目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

慣例

設定

網路圖表

組態

驗證

命令摘要

show命令

輸出示例

疑難排解

疑難排解指令

輸出示例

相關資訊

簡介

本文提供使用訊框中繼(FR)封裝且啟用本地管理介面(LMI)來背對背連線的Cisco路由器的組態資訊。路由器使用資料通訊裝置(DCE)和資料終端裝置(DTE)串列電纜連線。其中一台路由器被配置為作為混合FR交換機，以響應第二台路由器傳送的LMI狀態請求。連線到DCE電纜的路由器必須提供時鐘功能。

在此配置中，Router1以64 kbps(時鐘速率64000)提供時鐘。 背靠背設定對於測試環境非常有用。只有要檢查LMI調試消息時，才需要這樣的配置。

有關使用FR封裝背靠背配置路由器的最常見方法的資訊，請參閱背靠背幀中繼。

必要條件

需求

嘗試此設定之前，請確保符合以下要求：

- 對幀中繼技術和配置有基礎的瞭解會很有用。請參閱配置基本幀中繼

採用元件

要實施此配置，需要以下硬體和軟體元件：

- 支援FR封裝的Cisco IOS®軟體版本10.0或更高版本。

- 具有支援FR封裝的介面的路由器。

此配置是使用下面的軟體和硬體版本開發和測試的。

- Cisco IOS軟體版本12.2(10b)。

- Cisco 2500系列路由器。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

設定

本節提供用於設定本文件中所述功能的資訊。

注意：要查詢有關本文檔中使用的命令的其他資訊，請使用命令查詢工具(僅限註冊客戶)。

網路圖表

本檔案會使用以下網路設定：

組態

本檔案會使用以下設定：

路由器1

frame-relay switching

!--- Allows this router to function !--- as a Frame Relay switch.

!

interface Serial0

ip address 172.16.120.105 255.255.255.0

encapsulation frame-relay

!--- To enable Frame Relay encapsulation on the interface.

frame-relay map ip 172.16.120.120 101 broadcast

!--- The data-link connection identifiers(DLCIs) !--- configured in the map statements must match.

clock rate 64000

frame-relay intf-type dce

!--- This command specifies the !--- interface to handle LMI like a !--- Frame Relay DCE device.

路由器2

Router 2

!

Interface Serial0

ip address 172.16.120.120 255.255.255.0

encapsulation frame-relay

!--- To enable Frame Relay encapsulation on the interface.

frame-relay map ip 172.16.120.105 101 broadcast

!--- The DLCIs configured in the map !--- statements must match.

驗證

本節提供的資訊可用於確認您的組態是否正常運作。

命令摘要

Router1被設定為作為混合型訊框中繼交換器，並回應Router 2傳送的LMI查詢。全域命令frame-relay switching啟用Router1上的永久虛擬電路(PVC)交換。介面命令frame-relay intf-type dce使Router1能夠作為連線到路由器的交換器運作。沒有將no keepalive命令新增到任何路由器。Router2不需要特殊設定。

有關將路由器配置為混合DTE/DCE FR交換機的詳細資訊，請參閱混合幀中繼交換中的配置示例。

- frame-relay switching — 在FR DCE裝置或網路到網路介面上啟用PVC交換。

- frame-relay intf-type dce — 配置FR交換機型別。路由器或接入伺服器作為連線到路由器的交換機運行。

show命令

輸出直譯器工具(僅供註冊客戶使用)支援某些show命令，此工具可讓您檢視show命令輸出的分析。

- show frame-relay pvc — 顯示有關FR介面的PVC的資訊和統計資訊。

- show frame-relay lmi — 顯示有關LMI的統計資訊。

輸出示例

用於Router1的show frame-relay pvc命令會提供PVC的狀態並確認已正確配置map語句。Router1充當訊框中繼DCE裝置（FR交換器）。

如果您的Cisco裝置輸出了show frame-relay pvc命令，則可以使用 顯示潛在問題和修複方法。使用 您必須是註冊客戶，必須登入並啟用JavaScript。

可以使用輸出直譯器顯示潛在的問題和解決方法。要使用Output Interpreter，您必須是 註冊客戶，必須登入並啟用JavaScript。

Router1#show frame-relay pvc

PVC Statistics for interface Serial0 (Frame Relay DCE)

Active     Inactive      Deleted       Static

Local          1            0            0            0

Switched       0            0            0            0

Unused         0            0            0            0

DLCI = 101, DLCI USAGE = LOCAL, PVC STATUS = ACTIVE, INTERFACE = Serial0

input pkts 207           output pkts 239          in bytes 15223

out bytes 14062          dropped pkts 0           in FECN pkts 0

in BECN pkts 0           out FECN pkts 0          out BECN pkts 0

in DE pkts 0             out DE pkts 0

out bcast pkts 17        out bcast bytes 3264

PVC create time 00:11:32, last time PVC status changed 00:11:32

Router1#

show frame-relay lmi命令的輸出確認Router1作為FR DCE裝置（FR交換機）的角色。 輸出顯示Router1收到來自Router2的狀態查詢，並顯示Router1將狀態訊息返回到Router2。

