目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

慣例

方法

IE故障示例

ANSI-617d（ANSI或annex D）LMI型別，DLCI 0

Q933a（CCITT或annex A）LMI型別，DLCI 0

Cisco LMI型別，DLCI 1023

分析

其他限制

相關資訊

簡介

本文提供公式，用於根據本地管理介面(LMI)型別，計算可通過介面通告的資料鏈路連線識別符號(DLCI)的最大理論數量。列出了公式的推導方法以及debug示例。

必要條件

需求

本文檔的讀者應瞭解以下主題：

- 框架轉送。

- 不同型別的LMI。

採用元件

本文件所述內容不限於特定軟體和硬體版本。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

方法

以下是標準LMI資料包細分。

請注意，DLCI的長度為兩個位元組，整個資料包的長度為10個位元組，加上資訊元素(IE)的資料量是可變的。 我們可以使用debug frame-relay lmi命令檢視永久虛擬電路(PVC)完全狀態資料包的IE部分。(這些只是來自幀交換機的完整狀態消息；使用這個debug指令也會看到常規狀態訊息。)

IE故障示例

ANSI-617d（ANSI或annex D）LMI型別，DLCI 0

: Serial1(in): Status, myseq 3

: RT IE 1, length 1, type 0

: KA IE 3, length 2, yourseq 4 , myseq 3

: PVC IE 0x7 , length 0x3 , dlci 100, status 0x0

: PVC IE 0x7 , length 0x3 , dlci 200, status 0x0

Q933a（CCITT或annex A）LMI型別，DLCI 0

: Serial1(in): Status, myseq 1

: RT IE 51, length 1, type 0

: KA IE 53, length 2, yourseq 2 , myseq 1

: PVC IE 0x57, length 0x3 , dlci 100, status 0x0

: PVC IE 0x57, length 0x3 , dlci 200, status 0x0

Cisco LMI型別，DLCI 1023

: Serial1(in): Status, myseq 68

: RT IE 1, length 1, type 0

: KA IE 3, length 2, yourseq 68, myseq 68

: PVC IE 0x7 , length 0x6 , dlci 100, status 0x2 , bw 0

: PVC IE 0x7 , length 0x6 , dlci 200, status 0x2 , bw 0

分析

請注意，在這三種情況下，Report Type(RT)IE都長一個位元組，KeepAlive(KA)IE長兩個位元組。對於ANSI和Q933a LMI，PVC資訊IE的長度為3個位元組，而對於Cisco LMI，由於附加的「bw」（對於BandWidth）值，PVC資訊IE的長度為6個位元組。「bw」值表示承諾資訊速率(CIR);只有將訊框中繼交換器設定為轉送此資訊時，才會看到實際的bw值。有關所示值的詳細資訊，請參閱debug frame-relay lmi的命令參考。

如果您的Cisco裝置輸出了show frame-relay lmi命令，則可使用 顯示潛在問題和修複方法。使用 您必須是註冊客戶，必須登入並啟用JavaScript。

可以使用輸出直譯器顯示潛在的問題和解決方法。要使用Output Interpreter，您必須是 註冊客戶，必須登入並啟用JavaScript。

所有三種情況下的靜態開銷都是13位元組[整個LMI資料包減去IE（10位元組）+ RT（1位元組）+ KA（2位元組）]。我們可以從最大傳輸單元(MTU)中減去此數字，以獲取DLCI資訊的可用位元組總數。然後將該數字除以PVC IE的長度（ANSI和Q933a為5個位元組，Cisco為8個位元組），得出介面的DLCI的最大理論數量：

對於ANSI或Q933a，公式為：(MTU - 13)/ 5=最大DLCI。

對於思科，公式為(MTU - 13)/ 8=最大DLCI。

注意：可以在幀之間共用標誌，這樣可將靜態開銷降低到12位元組。

其他限制

- 每個子介面採用一個介面描述符塊(IDB)。 要驗證路由器平台在Cisco IOS軟體版本上支援的IDB限制，請使用命令show idb。有關IDB及其對不同平台的限制的詳細資訊，請參閱Cisco IOS軟體平台的最大介面和子介面數：IDB限制。

- 所有加在一起的PVC的CIR不應超過介面的時鐘速率（接入速率）。

- 根據配置，路由資訊協定(RIP)或內部網關路由協定(IGRP)路由更新可能會增加大量介面開銷。

相關資訊

- 訊框中繼LMI訊框格式

- 訊框中繼技術支援

- 配置幀中繼和對其進行故障排除

- 訊框中繼技術概觀

- 技術支援 - Cisco Systems