Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konventionen

Erfassen der Ausgabe des Anzeigestatus "ISDN"

Physischer Layer 1 deaktiviert - Beispiel

Layer 2 nicht aktiviert - Beispiel

Ungültige SPIDs - Beispiel

Zugehörige Informationen

Einführung

In diesem Dokument wird erläutert, wie Sie mithilfe des Befehls show isdn status eine Fehlerbehebung für Integrated Services Digital Network (ISDN) durchführen, um zu überprüfen, ob die ISDN-Basisschnittstelle (BRI) Layer 1 AKTIV ist, der Layer-2-Status MULTIPLE_FRAME_ESTABLISHED lautet und die Serviceprofil-IDs (SPIDs) gültig sind. Wenn alle diese Bedingungen erfüllt sind, stellt Ihr Problem wahrscheinlich kein Problem mit ISDN Layer 1 oder Layer 2 dar. Weitere Informationen zur weiteren Fehlerbehebung finden Sie unter Troubleshooting ISDN BRI Layer 3 unter Verwendung des Befehls debug isdn q931. Fahren Sie mit diesem Dokument fort, um eine ausführliche Erklärung zu erhalten, wie Sie den Befehl show isdn status verwenden, um das Problem zu isolieren. Wenn Sie jedoch den Befehl show isdn status verwendet haben und das Problem auf eines der Symptome in diesem Dokument beschränkt haben, können Sie direkt zu diesem Abschnitt Informationen zur Fehlerbehebung und Konfigurationsressourcen finden.

- Layer-1-Status: DEAKTIVIERT

- Layer-2-Status: Layer 2 NICHT aktiviert

- SPID-Status: SPID-Nummer NICHT gültig

- Layer 1 und 2 sind aktiv; SPIDs sind gültig.

- Konfigurieren von ISDN BRI mit DDR-Wählprofilen

- Konfigurieren von BRI-to-BRI-Dialup mit DDR-Dialer-Karten

Der Befehl show isdn status zeigt den Status aller ISDN-Schnittstellen oder einer bestimmten ISDN-Schnittstelle an. Bei der Fehlerbehebung für ISDN Basic Rate Interface (BRI) muss zuerst festgestellt werden, ob der Router ordnungsgemäß mit dem Telco ISDN-Switch kommunizieren kann. Nach der Überprüfung können Sie mit der Fehlerbehebung auf höherer Ebene fortfahren, z. B. Dialer-Schnittstellen, interessante Datenverkehrsdefinitionen, PPP-Aushandlung und Authentifizierungsfehler.

Hinweis: In bestimmten Teilen der Welt (insbesondere in Europa) können Telco-ISDN-Switches Layer 1 oder 2 deaktivieren, wenn keine aktiven Anrufe eingehen. Wenn also keine aktiven Anrufe vorhanden sind, zeigt der ISDN-Status an, dass Layer 1 und 2 ausgefallen sind. Wenn jedoch ein Anruf eingeht, werden Layer 1 und 2 aktiviert. Führen Sie einen Test-BRI-Anruf aus, um zu überprüfen, ob die BRI-Funktion funktioniert. Wenn der Anruf erfolgreich verläuft, ist keine weitere ISDN-Fehlerbehebung erforderlich.

Voraussetzungen

Anforderungen

Die erforderliche BRI-Konfiguration für die Kommunikation des Routers mit dem Telco ISDN-Switch ist einfach.

1. Der Switch-Typ muss für die BRI-Schnittstelle korrekt konfiguriert sein. Wenden Sie sich an das Telco, um Ihren Schaltungstyp zu erfahren.

2. Möglicherweise müssen Service Profile IDentifiers (SPIDs) konfiguriert werden. Wenn Sie eine Verbindung zu einem DMS-100- oder NI-1-Switch herstellen, müssen Sie höchstwahrscheinlich SPIDs konfigurieren. Die meisten 5-ess-Switches benötigen keine SPIDs. Wenden Sie sich jedoch immer an Ihren Telco, um festzustellen, ob Sie die SPIDs konfigurieren müssen und welche. Weitere Informationen zu SPID-Formaten finden Sie unter Bekannte SPID-Formate .

