ppp

no fair-queue

no cdp enable

!

Un Canal Arrendado de 64k más un Canal Switcheado de 64k (NOVACOM SEMI-PERMANENTE)

La segunda opción de Telefónica, una línea arrendada de 64k más un canal conmutado de 64k, no se soporta actualmente en la misma interfaz. Sin embargo, funcionará con interfaces separadas. Debe configurar una interfaz para la línea arrendada y la otra para el canal conmutado. Ambos estarán conectados al mismo NT1 a través de un bus pasivo.

Dos canales conmutados de 64 K (NOVACOM CONMUTADO)

Esta opción es la misma que la mayoría de las conexiones ISDN BRI. Para ver un ejemplo, consulte Configuración de DDR ISDN con perfiles de marcador.

Verificación

Actualmente, no hay un procedimiento de verificación disponible para esta configuración.

Troubleshoot

Actualmente, no hay información específica de troubleshooting disponible para esta configuración.

Información Relacionada

- Configuración del Servicio de Velocidad Básica ISDN

- Configuración de ISDN

- ISDN de línea arrendada a 128 kbps

- Páginas de soporte de la tecnología de marcación

- Soporte Técnico - Cisco Systems