Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konventionen

Sind PVCs unidirektional?

Konfiguration

Befehle und Konfigurationshinweise anzeigen

Angeben der Ein- und Ausgangswerte auf einem Router

Zugehörige Informationen

Einführung

In typischen Hub-and-Spoke-WAN-Topologien ist das Datenverkehrsflussvolumen asymmetrisch, bei dem mehr Datenverkehr bis zum Remote-Standort fließt als von der Außenstelle. Derartige Konfigurationen können von der Bereitstellung eines asymmetrischen permanenten virtuellen Stromkreises (PVC) profitieren, der unterschiedliche Spitzenzellraten (PCR) und nachhaltige Werte für die Verarbeitung der Zellfrequenz (SCR) des Datenverkehrs an den beiden Routerenden einer PVC mit variabler Bit-Geschwindigkeit (Nrt-VBR) ohne Echtzeit verwendet.

In diesem Dokument wird eine Beispielkonfiguration für eine asymmetrische PVC beschrieben. Beachten Sie, dass bei einer nicht ordnungsgemäßen Implementierung im ATM-Switch-Netzwerk am unteren Ende der PVC CRC-Fehler (zyklische Redundanzprüfung) auftreten können, die sich negativ auf die Leistung auswirken können.

Voraussetzungen

Anforderungen

Für dieses Dokument bestehen keine speziellen Anforderungen.

Verwendete Komponenten

Dieses Dokument ist nicht auf bestimmte Software- und Hardwareversionen beschränkt.

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie in den Cisco Technical Tips Conventions.

Sind PVCs unidirektional?

Eine virtuelle ATM-Verbindung besteht aus zwei unidirektionalen Sublinks. Während die Verbindung in beide Richtungen den gleichen Virtual Path Identifier (VPI)/Virtual Channel Identifier (VCI) zuweist, kann sie unterschiedliche Bandbreitenbeträge in jede Richtung zuweisen. Eine solche Verbindung wird als asymmetrisch bezeichnet.

Konfiguration

Bei dieser Beispielkonfiguration auf dem LS1010 ATM-Switch werden zwei Router mit eindeutigen PCR=SCR-Werten verwendet:

- Zentraler Standort - 7 MB PCR=SCR, verbunden mit LS1010-Port 0/0/0

- Remote-Standort - 3,5 MB PCR=SCR, verbunden mit LS1010-Port 1/0/0

Konfiguration des LS1010

atm connection-traffic-table-row index 63999 vbr-nrt pcr 3500 scr0 3500  mbs 200

atm connection-traffic-table-row index 64000 vbr-nrt pcr 7000 scr0 7000  mbs 200

!

interface ATM1/0/0

no atm auto-configuration

no atm ilmi-keepalive

atm pvc 5 100 rx-cttr 63999 tx-cttr 64000  interface  ATM0/0/0 5 100

Befehle und Konfigurationshinweise anzeigen

Bestimmte show-Befehle werden vom Output Interpreter Tool unterstützt (nur registrierte Kunden), mit dem Sie eine Analyse der show-Befehlsausgabe anzeigen können.

- show atm connection-traffic-table - Cisco Campus ATM-Switches speichern Datenverkehrsparameter für jede Verbindung in einer separaten Tabelle mit CTTR-Werten (Connection Traffic Table Row). Sie konfigurieren zunächst Datenverkehrsparameter-Werte und weisen der Zeile in der CTTR-Tabelle eine Indexnummer zu. Geben Sie den folgenden Befehl ein, um diese CTTR-Zeilen anzuzeigen:

ls1010-2#show atm connection-traffic-table

Row      Service-category    pcr        scr/mcr       mbs         cdvt

1            ubr          7113539        none                     none

2            cbr              424                                 none

3            vbr-rt           424         424          50         none

4            vbr-nrt          424         424          50         none

5            abr              424           0                     none

6            ubr              424        none                     none

63997        cbr             1741                                 none

63998        vbr-rt          5000        2500-0       none        none

63999        vbr-nrt         3500        3500-0       200         none

64000        vbr-nrt         7000        7000-0       200         none

2147483645*  ubr                0        none                     none

2147483646*  ubr                1        none                     none

2147483647*  ubr          7113539        none                     none

- Der Befehl atm pvc akzeptiert tx-cttr und einen rx-cttr-Parameter für jede VC-Etappe. In welche Richtung wird die Übertragung geleitet, und in welche Richtung wird sie empfangen? Die Ansicht ist Switch-Fabric-zentriert. Anders ausgedrückt: rx ist von der Schnittstelle in die Switch-Fabric und tx aus der Switch-Fabric zur Schnittstelle.

