目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

慣例

UNII頻段

MMDS頻段（僅限美國）

相關資訊

簡介

本文檔列出了可在頭端(uBR7200)上為未授權的國家資訊基礎架構(UNII)和微波多點分發系統(MMDS)頻段中的點對多點(P2MP)產品配置的可用頻率。其目的是提供一個快速參考表，顯示所有可用的頻率。

必要條件

需求

思科建議您瞭解以下主題：

- 無線網路

- 命令列使用

若要執行本檔案中的任務，您必須對路由器具有許可權EXEC（「啟用」）存取許可權。

採用元件

本文中的資訊係根據以下軟體和硬體版本：

- uBR7223、uBR7246、uBR7246VXR產品

- 支援固定無線P2MP的任何版本的Cisco IOS®軟體

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

UNII頻段

BAND A

Low - 5730000, 5733000, 5736000, 5739000, 5742000, 5745000, 5748000

High - 5778000, 5781000, 5784000, 5787000, 5790000, 5793000, 5796000

BAND B

Low - 5754000, 5757000, 5760000, 5763000, 5766000, 5769000, 5772000

High - 5802000, 5805000, 5808000, 5811000, 5814000, 5817000, 5820000

MMDS頻段（僅限美國）

2503000, 2509000, 2515000, 2521000, 2527000, 2533000, 2539000, 2545000,

2551000, 2557000, 2563000, 2569000, 2575000, 2581000, 2587000, 2593000,

2599000, 2605000, 2611000, 2617000, 2623000, 2629000, 2635000, 2641000,

2647000, 2653000, 2659000, 2665000, 2671000, 2677000, 2683000

註：確定雙工器支援的頻段計畫，因為這指示可以使用哪些頻率。

相關資訊

- 無線產品支援頁面

- 無線技術支援頁面

- 技術支援與文件 - Cisco Systems