目錄

簡介

開始之前

慣例

必要條件

採用元件

使用計數器

滑動秒計數器增加

幀丟失秒數增加

線路代碼違規增加

路徑代碼違規增加

檢驗isdn switch-type和pri-group timeslots配置

驗證信令通道

相關資訊

簡介

本文檔描述T1線路上發生的各種錯誤事件，並提供修復這些錯誤的故障排除資訊。最常見的T1問題可通過將本文檔與T1第1層故障排除、T1警報故障排除和T1 PRI故障排除文檔結合使用來解決。

開始之前

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

必要條件

本文件沒有特定先決條件。

採用元件

本文件所述內容不限於特定軟體和硬體版本。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您在即時網路中工作，請確保在使用任何命令之前瞭解其潛在影響。

使用計數器

show controller t1命令會顯示控制器硬體特定的控制器狀態。此資訊對於技術支援人員執行的診斷任務非常有用。網路處理器模組(NPM)或多通道介面處理器(MIP)可以查詢連線埠配接器，以確定其目前狀態。

show controller t1 EXEC命令還提供以下功能：

- 有關T1鏈路的統計資訊。如果指定插槽和埠號，將顯示每15分鐘的統計資訊。

- 用於排除物理層和資料鏈路層故障的資訊。

- T1線路上的本地或遠端警報資訊（如果有）。

使用show controller命令檢視控制器是否顯示警報或錯誤。要檢視成幀、線路編碼和滑移秒錯誤計數器是否增加，請重複使用show controller t1命令。記下當前間隔的計數器的值。

請與服務提供商聯絡以瞭解成幀和線路編碼設定。通常使用二進位制8 — 零替換(B8ZS)線路編碼與擴展超幀(ESF)，以及交替標籤反轉(AMI)線路編碼與超幀(SF)。

滑動秒計數器增加

如果T1線路上有滑動，則存在計時問題。客戶端裝置(CPE)需要與T1提供商(telco)提供的時鐘同步。 請完成以下步驟以更正此問題：

1. 確保時鐘源來自電信。在show controller t1 EXEC命令輸出中，確保Clock Source is line primary。

注意：如果有多個T1進入訪問伺服器，則只有一個可以成為主源。其它T1從主源匯出時鐘。如果有多個T1，請確保指定為主時鐘源的T1線路配置正確。您還可以配置第二條T1線路，以便在主源關閉時提供時鐘。為此，請在控制器配置模式下使用clock source line secondary命令。

2. 在控制器配置模式下設定主要和輔助T1時鐘源。例如：

maui-nas-03(config-controlle)#clock source line primary

和

maui-nas-03(config-controlle)#clock source line secondary 1

確保指定為主要和輔助的T1處於活動狀態且穩定。有關時鐘源的詳細資訊，請參閱AS5xxx網路接入伺服器的時鐘同步文檔。

注意：在某些平台（AS5350、AS5400、AS5800等）上，使用dial-tdm-clock命令指定時鐘源。有關詳細資訊，請參閱命令查詢工具。此工具及其他Cisco TAC工具位於工具與公用程式中。

幀丟失秒數增加

請遵循以下步驟：

1. 確保連線埠上設定的訊框格式與線路的訊框格式相符。在show controller t1輸出中尋找「Framing is {ESF|SF}」(訊框為{ESF|SF})。

2. 要更改成幀格式，請使用成幀{sf | esf}命令在控制器配置模式下運行。例如：

maui-nas-03(config-controlle)#framing esf

3. 使用cablelength long或cablelength short命令更改線路擴充。

請與服務提供商聯絡並參閱T1/E1控制器命令文檔，瞭解有關構建設定的詳細資訊。

線路代碼違規增加

請遵循以下步驟：

1. 確保埠上配置的線路編碼與線路的線路編碼匹配。在show controller t1輸出中查詢「Line Code is {B8ZS|AMI}」。

2. 要更改線路編碼，請使用linecode {ami | b8zs}命令在控制器配置模式下。例如：

maui-nas-03(config-controlle)#linecode b8zs

3. 使用cablelength long或cablelength short命令更改線路擴充。

請與服務提供商聯絡並參閱T1/E1控制器命令文檔，瞭解有關構建設定的詳細資訊。

路徑代碼違規是SF的幀同步錯誤和ESF的循環冗餘檢查(CRC)錯誤。路徑代碼違規和線路代碼違規通常同時存在。請始終驗證您的線路編碼是否正確。

路徑代碼違規增加

路徑代碼違規錯誤事件是D4(SF)格式的幀同步位錯誤或ESF格式的CRC錯誤。路徑代碼違規和線路代碼違規通常同時存在。請始終驗證您的線路編碼是否正確。

1. 確保埠上配置的線路編碼與線路的線路編碼匹配。在show controller t1輸出中尋找「Line Code is {B8ZS|AMI}」。

2. 要更改線路編碼，請使用linecode {ami | b8zs}命令在控制器配置模式下。例如：

maui-nas-03(config-controlle)#linecode b8zs

3. 使用cablelength long或cablelength short命令更改線路擴充。

請與服務提供商聯絡並參閱T1/E1控制器命令文檔，瞭解有關構建設定的詳細資訊。

檢驗isdn switch-type和pri-group timeslots配置

使用show running-config命令以確保isdn switch-type和pri-group timeslots配置正確。要在ISDN介面上指定中心局交換機型別，請使用isdn switch-type全域性配置命令。此命令的選項包括primary-5ess、primary-dms100和primary-ni。請與服務提供商聯絡以獲取要使用的正確值。

注意：如果您已在同一控制器上定義ISDN pri-groups和channel groups，請確保不要重疊時段，或者在一個通道組中使用ISDN D-channel時段。有關通道組的詳細資訊，請參閱通道化E1和通道化T1設定命令。配置主速率介面(PRI)時，請使用isdn switch-type全域性配置命令配置交換機型別。

配置isdn switch-type和pri-group:

maui-nas-03#configure terminal

maui-nas-03(config)#isdn switch-type primary-5ess

maui-nas-03(config)#controller t1 0

maui-nas-03(config-controlle)#pri-group timeslots 1-24

驗證信令通道

如果錯誤計數器沒有增加，但問題仍然存在，請完成以下步驟以驗證信令通道是否已正常運行並正確配置

1. 運行show interfaces serial number:23命令，其中number是介面編號。

2. 確保介面已開啟。如果介面未啟動，請使用no shutdown命令啟動介面。例如：

maui-nas-03#config terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

maui-nas-03(config)#interface serial 0:23

maui-nas-03(config-if)#no shutdown

3. 確保封裝為PPP。否則，請使用encapsulation ppp命令設定封裝。例如：

maui-nas-03(config-if)#encapsulation ppp

4. 確保介面未處於環回模式。應僅為測試目的設定環回。使用no loopback命令刪除環回。例如：

maui-nas-03(config-if)#no loopback

5. 重新開啟路由器電源。

如果問題仍然存在，請參閱下面顯示的部分文檔，然後聯絡您的服務提供商或思科技術支援中心(TAC)。

相關資訊

- T1第1層故障排除

- T1警報故障排除

- T1 PRI故障排除

- T1/56K線路的硬插頭環回測試

- T1/E1控制器命令

- 串列埠和T1/E1中繼配置

- 配置通道化E1和通道化T1

- 配置串列介面

- 技術支援 - Cisco Systems