Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Convenciones

Antecedentes

Establecer el valor de PCR

Configuración

Verificación

Versiones de software del IOS de Cisco

Versiones 12.0(6) y posteriores del software del IOS de Cisco

Versiones Anteriores A La Versión 12.0(6) Del Software Del IOS De Cisco

Información Relacionada

Introducción

Este documento explica cómo configurar Cisco 3810 y 2600 Series Routers para modelado de tráfico ATM con uso de segmentación y reensamblado de software (SAR).

Prerequisites

Requirements

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de hardware.

Convenciones

For more information on document conventions, refer to the Cisco Technical Tips Conventions.

Antecedentes

Cuando configure los routers Cisco 3810 y 2600 para modelado de tráfico ATM con SAR de software, tenga en cuenta una limitación importante. El valor de velocidad máxima de celda (PCR) de velocidad de bits variable en tiempo no real (VBR-NRT) es siempre la velocidad de línea en un entero. La velocidad de línea es igual a 1920 para E1 o 1536 para T1. Si configura esto de manera diferente, el software Cisco IOS® redondea la PCR a un valor aceptable.

Nota: Ninguna fórmula restringe la velocidad de celda sostenible (SCR) y el tamaño máximo de ráfaga (MBS).

Establecer el valor de PCR

Configure el ATM PCR según esta fórmula:

PCR = Line Rate / n

En otras palabras, PRC iguala la velocidad de línea dividida por n, donde:

- n es igual a cualquier entero, como 1, 2, 3, 4, 5, etc.

- la velocidad de línea es 1920 para E1 o 1536 para T1

Por ejemplo, los valores PCR posibles para T1 son 1536, 768 o 512.

Configuración

interface ATM0.1 point-to-point

description LAB ROUTER

bandwidth 256

ip address 11.39.18.249 255.255.255.252

pvc 73/33

vbr-nrt 512 512

oam-pvc manage

protocol ip inarp

Verificación

Router# show atm pvc 73/33

ATM0.1: VCD: 1, VPI: 73, VCI: 33

VBR-NRT, PeakRate: 512, Average Rate: 512, Burst Cells: 0

AAL5-LLC/SNAP, etype:0x0, Flags: 0x20, VCmode: 0x0

OAM frequency: 10 second(s), OAM retry frequency: 1 second(s), OAM retry frequency:

1 second(s)

OAM up retry count: 3, OAM down retry count: 5

OAM Loopback status: OAM Received

OAM VC state: Verified

ILMI VC state: Not Managed

VC is managed by OAM.

InARP frequency: 15 minute(s)

InPkts: 608789, OutPkts: 612122, InBytes: 31658148, OutBytes: 31751480

InPRoc: 20, OutPRoc: 27

InFast: 0, OutFast: 0, InAS: 0, OutAS: 0

CrcErrors: 0, SarTimeOuts: 0, OverSizedSDUs: 0, LengthViolation: 0, CPIErrors: 0

OAM cells received: 608769

F5 InEndloop: 608769, F5 InSegloop: 0, F5 InAIS: 0, F5 InRDI: 0

F4 InEndloop: 0, F4 InSegloop: 0, F4 InAIS: 0, F4 InRDI: 0

OAM cells sent: 956860

F5 OutEndloop: 956860, F5 OutSegloop: 0, F5 OutRDI: 0

F4 OutEndloop: 0, F4 OutSegloop: 0, F4 OutRDI: 0

OAM cell drops: 0

Compress: Disabled

Status: UP

Versiones de software del IOS de Cisco

Los problemas que causa esta restricción dependen de la versión del Cisco IOS Software que ejecute.

Este defecto tiene ID de falla de Cisco CSCdm50432 (sólo para clientes registrados).

Versiones 12.0(6) y posteriores del software del IOS de Cisco

Si no sigue las pautas en la sección Establecer el valor PCR y ejecuta Cisco IOS Software Release 12.0(6) o posterior, el controlador elige el siguiente valor menor disponible en su lugar.

Por ejemplo, si configuró el PCR para T1 como 900, el controlador fija el PCR que está operando en 768.

Versiones Anteriores A La Versión 12.0(6) Del Software Del IOS De Cisco

Si ejecuta una versión anterior a Cisco IOS Software Release 12.0(6) y no sigue las pautas de la sección Set the PCR Value, el controlador elige el siguiente valor disponible en su lugar.

Esta acción puede sobresuscribir la regulación del tráfico en los switches ATM intermedios.

Información Relacionada

- Descripción general de la serie MC3810 de Cisco

- Concentradores de acceso MC3810 de Cisco

- Segmentación y reensamblado de software ATM (SAR)

- Soporte técnico de ATM

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems