目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

慣例

公式

頻段

天線增益

接收器靈敏度

關於RF應記住的一些要點

有用的圖表和命令：（無線電介面命令）

相關資訊

簡介

本文檔是對用於瞭解無線連結連線的公式和資訊的快速參考。使用這些公式和圖表來熟悉和幫助您排除無線鏈路故障。

必要條件

需求

本文件沒有特定先決條件。

採用元件

本文件所述內容不限於特定軟體和硬體版本。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果在實際網路中工作，請確保在使用任何命令之前瞭解其潛在影響。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

公式

- 損益(dB)= 10 Log_10 P2/P1

P1 =輸入功率，P2 =輸出功率

- 功率(dBm)= 10 Log_10(功率(mW)/1mW)

或

功率(dBW)= 10 Log_10(功率(W)/1瓦

註：0 dBm = 1 mW

附註：  30 dBm = 1 W

註： +30 dBm = 0 dBW

註： -30 dBW = 0 dBm

- SNR（訊雜比）（dBm =訊號量電平超過雜訊電平）

=訊號級別(dBm) — 雜訊級別(dBm)

- dBW/dBm=中等效等向輻射功率描述了發射系統的效能

= Tx輸出功率(dBW/dBm)+天線增益(dBi) — 線路損耗(dB)

- 衰減餘量(dB)=為鏈路增加的額外訊號功率，以確保鏈路在受到訊號傳播影響時繼續工作

=系統增益+ Ant。增益(Tx + Rx) — 可用空間路徑損耗 — 電纜/聯結器損耗（兩端加在一起）

- 系統增益(dBm)=無線電系統的總增益，不考慮天線/電纜

= Tx功率 — Rx靈敏度

- 自由空間路徑損耗(dB)=在自由空間中僅遍歷一條路徑時所損失的訊號能量，沒有其它障礙物

=(96.6 + 20 Log10(以英里為單位)+ 20 Log10（頻率以GHz為單位）)

=(92.4 + 20 Log10(距離以公里為單位)+ 20 Log_10（頻率以GHz為單位）

- Rx級別(dBm)=

Tx功率 — 電纜/聯結器損耗+天線增益 — FSPL +天線增益 — 電纜/聯結器損耗

某些天線在dBd中指定

要從dBd轉換為dBi，請新增2。

範例：20 dBd = 22 dBi

頻段

MDS = 2.150 GHz - 2.162 GHz

MMDS = 2.5 GHz - 2.690 GHz（許可）

UNII = 5.725 GHz - 5.825 GHz（未許可）

LMDS = 27.5 GHz - 28.35 GHz、29.10 GHz - 29.25 GHz、31 GHz - 31.30 GHz

天線增益

頻率(GHz)

天線盤大小（英尺）

近似增益(dBi)

2.5

1

14.5

2.5

2

21

2.5

4

27

5.8

1

22.5

5.8

2

28.5

5.8

4

34.5

（每聯結器損耗= ~.25dB）

接收器靈敏度

天線數

吞吐量設定

頻寬(MHz)

網路吞吐量(Mbps)

延遲擴展容限（微秒）

最小靈敏度(dBm)

1

高

6

22

1.5

-79

2

-82

1

中

6

19

6.8

-79

2

-82

1

低

6

11

6.8

-84

2

-87

1

高

12

44

2.4

-76

2

-79

1

中

12

38

7.8

-76

2

-79

1

低

12

22

7.8

-81

2

-84

關於RF應記住的一些要點

增益：天線在給定方向上的輻射功率集中指示。

傳播：RF訊號從一個點到另一個點的傳輸方式。

多重路徑衰落：由於以下因素之一而稱為訊號衰減：

註：也稱為選擇性衰落，因為衰減隨頻率變化

- 當訊號遇到它容易通過的區域和反射障礙區域之間的尖銳邊界時，會發生衍射。衍射使訊號圍繞邊界形成的拐角彎曲。

- 當空氣密度發生變化時，會折射或彎曲部分訊號使其遠離接收器，即產生折射。

- 當訊號被湖或玻璃窗等物體反射時，會發生反射。反射訊號會失真、衰減並抵消。

- 當物體吸收訊號能量，而訊號的預期強度沒有到達接收器時，就會發生吸收。樹木吸收訊號能量臭名昭著。

頻寬：天線或系統在其中執行可接受的頻率的頻帶。

波束寬度：天線主輻射波瓣的總寬度（以度為單位）。

極化：同一無線鏈路的天線必須具有相同極化才能有效工作。

電纜丟失：電纜總是會有一些射頻能量損失。

- RF能量的損耗量與電纜的長度和頻率成正比。

- RF能量的損失量與電纜直徑成反比。

- 更靈活的電纜型別會遭受更多損失。

有用的圖表和命令：（無線電介面命令）

初始配置命令

以下是您必須啟用的必要命令，才能使無線鏈路正常運行。

- radio channel-setup

- 無線電工作頻段

- 無線電接收天線

- 無線電發射功率

- 無線電主裝置或從裝置

- radio cable-loss

疑難排解指令

radio loopback {IF | RF}

範例：loopback local IF main

- 如果IF環回失敗，則問題在於無線線路卡故障。

- 如果RF回送失敗，但RF回送失敗，則問題出線上路卡和轉換器之間，或轉換器本身。

指令:無線電天線對準

DC電壓與Rx電平(從ODU獲取的電壓讀數)

Rx級別(dBm)

直流電壓（伏特）

-26

2.27

-36

1.93

-46

1.51

-56

1.06

-66

0.69

-76

0.30

指令:show int radio slot/port arq

延遲與吞吐量

12 MHz

低

中

高

最小延遲

7毫秒

6毫秒

5毫秒

6 MHz

低

中

高

最小延遲

11毫秒

7毫秒

7毫秒

（預設設定為11ms）

- 兩端必須配置相同的arq設定才能使鏈路正常工作。

- 資料和語音延遲相同。

監控命令

radio metric-threshold:

show int radio slot/port metrics-threshold

- EFS — 無錯誤秒

- ES — 錯誤秒

- SES — 嚴重錯誤秒

- CSES — 連續錯誤秒

- DS — 降級秒

- DM — 降級分鐘數

link-metrics:

- show int radio slot/port link-metrics

- show int radio slot/port 24hour-metrics

- show int radio slot/port 1hour-metrics

- show int radio slot/port 1minute-metrics

- show int radio slot/port 1second-metrics

命令結尾的增量顯示更改；否則資料是累積的。此命令顯示ARQ之前和之後的錯誤。

無線電直方圖：

radio histogram

- 由直方圖給出的最小值、平均值和最大值進行的測量

- 星座方差=

SNR = -10 Log10(來自直方圖的星座方差/86016)

- 天線總增益=根據總增益=計算Rx訊號電平的公式

Rx功率(dBm)=（直方圖中的總增益值）/2 - 96)dBm

- 天線=

SNR = -10 Log10(來自直方圖/65536的IN值)+ 9

LED:

show int radio slot/port led

您可以根據自己的喜好更改LED的顏色。

Debug命令：

debug radio log verbose

調試無線電消息

嘗試這些debug指令之前，請先參閱有關Debug指令的重要資訊。

計算訊號強度

無線數據機卡當前不計算或顯示接收的訊號強度。解決方法是使用此過程來計算接收訊號強度的估計：

1. 使用無線直方圖總增益<n> 1 2 50 coll 10 per 10 sum true命令測量系統的AGC總衰減，其中<n>是天線數（1或2）。

2. 在顯示的直方圖資料中查詢平均總增益值。

3. 通過以下計算計算估計的接收訊號強度(dBm):

估計接收訊號強度=(（平均總增益）/2)- 96 dBm

相關資訊

- 無線故障排除指南

- 無線故障排除常見問題和核對表

- 可能出現的物理連線問題的無線調試輸出

- 技術支援 - Cisco Systems