Hinweis: Wenn Ihnen das Telco mitteilt, dass keine SPIDs erforderlich sind, konfigurieren Sie die Schnittstelle wie gewohnt, und überspringen Sie die Befehle isdn spid1 und isdn spid2.

Diese Ausgabe zeigt einen typischen BRI-Schnittstellenkonfigurationsabschnitt, der ausreichend ist, um dem Router die korrekte Herstellung der Verbindung zum Telco ISDN-Switch zu ermöglichen:

interface BRI0

isdn switch-type basic-ni

isdn spid1 51255544440101 5554444

isdn spid2 51255544450101 5554445

Hinweis: Diese Konfiguration verfügt nicht über alle erforderlichen Befehle, um dem Router das Senden oder Empfangen von Anrufen zu ermöglichen. Weitere Informationen zur Konfiguration des Routers zum Senden und Empfangen von Anrufen finden Sie unter Konfigurieren von ISDN DDR mit Dialerprofilen oder Konfigurieren von BRI-to-BRI-Dialup mit DDR-Dialer-Karten.

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf der Cisco IOS® Softwareversion 12.0.

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie unter Cisco Technical Tips Conventions (Technische Tipps zu Konventionen von Cisco).

Erfassen der Ausgabe des Anzeigestatus "ISDN"

Diese Ausgabe des ISDN-Status ist ein Beispiel für einen ordnungsgemäß funktionierenden BRI-Schaltkreis. In diesem Beispiel ist Layer 1 aktiv, die Terminal Endpoint Identifiers (TEIs) werden erfolgreich ausgehandelt, und ISDN Layer 3 (End-to-End) ist bereit, Anrufe zu tätigen oder entgegenzunehmen. Die Elemente, die Sie beachten sollten, sind mit den entsprechenden Feldern in der Tabelle "Beschreibung des ISDN-Status-Felds anzeigen" verknüpft.

maui-nas-01#show isdn status

The current

ISDN Switchtype

= basic-ni1

ISDN BRI0 interface

Layer 1

Status:

ACTIVE

Layer 2

Status:

TEI = 109, State = MULTIPLE_FRAME_ESTABLISHED

TEI = 110, State = MULTIPLE_FRAME_ESTABLISHED

Spid Status

:

TEI 109, ces = 1, state = 8(established)

spid1 configured, spid1 sent, spid1 valid

Endpoint ID Info: epsf = 0, usid = 1, tid = 1

TEI 110, ces = 2, state = 8(established)

spid2 configured, spid2 sent, spid2 valid

Endpoint ID Info: epsf = 0, usid = 3, tid = 1

Layer 3 Status

:

0 Active Layer 3 Call(s)

Activated dsl 0 CCBs = 0

Total Allocated ISDN CCBs = 0

Tabelle: Beschreibung des ISDN-Statusfelds anzeigen

Feld

Beschreibung

Switchtyp

Der aktuelle ISDN-Switchype = basic-in1

NI-1 ist der einzige Switch-Typ, der auf diesem Router konfiguriert wurde. Wenn mehrere Switch-Typen konfiguriert sind, werden der globale Switch-Typ und der Schnittstellentyp angezeigt. Der Switch-Typ muss vom Service Provider bezogen werden. Eine Liste der unterstützten Switch-Typen finden Sie unter ISDN-Switch-Typen, -Codes und -Werte.