- Es gibt mehrere Möglichkeiten, dasselbe Traffic-Shaping-Ergebnis zu erzielen. Mit anderen Worten, diese Befehle sind äquivalent:

interface atm 1/0/0

atm pvc 5 100 rx-cttr 63999 tx-cttr 64000 interface atm 0/0/0 5 100

atm pvc 5 100 interface atm 0/0/0 5 100 rx-cttr 64000 tx-cttr 63999

atm pvc 5 100 rx-cttr 63999 interface atm 0/0/0 5 100 rx-cttr 64000

- Geben Sie den Befehl show atm vc interface x/y/z vpi vci ein, um die asymmetrischen Parameter der Verbindung zu bestätigen.

0/0/0 - rx is 7MB

0/0/0 - tx is 3.5MB 1/0/0 - tx is 7MB

1/0/0 - rx is 3.5 MB

ls1010-2#show atm vc interface atm 0/0/0 5 100

Interface: ATM0/0/0, Type: oc3suni

VPI = 5  VCI = 100

Status: DOWN

Time-since-last-status-change: 1d14h

Connection-type: PVC

Cast-type: point-to-point

Packet-discard-option: disabled

Usage-Parameter-Control (UPC): pass

Wrr weight: 2

Number of OAM-configured connections: 0

OAM-configuration: disabled

OAM-states:  Not-applicable

Cross-connect-interface: ATM1/0/0, Type: ds3suni_Quad

Cross-connect-VPI = 5

Cross-connect-VCI = 100

Cross-connect-UPC: pass

Cross-connect OAM-configuration: disabled

Cross-connect OAM-state:  Not-applicable

Threshold Group: 3, Cells queued: 0

Rx cells: 0, Tx cells: 0

Tx Clp0:0,  Tx Clp1: 0

Rx Clp0:0,  Rx Clp1: 0

Rx Upc Violations:0, Rx cell drops:0

Rx Clp0 q full drops:0, Rx Clp1 qthresh drops:0

Rx connection-traffic-table-index: 64000

Rx service-category: VBR-NRT (Non-Realtime Variable Bit Rate)

Rx pcr-clp01: 7000

Rx scr-clp0 : 7000

Rx mcr-clp01: none

Rx      cdvt: 1024 (from default for interface)

Rx       mbs: 200

Tx connection-traffic-table-index: 63999

Tx service-category: VBR-NRT (Non-Realtime Variable Bit Rate)

Tx pcr-clp01: 3500

Tx scr-clp0 : 3500

Tx mcr-clp01: none

Tx      cdvt: none

Tx       mbs: 200

ls1010-2#show atm vc interface atm 1/0/0 5 100

Interface: ATM1/0/0, Type: ds3suni_Quad

VPI = 5  VCI = 100

Status: DOWN

Time-since-last-status-change: 1d14h

Connection-type: PVC

Cast-type: point-to-point

Packet-discard-option: disabled

Usage-Parameter-Control (UPC): pass

Wrr weight: 2

Number of OAM-configured connections: 0

OAM-configuration: disabled

OAM-states:  Not-applicable

Cross-connect-interface: ATM0/0/0, Type: oc3suni

Cross-connect-VPI = 5

Cross-connect-VCI = 100

Cross-connect-UPC: pass

Cross-connect OAM-configuration: disabled

Cross-connect OAM-state:  Not-applicable

Threshold Group: 3, Cells queued: 0

Rx cells: 0, Tx cells: 0

Tx Clp0:0,  Tx Clp1: 0

Rx Clp0:0,  Rx Clp1: 0

Rx Upc Violations:0, Rx cell drops:0

Rx Clp0 q full drops:0, Rx Clp1 qthresh drops:0

Rx connection-traffic-table-index: 63999

Rx service-category: VBR-NRT (Non-Realtime Variable Bit Rate)

Rx pcr-clp01: 3500

Rx scr-clp0 : 3500

Rx mcr-clp01: none

Rx      cdvt: 1024 (from default for interface)

