Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konventionen

Hintergrundinformationen

Konfigurieren

Zwei 64.000-Mietleitungen (NOVACOM PERMANENTE)

Ein 64.000 gemieteter Channel plus ein 64.000 Switched Channel (NOVACOM SEMI-PERMANENTE)

Zwei Switched 64 k Channels (NOVACOM CONMUTADO)

Überprüfen

Fehlerbehebung

Zugehörige Informationen

Einführung

Dieses Dokument enthält eine Beispielkonfiguration für den NOVACOM-Dienst, einen ISDN-Mietleitungsdienst von Telefonica in Spanien.

Voraussetzungen

Anforderungen

Für dieses Dokument bestehen keine speziellen Anforderungen.

Verwendete Komponenten

Dieses Dokument ist nicht auf bestimmte Software- und Hardwareversionen beschränkt.

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie unter Cisco Technical Tips Conventions.

Hintergrundinformationen

Der NOVACOM-Service bietet drei Optionen:

- Ein typischer ISDN-Mietleitungsdienst mit zwei 64.000 Leitungen. Diese Option wird als NOVACOM PERMANENTE bezeichnet, kann jedoch nicht mehr vom Anbieter angeboten werden. Diese Option wird von Cisco unterstützt.

- Ein weniger typischer ISDN-Mietleitungsdienst mit einer 64-k-Mietleitung und einem 64-k-Switched-Kanal. Dies wird als NOVACOM SEMI-PERMANENTE bezeichnet. Diese Option wird auf derselben Schnittstelle nicht unterstützt.

- Eine normale ISDN-Leitung mit zwei Switched 64k-Kanälen. Dies wird als NOVACOM CONMUTADO bezeichnet. Diese Option wird unterstützt.

Konfigurieren

In diesem Abschnitt erhalten Sie Informationen zum Konfigurieren der in diesem Dokument beschriebenen Funktionen.

Hinweis: Um weitere Informationen zu den in diesem Dokument verwendeten Befehlen zu erhalten, verwenden Sie das Command Lookup Tool (nur registrierte Kunden).

Zwei 64.000-Mietleitungen (NOVACOM PERMANENTE)

Der Service für zwei 64-k-Mietleitungen wird unterstützt, da er wie normale ISDN-Mietleitungsdienste funktioniert. Sie müssen sich jedoch bewusst sein, dass die ISDN B-Kanäle zwischen den beiden Enden überquert werden können. Dies bedeutet, dass die Verbindung von BRI 0:1 auf einer Seite auf BRI 0:2 auf der anderen Seite terminiert werden kann. Dies ist wichtig, da für Mietleitungen (Point-to-Point-Verbindungen) die IP-Adressen auf beiden Seiten im gleichen Subnetz sein müssen. Sie können dies testen, indem Sie debug ip icmp aktivieren und jede Remote-IP-Adresse des B-Channels anpingen und überprüfen, ob die Pings korrekt zurückgegeben wurden.

Netzwerkdiagramm

In diesem Dokument wird die folgende Netzwerkeinrichtung verwendet:

Konfigurationen

Gerätename 1

isdn leased-line BRI0

!

interface BRI0

ip address 192.168.97.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

encapsulation ppp

no fair-queue

no cdp enable

!

interface BRI0:1

ip address 192.168.97.1 255.255.255.0

!--- IP address of the corresponding B channel on the !--- remote router is in the same subnet.

no ip directed-broadcast

encapsulation ppp

no fair-queue

no cdp enable

!

interface BRI0:2

ip address 192.168.97.2 255.255.255.0

!--- IP address of the corresponding B channel on the !--- remote router is in the same subnet.

no ip directed-broadcast

encapsulation ppp

no fair-queue

no cdp enable

!

Ein 64.000 gemieteter Channel plus ein 64.000 Switched Channel (NOVACOM SEMI-PERMANENTE)

Die zweite Option von Telefonica, eine 64-k-Mietleitung und ein 64-k-Switch-Kanal, wird derzeit nicht auf derselben Schnittstelle unterstützt. Es funktioniert jedoch mit separaten Schnittstellen. Sie müssen eine Schnittstelle für die Mietleitung und die andere Schnittstelle für den Switch-Kanal konfigurieren. Beide werden über einen passiven Bus mit demselben NT1 verbunden.

Zwei Switched 64 k Channels (NOVACOM CONMUTADO)

Diese Option entspricht den meisten ISDN BRI-Verbindungen. Ein Beispiel finden Sie unter Konfigurieren von ISDN DDR mit Dialer-Profilen.

Überprüfen

Für diese Konfiguration ist derzeit kein Überprüfungsverfahren verfügbar.

Fehlerbehebung

Für diese Konfiguration sind derzeit keine spezifischen Informationen zur Fehlerbehebung verfügbar.

Zugehörige Informationen

- ISDN-Basisratendienst einrichten

- Konfigurieren von ISDN

- ISDN mit Mietleitung bei 128 Kbit/s

- Support-Seiten für Wähltechnologie

- Technischer Support - Cisco Systems