Layer-1-Status

AKTIV

Layer-1-Status: Überprüft die physische Layer-Konnektivität mit dem Telco ISDN-Switch. Die häufigsten Zustände sind AKTIV oder DEAKTIVIERT. Einige der anderen Layer-1-Zustände sind:

- GOINGDOWN

- EINFÜGEN

- TESTEN

- ZURÜCKSETZEN

- LÖSCHT (sic)

- ABSCHNITT

- AKTIVIEREN

- ACTIVE_ErrorInd

Die meisten dieser Layer-1-Zustände sind temporär. Löschen Sie diese mit dem Befehl clear interface bri number. Wenn diese Zustände über längere Zeiträume bestehen, wenden Sie sich an das Telco, um weitere Fehlerbehebungen durchzuführen. Informationen zur Fehlerbehebung für BRI-Layer 1 finden Sie, wenn der Layer-1-Status nicht AKTIV ist.

Layer-2-Status

TEI= 109,state = MULTIPLE_FRAME_ESTABLISHED TEI = 110, state = MULTIPLE_FRAME_ESTABLISHED

Status von ISDN Layer 2 mit TEI-Nummer (Terminal Endpoint Identifier) und Multiframe-Strukturstatus. Der gültige TEI-Nummernbereich liegt zwischen 64 und 126. Die am häufigsten beobachteten Layer-2-Zustände sind MULTIPLE_FRAME_ESTABLISHED und TEI_ASSIGNED. Ein state=MULTIPLE_FRAME_ESTABLISHED gibt an, dass eine Datenverbindung zum Telco ISDN-Switch besteht. Dies ist der Zustand, den Sie unter Normalbetrieb sehen sollten. Jeder andere Zustand weist in der Regel auf ein Problem im Schaltkreis hin. Ein state=TEI_ASSIGNED gibt an, dass der Router die Verbindung zum Switch verloren hat. Dies ist normal, wenn die Telco-Funktion (häufig in Europa) die Layer 1 und 2 deaktiviert, wenn keine aktiven Anrufe eingehen. Wenn dies nicht der Fall ist, fahren Sie mit der Fehlerbehebung für BRI-Layer 2 fort, um weitere Informationen zu Layer-2-Problemen zu erhalten. Weitere Informationen zu allen anderen möglichen Layer-2-Zuständen, wie z. B.:

- TEI_NICHT ZUGEWIESEN

- ZUWEISUNG_WAITING_TEI

- ESTABLISH_AWAITING_TEI

- ERWARTUNG_EINRICHTUNG

- VERÖFFENTLICHUNG

- TIMER_WIEDERHERSTELLUNG

Diese Staaten sind oft temporär. Verwenden Sie den Befehl clear interface bri number, um die Layer-2-Konnektivität wiederherzustellen. Wenn diese Zustände über längere Zeiträume bestehen bleiben, verwenden Sie den Befehl debug isdn q921 zur weiteren Fehlerbehebung. Ein Layer-2-Status von "down" wird durch NICHT aktiviertes Layer-2 angezeigt. Weitere Informationen zu Layer-2-Problemen finden Sie unter Problembehandlung bei BRI Layer 2.

SPID-Status

TEI 109, ces = 1, state = 8 (etabliert)

TEI-Nummer und -Status (Terminal Endpoint Identifier). Ein gültiger dynamischer TEI-Zuweisungsbereich liegt zwischen 64 und 126. Die häufigsten Zustandswerte sind:

- Zustand = 1 (Terminal ausgefallen)

- state = 3(wartet auf Einrichtung)

- state = 5(init)

- state = 6(nicht initialisiert)

- Zustand = 8 (festgestellt)

Nur der Zustand 5 (init) und der Status 8 (etabliert) weisen auf einen funktionierenden BRI-Schaltkreis hin. Die anderen Zustände bedeuten, dass der Stromkreis nicht ordnungsgemäß eingerichtet ist.

spid1 konfiguriert, spid1 gesendet, spid1 gültig

Dies sind die SPID-Konfigurationsinformationen für einen funktionierenden BRI. In diesem Beispiel ist die SPID gültig. Weitere häufig beobachtete Zustände sind:

- spid1 konfiguriert, kein LDN, spid1 gesendet, spid1 gültig

- spid1 NICHT konfiguriert, spid1 NOT gesendet, spid1 NICHT gültig

- spid1 konfiguriert, spid1 NICHT gesendet, spid1 NICHT gültig

- spid1 konfiguriert, spid1 gesendet, spid1 NICHT gültig

Die letzten drei Zustände weisen darauf hin, dass entweder die SPID nicht konfiguriert wurde oder nicht korrekt ist.