如果您的Cisco裝置輸出了show frame-relay lmi命令，則可使用 顯示潛在問題和修複方法。使用 您必須是註冊客戶，必須登入並啟用JavaScript。

可以使用輸出直譯器顯示潛在的問題和解決方法。要使用Output Interpreter，您必須是 註冊客戶，必須登入並啟用JavaScript。

Router1#show frame-relay lmi

LMI Statistics for interface Serial0 (Frame Relay DCE) LMI TYPE = CISCO

Invalid Unnumbered info 0             Invalid Prot Disc 0

Invalid dummy Call Ref 0              Invalid Msg Type 0

Invalid Status Message 0              Invalid Lock Shift 0

Invalid Information ID 0              Invalid Report IE Len 0

Invalid Report Request 0              Invalid Keep IE Len 0

Num Status Enq. Rcvd 72               Num Status msgs Sent 71

Num Update Status Sent 0              Num St Enq. Timeouts 0

Router1#

Router2上的show frame-relay pvc命令的輸出確認其作為幀中繼DTE裝置的功能，並顯示一個活動的PVC。

Router2#show frame-relay pvc

PVC Statistics for interface Serial0 (Frame Relay DTE)

Active     Inactive      Deleted       Static

Local          1            0            0            0

Switched       0            0            0            0

Unused         0            0            0            0

DLCI = 101, DLCI USAGE = LOCAL, PVC STATUS = ACTIVE, INTERFACE = Serial0

input pkts 275           output pkts 239          in bytes 15760

out bytes 16794          dropped pkts 2           in FECN pkts 0

in BECN pkts 0           out FECN pkts 0          out BECN pkts 0

in DE pkts 0             out DE pkts 0

out bcast pkts 28        out bcast bytes 2294

PVC create time 00:14:36, last time PVC status changed 00:14:00

Router2#show frame-relay lmi

LMI Statistics for interface Serial1 (Frame Relay DTE) LMI TYPE = CISCO

Invalid Unnumbered info 0   Invalid Prot Disc 0

Invalid dummy Call Ref 0  Invalid Msg Type 0

Invalid Status Message 0  Invalid Lock Shift 0

Invalid Information ID 0  Invalid Report IE Len 0

Invalid Report Request 0  Invalid Keep IE Len 0

Num Status Enq. Sent 38   Num Status msgs Rcvd 39

Num Update Status Rcvd 0  Num Status Timeouts 0

疑難排解

本節提供的資訊可用於對組態進行疑難排解。

疑難排解指令

輸出直譯器工具(僅供註冊客戶使用)支援某些show命令，此工具可讓您檢視show命令輸出的分析。

注意：發出debug命令之前，請參閱有關Debug命令的重要資訊。

- debug frame-relay lmi — 顯示有關路由器之間交換的LMI資料包的資訊。

輸出示例

您可以使用debug frame-relay lmi命令檢視FR狀態查詢和回覆。

Router1#debug frame-relay lmi

*Mar  5 20:36:45.863: Serial0(in): StEnq, myseq 18

*Mar  5 20:36:45.863: RT IE 1, length 1, type 1

*Mar  5 20:36:45.867: KA IE 3, length 2, yourseq 20, myseq 18

*Mar  5 20:36:45.867: Serial0(out): Status, myseq 19, yourseen 20, DCE up

*Mar  5 20:36:50.647: Serial1(in): StEnq, myseq 123

*Mar  5 20:36:50.651: RT IE 1, length 1, type 1

*Mar  5 20:36:50.651: KA IE 3, length 2, yourseq 124, myseq 123

*Mar  5 20:36:50.655: Serial1(out): Status, myseq 124, yourseen 124, DCE up

Router2上的debug frame-relay lmi命令的輸出顯示每10秒接收一次部分LMI狀態報告。Router1每60秒向Router2傳送完整的LMI狀態報告。debug frame-relay lmi 命令顯示有關在路由器和FR服務提供商之間交換的LMI資料包的資訊。

*Mar  1 00:08:12.607: Serial0(out): StEnq, myseq 25, yourseen 23, DTE up

*Mar  1 00:08:12.607: datagramstart = 0x400053C, datagramsize = 13

*Mar  1 00:08:12.611: FR encap = 0xFCF10309

*Mar  1 00:08:12.611: 00 75 01 01 00 03 02 19 17

*Mar  1 00:08:12.615:*Mar  1 00:08:12.683: Serial0(in): Status, myseq 25

*Mar  1 00:08:12.687: RT IE 1, length 1, type 0

*Mar  1 00:08:12.687: KA IE 3, length 2, yourseq 24, myseq 25

!--- A listing of configured DLCIs and their status is provided with every full LMI status update.

*Mar  1 00:08:12.691: PVC IE 0x7 , length 0x6 , dlci 101, status 0x2 , bw 0

相關資訊

- 幀中繼配置指南

- 訊框中繼技術支援頁面

- 技術支援 - Cisco Systems