المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

المنتجات ذات الصلة

الاصطلاحات

التكوين

الرسم التخطيطي للشبكة

التكوينات

التحقق من الصحة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

أوامر استكشاف الأخطاء وإصلاحها

معلومات ذات صلة

المقدمة

في بعض البيئات، قد يكون من الضروري تجميع إرتباطات تسلسلية متعددة للعمل كإرتباط واحد بعرض نطاق ترددي مجمع. يصف هذا وثيقة كيف أن يشكل cisco 4500 مسحاج تخديد أن يجمع أربعة قارن تسلسلي يستعمل قالب قارن ظاهري.

يمكن إستخدام هذا التكوين للموجهات المتصلة عبر الخطوط أو الموجهات المؤجرة التي تحتوي على وحدة خدمة القناة/وحدة خدمة البيانات (CSU/DSU). يمكنك إضافة ميزات إضافية إلى هذا التكوين وفقا لاحتياجاتك.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية أدناه.

- موجهات Cisco 4500 في بيئة معملية بتكوينات ممسوحة.

- كان الإصدار 12.2(10b) من Cisco IOS® قيد التشغيل على كلا الموجهين.

تم إنشاء المعلومات المُقدمة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كنت تعمل في شبكة مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر قبل استخدامه.

المنتجات ذات الصلة

كما يمكن إستخدام هذا التكوين مع إصدارات الأجهزة والبرامج التالية.

- أي موجهين يحتوي كل منهما على أربع واجهات تسلسلية.

- يمكن إستخدام الواجهات التسلسلية WIC-1T و WIC-2T.

الاصطلاحات

للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات، راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية.

التكوين

في هذا القسم، تُقدّم لك معلومات تكوين الميزات الموضحة في هذا المستند.

ملاحظة: للعثور على معلومات إضافية حول الأوامر المستخدمة في هذا المستند، أستخدم أداة بحث الأوامر (للعملاء المسجلين فقط).

الرسم التخطيطي للشبكة

يستخدم هذا المستند إعداد الشبكة الموضح في الرسم التخطيطي أدناه.

التكوينات

تم إختبار هذا التكوين باستخدام برنامج Cisco IOS الإصدار 12.2(10b) على موجهات سلسلة 4500. تنطبق مفاهيم التكوين نفسها على مخطط موجه مماثل أو إصدارات أخرى من Cisco IOS.

يستخدم هذا المستند التكوينات الموضحة أدناه.

الموجه A

version 12.2

!

hostname RouterA

!

!

username RouterB password xxx

ip subnet-zero

multilink virtual-template 1

!

interface loopback 0

ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

!

interface Virtual-Template1

ip unnumbered loopback0

ppp authentication chap

ppp multilink

!

interface Serial0

no ip address

encapsulation ppp

no fair-queue

ppp multilink

pulse-time 3

!

interface Serial1

no ip address

encapsulation ppp

no fair-queue

ppp multilink

pulse-time 3

!

interface Serial2

no ip address

encapsulation ppp

no fair-queue

ppp multilink

pulse-time 3

!

interface Serial3

no ip address

encapsulation ppp

no fair-queue

ppp multilink

pulse-time 3

!

interface FastEthernet0

ip address 10.17.1.254 255.255.255.0

!

router rip

network 10.0.0.0

network 192.168.1.0

!

end

الموجه B

version 12.2

!

hostname RouterB

!

username RouterA password xxx

ip subnet-zero

multilink virtual-template 1

!

interface loopback 0

ip address 192.168.1.2 255.255.255.0

!

!

interface Virtual-Template1

ip unnumbered loopback0

ppp authentication chap

ppp multilink

!

interface Serial0

no ip address

encapsulation ppp

no fair-queue

ppp multilink

pulse-time 3

!

interface Serial1

no ip address

encapsulation ppp

no fair-queue

ppp multilink

pulse-time 3

!

interface Serial2

no ip address

encapsulation ppp

no fair-queue

ppp multilink

pulse-time 3

!

interface Serial3

no ip address

encapsulation ppp

no fair-queue

ppp multilink

pulse-time 3

!

interface Ethernet0

ip address 172.16.1.1 255.255.0.0

!

router rip

network 172.16.0.0

network 192.168.1.0

!

end

قم بتكوين ما يلي لتنفيذ التكوين المذكور أعلاه:

- القالب الظاهري متعدد الارتباطات

- قالب ظاهري للواجهة

- إرتباط PPP متعدد في كل من الواجهات التسلسلية التي يجب إجراء التجميع فيها.

- بروتوكول معلومات التوجيه (RIP) كبروتوكول توجيه IP

يتم تكوين إسترجاع الواجهة 0 حتى لا يفشل أبدا، كما يعمل ip الاسترجاع غير المرقم 0 على تحسين تجميع أكثر من خمس واجهات تسلسلية مع نفس عنوان IP.

عندما تكون جميع الواجهات التسلسلية قيد التشغيل، وتكون حركة مرور المستخدم قيد الإرسال، يقوم PPP متعدد الارتباطات بإنشاء واجهة وصول ظاهري ويجري تفاوض PPP. تم نسخ التكوين الخاص بواجهة الوصول الظاهري هذه من القالب الظاهري. يتم تجميع عدد الواجهات التسلسلية الموجودة في واجهة الوصول الظاهري هذه ويتم إنشاء النطاق الترددي الإجمالي.

التحقق من الصحة

يوفر هذا القسم معلومات يمكنك إستخدامها للتأكد من أن التكوين يعمل بشكل صحيح.

يتم دعم بعض أوامر العرض بواسطة أداة مترجم الإخراج (العملاء المسجلون فقط)، والتي تتيح لك عرض تحليل إخراج أمر العرض.

- show ip route

- show ip rip database

- show ppp multilink

- show interface virtual-access 1

RouterA#show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area

* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR

P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

R  172.16.0.0/16 [120/1] via 192.168.1.2, 00:00:19, Virtual-Access1

10.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

C  10.17.1.0 is directly connected, FastEthernet0

192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks

C  192.168.1.0/24 is directly connected, Loopback0

C  192.168.1.2/32 is directly connected, Virtual-Access1

RouterA#show ip route connected

10.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

C       10.17.1.0 is directly connected, FastEthernet0

192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks

C       192.168.1.0/24 is directly connected, Loopback0

C       192.168.1.2/32 is directly connected, Virtual-Access1

RouterB#show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area

* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR

P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

C  172.16.0.0/16 is directly connected, Ethernet0

R  10.0.0.0/8 [120/1] via 192.168.1.1, 00:00:18, Virtual-Access1

192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks

C  192.168.1.1/32 is directly connected, Virtual-Access1

C  192.168.1.0/24 is directly connected, Loopback0

RouterB#show ip route connected

C    172.16.0.0/16 is directly connected, Ethernet0

192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks

C       192.168.1.1/32 is directly connected, Virtual-Access1

C       192.168.1.0/24 is directly connected, Loopback0

RouterA#show ip rip database

10.0.0.0/8    auto-summary

10.17.1.0/24    directly connected, FastEthernet0

172.16.0.0/16    auto-summary

172.16.0.0/16

[1] via 192.168.1.2, 00:00:34, Virtual-Access1

192.168.1.0/24    auto-summary

192.168.1.0/24    directly connected, Loopback0

192.168.1.2/32    directly connected, Virtual-Access1

RouterB#show ip rip database

10.0.0.0/8    auto-summary

10.0.0.0/8

[1] via 192.168.1.1, 00:00:13, Virtual-Access

1172.16.0.0/16    auto-summary

172.16.0.0/16    directly connected, Ethernet0

192.168.1.0/24    auto-summary

192.168.1.0/24    directly connected, Loopback0

192.168.1.1/32    directly connected, Virtual-Access1

RouterA#show ppp multilink

Virtual-Access1, bundle name is RouterB

Bundle up for 17:01:59

0 lost fragments, 0 reordered, 0 unassigned

0 discarded, 0 lost received, 1/255 load

0xD3C received sequence, 0x1180 sent sequence

Member links: 4 (max not set, min not set)

Serial0, since 17:01:59, last rcvd seq 000D38

Serial1, since 17:01:50, last rcvd seq 000D39

Serial2, since 17:01:46, last rcvd seq 000D3A

Serial3, since 17:01:41, last rcvd seq 000D3B

RouterB#show ppp multilink

Virtual-Access1, bundle name is RouterA

Bundle up for 12:47:33

0 lost fragments, 0 reordered, 0 unassigned

0 discarded, 0 lost received, 1/255 load

0x1186 received sequence, 0xD40 sent sequence

Member links: 4 (max not set, min not set)

Serial0, since 12:47:33, last rcvd seq 001184

Serial1, since 12:47:27, last rcvd seq 001185

Serial2, since 12:47:23, last rcvd seq 001182

Serial3, since 12:47:20, last rcvd seq 001183

RouterA#show interface virtual-access 1

Virtual-Access1 is up, line protocol is up

Hardware is Virtual Access interface

Interface is unnumbered. Using address of Loopback0 (192.168.1.1)

MTU 1500 bytes, BW 6176 Kbit, DLY 100000 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation PPP, loopback not set

Keepalive set (10 sec)

DTR is pulsed for 5 seconds on reset

LCP Open, multilink Open

Open: IPCP

Last input 00:00:00, output never, output hang never

Last clearing of "show interface" counters 17:05:41

Queueing strategy: fifo

Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

1711 packets input, 163898 bytes, 0 no buffer

Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort

2256 packets output, 211897 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

0 carrier transitions

RouterB#show interface virtual-access 1

Virtual-Access1 is up, line protocol is up

Hardware is Virtual Access interface

Interface is unnumbered. Using address of Loopback0 (192.168.1.2)

MTU 1500 bytes, BW 6176 Kbit, DLY 100000 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation PPP, loopback not set

Keepalive set (10 sec)

DTR is pulsed for 5 seconds on reset

LCP Open, multilink Open

Open: IPCP

Last input 00:00:20, output never, output hang never

Last clearing of "show interface" counters 12:54:17

Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0

Queueing strategy: fifo

Output queue :0/40 (size/max)

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

2256 packets input, 216460 bytes, 0 no buffer

Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort

1714 packets output, 160624 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

0 carrier transitions

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

يوفر هذا القسم معلومات يمكنك استخدامها لاستكشاف أخطاء التكوين وإصلاحها.

أوامر استكشاف الأخطاء وإصلاحها

يتم دعم بعض أوامر العرض بواسطة أداة مترجم الإخراج (العملاء المسجلون فقط)، والتي تتيح لك عرض تحليل إخراج أمر العرض.

ملاحظة: قبل إصدار أوامر تصحيح الأخطاء، يرجى الاطلاع على المعلومات المهمة في أوامر تصحيح الأخطاء.

- debug ppp negotiation - لمعرفة ما إذا كان العميل يمر بتفاوض PPP؛ يتم إستخدام هذا الأمر للتحقق من تفاوض العنوان.

- تصحيح أخطاء مصادقة PPP - لمعرفة ما إذا كان العميل يمر بالمصادقة. إذا كنت تستخدم إصدار من برنامج Cisco IOS Software قبل 11.2، فاستخدم الأمر debug ppp chap بدلا من ذلك.

- خطأ في تصحيح أخطاء PPP - لعرض أخطاء البروتوكول وإحصائيات الخطأ المقترنة بالتفاوض حول اتصال PPP وتشغيله.

- debug vtemplate - لعرض نسخ القالب الظاهري لتكوين واجهة Virtual Access.

- debug ppp multilink events - للاطلاع على تصحيح أخطاء أحداث PPP متعددة الارتباطات. عرض معلومات حول الأحداث التي تؤثر على مجموعات الارتباطات المتعددة.

- show ppp multilink - أن يرى الأعضاء من ال multilink حزمة.

تم الحصول على المخرجات التالية من موجهات Cisco 4500. إنها تظهر الموجهات التي تقوم بإنشاء اتصال PPP متعدد الارتباطات.