Rx       mbs: 200

Tx connection-traffic-table-index: 64000

Tx service-category: VBR-NRT (Non-Realtime Variable Bit Rate)

Tx pcr-clp01: 7000

Tx scr-clp0 : 7000

Tx mcr-clp01: none

Tx      cdvt: none

Tx       mbs: 200

- Wenn die Empfangsschnittstelle nicht ordnungsgemäß implementiert ist, kann es zu einem Absturz der Eingangssignale kommen. Der PA-A3 weist einem VC basierend auf seinen Traffic-Shaping-Werten einen Teil der gesamten Empfangspuffer zu. Wenn ein VC aufgrund eines falsch implementierten asymmetrischen VC mehr Pakete empfängt, als erwartet, füllen diese Empfangspuffer die Daten auf. Der Router muss nachfolgende Pakete verwerfen und den InPktDrops-Zähler in der show atm vc-Ausgabe erhöhen. Wenn Ihre PVC InPktDrops protokolliert, überprüfen Sie die Traffic-Shaping-Konfiguration im ATM-Switch-Netzwerk und an beiden Routerenden.

- Die OC-3- und DS-3-Netzwerkmodule für die Serien 2600 und 3600 verwenden eine andere Architektur. Diese Module legen kein Kontingent für die Anzahl der Empfangspuffer fest, die einem VC zugewiesen sind, und sollten daher keine Eingabespeicherungen melden, wenn der VC nicht ordnungsgemäß im ATM-Netzwerk konfiguriert ist.

Angeben der Ein- und Ausgangswerte auf einem Router

Eine ATM-Router-Schnittstelle verwendet Signalisierungsprotokolle wie Q.2931, um einen Switch Virtual Circuit (SVC) einzurichten. Die Signalisierungsprotokolle starten den SVC-Prozess, indem sie eine SETUP-Nachricht mit mehreren Informationselementen (IEs) senden. Der Zweck von IEs besteht darin, die Eigenschaften der Verbindung zu kommunizieren.

Der Datenverkehrsdeskriptor IE handelt die Datenverkehrsparameter einer Verbindung aus, einschließlich der vorwärts- und rückwärts gerichteten PCR, der vorwärts und rückwärts gerichteten SCR sowie der vorwärts und rückwärts gerichteten maximalen Burst-Größe (MBS). Beim Konfigurieren von SVCs auf einer ATM-Router-Schnittstelle akzeptiert der Befehl vbr-nrt Parameter input-pcr, input-scr und input-mbs. Die vollständige Syntax des Befehls lautet:

vbr-nrt output-pcr output-scr output-mbs [input-pcr] [input-scr] [input-mbs]

Im folgenden Beispiel wird eine Ausgabe-PCR und SCR von 5 MB sowie eine Eingabe-PCR und -SCR von 2,5 MB angegeben.

7200-1.3(config-subif)#svc LESLIE nsap

47.00918100000000E04FACB401.00E04FACB401.00

7200-1.3(config-if-atm-vc)#vbr-nrt 5000 5000 94 ?

<1-45000>  Input Peak Cell Rate(PCR) in Kbps

<cr>

7200-1.3(config-if-atm-vc)#vbr-nrt 5000 5000 94 2500 ?

<1-2500>  Input Sustainable Cell Rate(SCR) in Kbps

7200-1.3(config-if-atm-vc)#vbr-nrt 5000 5000 94 2500 2500 ?

<1-65535>  Input Maximum Burst Size(MBS) in Cells

Beachten Sie bei der Angabe von Datenverkehrsparametern für eine PVC, dass dieselbe vbr-nrt-Konfigurationsanweisung keine Option zur Konfiguration dieser Werte bietet, da die VC keine Signalisierung ausführt.

7200-1.3(config)#interface atm 6/0.2

7200-1.3(config-subif)#pvc 1/100

7200-1.3(config-if-atm-vc)#vbr-nrt 5000 5000 ?

<1-65535>  Maximum Burst Size(MBS) in Cells

<cr>

7200-1.3(config-if-atm-vc)#vbr-nrt 5000 5000 94 ?

<cr>

Zugehörige Informationen

- Support-Seiten für ATM-Technologie

- Unterstützung der ATM Traffic Management-Technologie

- Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems