目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

慣例

故障排除流程圖

相關資訊

簡介

本文檔提供用於E1線路的硬插頭環回測試的故障排除流程圖。如需有關以下命令的更多資訊，請參閱E1線路的硬插頭環回測試。

必要條件

需求

本文件沒有特定先決條件。

採用元件

本文件所述內容不限於特定軟體和硬體版本。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

故障排除流程圖

相關資訊

- E1故障排除

- E1第1層故障排除

- E1警報故障排除

- E1錯誤事件故障排除

- E1 PRI故障排除

- 存取技術支援頁面

- 技術支援 - Cisco Systems