RouterA#debug vtemplate

Virtual Template debugging is on

*Dec  1 17:24:16.519: Vi1 VTEMPLATE: Reuse Vi1, recycle queue size 0

*Dec  1 17:24:16.519: Vi1 VTEMPLATE: Set default settings with ip unnumbered

*Dec  1 17:24:16.539: Vi1 VTEMPLATE: Hardware address 00d0.bbfa.f579

*Dec  1 17:24:16.543: Vi1 VTEMPLATE: Has a new cloneblk vtemplate,

now it has vtemplate

*Dec  1 17:24:16.543: Vi1 VTEMPLATE: ********** CLONE VACCESS1 ***********

*Dec  1 17:24:16.543: Vi1 VTEMPLATE: Clone from Virtual-Template1

interface Virtual-Access1

default ip address

no ip address

encap ppp

ip unnumbered loopback0

end

*Dec 1 17:24:16.595: %LINK-3-UPDOWN:

Interface Virtual-Access1, changed state to up

*Dec 1 17:24:17.515: %LINEPROTO-5-UPDOWN:

Line protocol on Interface Serial0, changed state to up

*Dec 1 17:24:17.595: %LINEPROTO-5-UPDOWN:

Line protocol on Interface Virtual-Access1, changed state to up

RouterA#debug ppp negotiation

PPP protocol negotiation debugging is on

Dec 11 19:39:14.523: %LINK-5-CHANGED: Interface Serial0, changed state to reset

Dec 11 19:39:14.523: Se0 LCP: State is Closed

Dec 11 19:39:14.627: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Dec 11 19:39:16.523: %LINK-3-UPDOWN: Interface Serial0, changed state to up

Dec 11 19:39:16.523: Se0 PPP: Treating connection as a dedicated line

Dec 11 19:39:16.523: Se0 PPP: Phase is ESTABLISHING, Active Open [0 sess, 1 load]

Dec 11 19:39:16.523: Se0 LCP: O CONFREQ [Closed] id 25 len 24

Dec 11 19:39:16.523: Se0 LCP:    MagicNumber 0xD4CBA693 (0x0506D4CBA693)

Dec 11 19:39:16.523: Se0 LCP:    MRRU 1524 (0x110405F4)

Dec 11 19:39:16.523: Se0 LCP:    EndpointDisc 1 RouterA (0x130A01506F6D65726F6C)

Dec 11 19:39:16.535: Se0 LCP: I CONFREQ [REQsent] id 33 len 25

Dec 11 19:39:16.535: Se0 LCP:    MagicNumber 0x03200E36 (0x050603200E36)

Dec 11 19:39:16.535: Se0 LCP:    MRRU 1524 (0x110405F4)

Dec 11 19:39:16.539: Se0 LCP:    EndpointDisc 1 RouterB (0x130B0150756C6C69676E79)

Dec 11 19:39:16.539: Se0 LCP: O CONFACK [REQsent] id 33 len 25

Dec 11 19:39:16.539: Se0 LCP:    MagicNumber 0x03200E36 (0x050603200E36)

Dec 11 19:39:16.539: Se0 LCP:    MRRU 1524 (0x110405F4)

Dec 11 19:39:16.539: Se0 LCP:    EndpointDisc 1 RouterB (0x130B0150756C6C69676E79)

Dec 11 19:39:16.539: Se0 LCP: I CONFACK [ACKsent] id 25 len 24

Dec 11 19:39:16.539: Se0 LCP:    MagicNumber 0xD4CBA693 (0x0506D4CBA693)

Dec 11 19:39:16.539: Se0 LCP:    MRRU 1524 (0x110405F4)

Dec 11 19:39:16.543: Se0 LCP:    EndpointDisc 1 RouterA (0x130A01506F6D65726F6C)

Dec 11 19:39:16.543: Se0 LCP: State is Open

Dec 11 19:39:16.543: Se0 PPP: Phase is VIRTUALIZED [0 sess, 1 load]

Dec 11 19:39:16.555: Vi1 PPP: Phase is DOWN, Setup [0 sess, 1 load]

Dec 11 19:39:16.587: %LINK-3-UPDOWN: Interface Virtual-Access1, changed state to up

Dec 11 19:39:16.587: Vi1 PPP: Treating connection as a dedicated line

Dec 11 19:39:16.587: Vi1 PPP: Phase is ESTABLISHING, Active Open [0 sess, 1 load]

Dec 11 19:39:16.587: Vi1 LCP: O CONFREQ [Closed] id 1 len 29

Dec 11 19:39:16.587: Vi1 LCP:    AuthProto CHAP (0x0305C22305)

Dec 11 19:39:16.587: Vi1 LCP:    MagicNumber 0xD4CBA6D4 (0x0506D4CBA6D4)

Dec 11 19:39:16.587: Vi1 LCP:    MRRU 1524 (0x110405F4)

Dec 11 19:39:16.587: Vi1 LCP:    EndpointDisc 1 RouterA (0x130A01506F6D65726F6C)

Dec 11 19:39:16.587: Vi1 PPP: Phase is UP [0 sess, 1 load]

Dec 11 19:39:16.591: Vi1 IPCP: O CONFREQ [Closed] id 1 len 10

Dec 11 19:39:16.591: Vi1 IPCP:    Address 192.168.1.1 (0x0306C0A80101)

Dec 11 19:39:16.591: Vi1 MLP: Added first link Se0 to bundle RouterB

Dec 11 19:39:16.623: Vi1 IPCP: I CONFREQ [REQsent] id 1 len 10

Dec 11 19:39:16.623: Vi1 IPCP:    Address 192.168.1.2 (0x0306C0A80102)

Dec 11 19:39:16.623: Vi1 IPCP: O CONFACK [REQsent] id 1 len 10

Dec 11 19:39:16.623: Vi1 IPCP:    Address 192.168.1.2 (0x0306C0A80102)

Dec 11 19:39:16.623: Vi1 IPCP: I CONFACK [ACKsent] id 1 len 10

Dec 11 19:39:16.627: Vi1 IPCP:    Address 192.168.1.1 (0x0306C0A80101)

Dec 11 19:39:16.627: Vi1 IPCP: State is Open

Dec 11 19:39:16.627: Vi1 IPCP: Install route to 192.168.1.2

Dec 11 19:39:17.543: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0,

changed state to up

Dec 11 19:39:17.587: %LINEPROTO-5-UPDOWN:

Line protocol on Interface Virtual-Access1, changed state to up

RouterB#debug ppp negotiation

PPP protocol negotiation debugging is on

Dec 11 19:38:08.975: Se0 LCP: I CONFREQ [Closed] id 25 len 24

Dec 11 19:38:08.975: Se0 LCP:    MagicNumber 0xD4CBA693 (0x0506D4CBA693)

Dec 11 19:38:08.975: Se0 LCP:    MRRU 1524 (0x110405F4)

Dec 11 19:38:08.975: Se0 LCP:    EndpointDisc 1 RouterA (0x130A01506F6D65726F6C)

Dec 11 19:38:08.975: Se0 LCP: Lower layer not up, Fast Starting

Dec 11 19:38:08.975: Se0 PPP: Treating connection as a dedicated line

Dec 11 19:38:08.979: Se0 PPP: Phase is ESTABLISHING, Active Open [0 sess, 1 load]

Dec 11 19:38:08.979: Se0 LCP: O CONFREQ [Closed] id 33 len 25

Dec 11 19:38:08.979: Se0 LCP:    MagicNumber 0x03200E36 (0x050603200E36)

Dec 11 19:38:08.979: Se0 LCP:    MRRU 1524 (0x110405F4)

Dec 11 19:38:08.979: Se0 LCP:    EndpointDisc 1 RouterB (0x130B0150756C6C69676E79)

Dec 11 19:38:08.979: Se0 LCP: O CONFACK [REQsent] id 25 len 24

Dec 11 19:38:08.979: Se0 LCP:    MagicNumber 0xD4CBA693 (0x0506D4CBA693)

Dec 11 19:38:08.979: Se0 LCP:    MRRU 1524 (0x110405F4)

Dec 11 19:38:08.979: Se0 LCP:    EndpointDisc 1 RouterA (0x130A01506F6D65726F6C)

Dec 11 19:38:08.979: %LINK-3-UPDOWN: Interface Serial0, changed state to up

Dec 11 19:38:08.987: Se0 LCP: I CONFACK [ACKsent] id 33 len 25

Dec 11 19:38:08.987: Se0 LCP:    MagicNumber 0x03200E36 (0x050603200E36)

Dec 11 19:38:08.987: Se0 LCP:    MRRU 1524 (0x110405F4)

Dec 11 19:38:08.987: Se0 LCP:    EndpointDisc 1 RouterB (0x130B0150756C6C69676E79)

Dec 11 19:38:08.987: Se0 LCP: State is Open

Dec 11 19:38:08.987: Se0 PPP: Phase is VIRTUALIZED [0 sess, 1 load]

Dec 11 19:38:08.999: Vi1 PPP: Phase is DOWN, Setup [0 sess, 1 load]

Dec 11 19:38:09.039: Se0 IPCP: Packet buffered while building MLP bundle interface

Dec 11 19:38:09.043: %LINK-3-UPDOWN: Interface Virtual-Access1, changed state to up

Dec 11 19:38:09.043: Vi1 PPP: Treating connection as a dedicated line

Dec 11 19:38:09.043: Vi1 PPP: Phase is ESTABLISHING, Active Open [0 sess, 1 load]

Dec 11 19:38:09.043: Vi1 LCP: O CONFREQ [Closed] id 1 len 30

Dec 11 19:38:09.043: Vi1 LCP:    AuthProto CHAP (0x0305C22305)

Dec 11 19:38:09.043: Vi1 LCP:    MagicNumber 0x03200E78 (0x050603200E78)

Dec 11 19:38:09.043: Vi1 LCP:    MRRU 1524 (0x110405F4)

Dec 11 19:38:09.043: Vi1 LCP:    EndpointDisc 1 RouterB (0x130B0150756C6C69676E79)

Dec 11 19:38:09.043: Vi1 PPP: Phase is UP [0 sess, 1 load]

Dec 11 19:38:09.043: Vi1 IPCP: O CONFREQ [Closed] id 1 len 10

Dec 11 19:38:09.043: Vi1 IPCP:    Address 192.168.1.2 (0x0306C0A80102)

Dec 11 19:38:09.047: Vi1 MLP: Added first link Se0 to bundle RouterA

Dec 11 19:38:09.047: Vi1 PPP: Pending ncpQ size is 1

Dec 11 19:38:09.047: Se0 IPCP: Redirect packet to Vi1

Dec 11 19:38:09.047: Vi1 IPCP: I CONFREQ [REQsent] id 1 len 10

Dec 11 19:38:09.047: Vi1 IPCP:    Address 192.168.1.1 (0x0306C0A80101)

Dec 11 19:38:09.047: Vi1 IPCP: O CONFACK [REQsent] id 1 len 10

Dec 11 19:38:09.047: Vi1 IPCP:    Address 192.168.1.1 (0x0306C0A80101)

Dec 11 19:38:09.051: Vi1 IPCP: I CONFACK [ACKsent] id 1 len 10

Dec 11 19:38:09.051: Vi1 IPCP:    Address 192.168.1.2 (0x0306C0A80102)

Dec 11 19:38:09.051: Vi1 IPCP: State is Open

Dec 11 19:38:09.051: Vi1 IPCP: Install route to 192.168.1.1

Dec 11 19:38:09.987: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0,

changed state to up

Dec 11 19:38:10.043: %LINEPROTO-5-UPDOWN:

Line protocol on Interface Virtual-Access1, changed state to up

RouterB#debug ppp multilink events

Multilink events debugging is on

Dec 11 19:41:30.239: %LINK-3-UPDOWN: Interface Serial0, changed state to up

Dec 11 19:41:30.243: Se0 MLP: Request add link to bundle

Dec 11 19:41:30.243: Se0 MLP: Adding link to bundle

Dec 11 19:41:30.255: Vi1 MLP: VP: Clone from Vtemplate 1 block=1

Dec 11 19:41:30.299: %LINK-3-UPDOWN: Interface Virtual-Access1, changed state to up

Dec 11 19:41:30.299: Vi1 MLP: Added first link Se0 to bundle RouterA

Dec 11 19:41:31.243: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0,

changed state to up

Dec 11 19:41:31.243: Se0 MLP: cdp packet forwarded to wrong interface

Dec 11 19:41:31.299: %LINEPROTO-5-UPDOWN:

Line protocol on Interface Virtual-Access1, changed state to up

معلومات ذات صلة

- عرض إحصائيات المتصل

- Multilink PPP RFC 1717

- تهيئة DDR نظير إلى نظير باستخدام ملفات تعريف المتصل

- صفحات دعم تقنية WAN

- الدعم الفني - Cisco Systems