Endpunkt-ID-Informationen: epsf = 0, usid = 1, tid = 1 Endpunkt-ID Info: epsf = 0, usid = 3, tid = 1

Endpunkt-ID-Informationen, die vom Router verwendet werden können, um zu entscheiden, welcher Kanal den Anruf entgegennimmt. Die Meldung ENDPOINT ID im eingehenden Debug isdn q931 kann dem User Service IDentifier (usid) und dem Terminal Identifier (tid) zugeordnet werden. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren von SPIDs für mehrere BRIs in einer Sammelanschlussgruppe.

Layer-3-Status

0 aktive Layer-3-Anrufe

Anzahl der aktiven Anrufe.

Aktivierte dsl 0 CCBs = 0

Anzahl der aktivierten digitalen Signalverbindung. Anzahl der verwendeten Anrufsteuerungsblöcke

CCB:callid=27, callref=0, sapi=0, ces=1, B-chan=1

Informationen zum aktiven Anruf. Diese Leitung wird erst angezeigt, wenn ein Anruf verbunden ist. Bei einem verbundenen Anruf werden die Anrufer-ID-Informationen, die Anrufreferenz und der B-Kanal angezeigt, in dem der Anruf eingeht.

Anzahl der aktiven Anrufe =

Anzahl der aktiven Anrufe. Bei einem BRI kann dies maximal 2 sein. Diese Leitung wird möglicherweise erst angezeigt, wenn eine Verbindung hergestellt wurde.

Anzahl der verfügbaren B-Kanäle =

Anzahl der nicht verwendeten B-Kanäle Diese Leitung wird möglicherweise erst angezeigt, wenn eine Verbindung hergestellt wurde.

Zugewiesene ISDN CCBs insgesamt =

Anzahl der zugewiesenen ISDN-Anrufsteuerungsblöcke

Physischer Layer 1 deaktiviert - Beispiel

Dieses Beispiel zeigt, dass die BRI-Layer 1 und 2 ausgefallen sind. Die häufigen Gründe dafür sind, dass die BRI-Schnittstelle geschlossen ist oder eine schlechte Verkabelung vorliegt. Zur ordnungsgemäßen Behebung dieses Problems finden Sie weitere Informationen unter Fehlerbehebung für ISDN BRI Layer 1.

superchicken#show isdn status

Global ISDN Switchtype = basic-ni

ISDN BRI0 interface dsl 0, interface ISDN Switchtype = basic-ni

Layer 1 Status:

DEACTIVATED

!--- Layer 1 is down.

Layer 2 Status:

Layer 2 NOT Activated

!--- Layer 2 is down

.

Spid Status:

TEI Not Assigned, ces = 1, state = 3(await establishment)

spid1 configured, spid1 NOT sent, spid1 NOT valid

TEI Not Assigned, ces = 2, state = 1(terminal down)

spid2 configured, spid2 NOT sent, spid2 NOT valid

Layer 3 Status:

0 Active Layer 3 Call(s)

Activated dsl 0 CCBs = 0

The Free Channel Mask: 0x80000003

Total Allocated ISDN CCBs = 0

superchicken#

Layer 2 nicht aktiviert - Beispiel

Dieses Beispiel zeigt, dass BRI-Layer 1 aktiv ist, während Layer 2 ausgefallen ist. Weitere Informationen zur Behebung dieses Problems finden Sie unter Fehlerbehebung für BRI-Layer 2.

superchicken#show isdn status

Global ISDN Switchtype = basic-ni

ISDN BRI0 interface

dsl 0, interface ISDN Switchtype = basic-ni

Layer 1 Status:

ACTIVE

!--- Layer 1 is up

Layer 2 Status:

Layer 2 NOT Activated

!--- Layer 2 is down

Spid Status:

TEI Not Assigned, ces = 1, state = 3(await establishment)

spid1 configured, spid1 NOT sent, spid1 NOT valid

TEI Not Assigned, ces = 2, state = 1(terminal down)

spid2 configured, spid2 NOT sent, spid2 NOT valid

Layer 3 Status:

TWAIT timer active

0 Active Layer 3 Call(s)

Activated dsl 0 CCBs = 0

The Free Channel Mask: 0x80000003

Total Allocated ISDN CCBs = 0

superchicken#

Ungültige SPIDs - Beispiel

Diese Beispiele zeigen, dass Layer 1 aktiv und Layer 2 aufgrund ungültiger SPIDs deaktiviert ist. Wenn Sie die SPIDs richtig konfigurieren, sollte dieser Fehler behoben werden. Weitere Informationen finden Sie unter Fehlerbehebung für ISDN BRI SPID.

checker#show isdn status

Global ISDN Switchtype = basic-ni

ISDN BRI0 interface

dsl 0, interface ISDN Switchtype = basic-ni

!--- Interface switch type

Layer 1 Status:

ACTIVE

!--- Layer 1 is up.

Layer 2 Status:

Layer 2 NOT Activated

!--- Layer 2 is not up.

TEI Not Assigned, ces = 1, state = 3(await establishment)

spid1 configured, spid1 NOT sent, spid1 NOT valid

!--- SPID was configured but not sent.

TEI Not Assigned, ces = 2, state = 1(terminal down)

spid2 configured, spid2 NOT sent, spid2 NOT valid

Layer 3 Status:

TWAIT timer active

0 Active Layer 3 Call(s)

Activated dsl 0 CCBs = 0

The Free Channel Mask: 0x80000003

Total Allocated ISDN CCBs = 0

Diese Ausgabe zeigt ein Beispiel, in dem nur eine der SPIDs auf der BRI-Schnittstelle falsch konfiguriert wurde. Auch in diesem Fall gilt der BRI-Schaltkreis nicht als voll betriebsfähig, da keiner der TEI-Staaten etabliert ist.

maui-soho-02#show isdn status

Global ISDN Switchtype = basic-ni

ISDN BRI0 interface

dsl 0, interface ISDN Switchtype = basic-ni

!--- Interface switch type

Layer 1 Status:

ACTIVE

Layer 2 Status:

TEI = 73, Ces = 2, SAPI = 0, State = TEI_ASSIGNED

TEI = 104, Ces = 1, SAPI = 0, State = MULTIPLE_FRAME_ESTABLISHED

!--- Indicates the circuit is partially up. This is probably

!--- a configuration issue.

Spid Status:

TEI 104, ces = 1, state = 6(not initialized)

!--- TEI is down.

spid1 configured, spid1 sent, spid1 NOT valid

!--- SPID 1 is NOT configured correctly.

TEI 73, ces = 2, state = 1(terminal down)

!--- TEI is down.

spid2 configured, spid2 sent, spid2 valid

!--- SPID 2 is configured correctly.

Endpoint ID Info: epsf = 0, usid = 1, tid = 1

Layer 3 Status:

0 Active Layer 3 Call(s)

Activated dsl 0 CCBs = 0

The Free Channel Mask: 0x80000003

Total Allocated ISDN CCBs = 0

Zugehörige Informationen

- Fehlerbehebung bei ISDN BRI Layer 1

- Fehlerbehebung für BRI-Layer 2

- Fehlerbehebung bei ISDN BRI SPIDs

- Fehlerbehebung für ISDN BRI Layer 3 mit dem Befehl debug isdn q931

- DFÜ-Technologie: Fehlerbehebungsverfahren

- Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems