目錄

簡介

背景資訊

必要條件

採用元件

設定

組態

簡介

本檔案介紹透過Cisco Integrated Management Controller(CIMC)存取控制台的設定步驟。

背景資訊

無線區域網控制器型號AIR-CT5520-K9和AIR-CT8540-K9分別基於Cisco UCS伺服器C系列、C220和C240。因此，它具有CIMC實用程式，用於編輯/監控低級物理部件，如電源、記憶體、磁碟、風扇、溫度，甚至通過控制檯訪問無線LAN控制器(WLC)，以便對其進行遠端訪問。

目前，對於控制檯訪問，我們擁有的選項是vKVM，將鍵盤和顯示器等外圍裝置連線到VGA埠，並使用RJ45埠直接或通過控制檯伺服器使用。

- 插入VGA的vKVM控制檯和外部顯示器顯示「Cisco Bootloader Loading Stage2...」

這是預期結果，因為WLC不支援此功能，請參閱Cisco 5520和8540無線控制器故障排除指南

- 如果您沒有對WLC的物理存取許可權，RJ45連線埠並不總是可行的解決方案。

- 控制檯伺服器也可以用於遠端帶外訪問。

如果您無法訪問RJ45控制檯埠或沒有控制檯伺服器，則這是為您準備的。

必要條件

採用元件

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

- AIR-CT5520-K9，但AIR-CT8540-K9還能夠與任何其他UCS-C裝置（如MSE、CMX）配合使用

- 任何SSH客戶端，如PuTTY

應用

- 密碼復原（使用「restart」命令執行軟重新載入，而不是「reset system」）

- 使用只能通過控制檯接受的命令。

註:LAN上串列連線的限制。要使用SoL，伺服器控制檯必須具有以下配置：

— 無流量控制

— 波特率與為Sol配置的波特率相同(9600 bps)

- VT-199終端型別

設定

組態

1. 通過CLI在WLC上配置CIMC

(Cisco Controller) >imm address 10.0.0.10 255.255.255.0 10.0.0.1

(Cisco Controller) >imm username admin password Cisco123 Cisco123

(Cisco Controller) >imm summary

This will take some time...

User ID.......................................... admin

DHCP............................................. Disabled

IP Address....................................... 10.0.0.10

Subnet Mask...................................... 255.255.255.0

Gateway.......................................... 10.0.0.1

檢查本文以為UCS C系列伺服器設定CIMC，並在啟動期間從控制檯配置/檢視CIMC IP

2. 檢查WLC是否已啟用「Serial Over LAN」

- 通過GUI在Server > Remote Presence > Serial Over LAN下登入CIMC

- 此驗證也可以在WLC的CLI中完成

>show imm chassis sol-info

Set in progress : set-complete

Enabled : false                   !!!! DISABLED

Force Encryption : false

Force Authentication : false

Privilege Level : USER

Character Accumulate Level (ms) : 50

Character Send Threshold : 201

Retry Count : 7

Retry Interval (ms) : 500

Volatile Bit Rate (kbps) : 9.6

Non-Volatile Bit Rate (kbps) : 9.6

Payload Channel : 14 (0x0e)

Payload Port : 623

3. 啟用Serial Over LAN。

註：啟用Serial-Over-LAN後，所有外部控制檯都將被禁用。換句話說，物理控制檯介面對映到COM0，並且由於SoL預設使用COM0作為串列連線，因此當啟用時，它會停用物理控制檯埠。如果要釋放COM0連線；可以將SoL與COM1一起使用，也可以從CIMC禁用LAN串列功能。

通過GUI

- 在Server > Remote Presence > Serial Over LAN下登入到CIMC

啟用覈取方塊，儲存更改。

- 通過CLI

開啟與CIMC IP地址的SSH會話，並使用之前配置的憑據登入

# scope sol

/sol # set enabled yes

/sol *# set baud-rate 9600

/sol *# commit

/sol # exit

# show sol

Enabled Baud Rate(bps)  Com       Port SOL SSH Port

------- --------------- --------  --------------

yes     9600            com0      2400

您可以更改SOL SSH埠以與該埠遠端建立連線，並且 確保COM0顯示為選定的控制檯連線。否則，請使用命令對其進行更改

/sol *# set comport com0

4. 透過CIMC存取WLC主控台

# connect host

CISCO Serial Over LAN:

Press Ctrl+x to Exit the session

User:admin

Password:********

(Cisco Controller) >

也可以使用CIMC配置的IP地址和SOL SSH埠直接訪問控制檯

- 關於PuTTY

- 在路由器上

#ssh -p 2400 -l admin 10.0.0.10

- 在Linux/Unix上

#ssh -p 2400 admin@10.0.0.10