目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

慣例

流程圖

相關資訊

簡介

要檢視有關警報指示的詳細資訊，請參閱E1警報故障排除。按一下紅色資訊可轉到下一個流程圖。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本文件所述內容不限於特定軟體和硬體版本。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

流程圖

相關資訊

- E1故障排除

- E1第1層故障排除

- E1錯誤事件故障排除

- E1 PRI故障排除

- 適用於E1線路的硬塞回送測試

- 技術支援 - Cisco Systems