目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

慣例

設定

網路圖表

組態

驗證

show命令

疑難排解

相關資訊

簡介

本文是使用幀中繼(FR)封裝來背對背設定兩台Cisco路由器的示例配置。路由器使用資料通訊裝置(DCE)和資料終端裝置(DTE)串列電纜連線。背對背設定對於測試環境非常有用。配置背對背設定的最簡單和首選方法在本檔案中描述。

FR交換機或DCE裝置用於FR路由器之間，以提供本地管理介面(LMI)狀態消息。因為在背對背情況下沒有交換機，所以兩台路由器上都禁用了LMI處理。

您還可以配置一個路由器為另一個路由器提供LMI狀態更新的背對背設定。但是，僅當要在背對背設定中檢查LMI調試消息時，才需要這種配置。在這種情況下，不會禁用LMI處理，並且一側通過響應LMI狀態請求起作用作為混合FR交換機。有關此配置的詳細資訊，請參閱「背對背幀中繼混合交換」。

在示例配置中，連線到DCE電纜的路由器必須提供計時。Router1以64 kbps(時鐘速率64000)提供時鍾。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

要實施此配置，您需要以下硬體和軟體元件：

- 支援FR封裝的Cisco IOS®軟體版本11.2及更高版本。

- 兩台路由器，每台都有一個支援FR封裝的介面。

注意：本文檔中的資訊來自隔離的實驗室環境。使用前，請確定您已瞭解指令可能對網路造成的影響。

此配置是使用下面的軟體和硬體版本開發和測試的。

- Cisco IOS 軟體版本 12.1(2).

- Cisco 1604路由器。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

設定

本節提供用於設定本文件中所述功能的資訊。

注意：要查詢有關本文檔中使用的命令的其他資訊，請使用命令查詢工具(僅限註冊客戶)。

網路圖表

本文檔使用下圖所示的網路設定。

組態

本文檔使用如下所示的配置。

路由器1

!

interface Serial0

no ip address

encapsulation frame-

relay

no keepalive

!--- This command disables LMI processing.

clock rate 64000

!

interface Serial0.1

point-to-point

!--- A point-to-point subinterface has been created.

ip address 172.16.120.105

255.255.255.0

frame-relay

interface-dlci 101

!--- DLCI 101 has been assigned to this interface

!

路由器2

!

interface Serial0

no ip address

encapsulation frame-

relay

no keepalive

!--- This command disables LMI processing.

!

interface Serial0.1

point-to-point

!--- A point-to-point subinterface has been created.

ip address 172.16.120.120

255.255.255.0

frame-relay

interface-dlci 101

!--- DLCI 101 has been assigned to this interface

!

驗證

發出no keepalive 命令時，上述組態會停用兩台路由器上的LMI處理。由於LMI消息不交換，因此，除非在DTE電纜端或資料終端就緒(DTR)上時鐘丟失，並且在DCE電纜端丟失請求傳送(RTS)，否則介面將保持開啟/開啟。由於已配置點對點子介面，因此不需要使用FR map語句。使用frame-relay interface-dlci 命令指定的資料鏈路收集識別符號(DLCI)必須匹配。

將DLCI分配給子介面時，將為子介面建立幀對映。

- no keepalive — 對使用FR封裝的串列線路禁用LMI機制。

- frame-relay interface-dlci — 將DLCI分配給指定的FR子介面。

如果不需要點對點子介面，則可以在主介面上配置FR map語句。只要FR map語句正確且配置了匹配的DLCI，連線就會得到保持。

show命令

本節提供的資訊可用於確認您的組態是否正常運作。

輸出直譯器工具支援某些show命令，該工具允許您檢視show命令輸出的分析。

- show frame-relay map — 顯示對映條目和有關連線的資訊。

- show frame-relay pvc — 顯示FR介面的永久虛擬電路(PVC)統計資訊。

正確配置FR map語句後，show frame-relay map命令的輸出應類似於從Router1獲得的以下輸出。

Router1#show frame map

Serial0.1 (up): point-to-point dlci, dlci

101(0x65,0x1850), broadcast

Router1#

由於LMI處理已被禁用，路由器無法通過LMI狀態消息確定PVC的狀態。PVC只能靜態定義。

Router1#show frame pvc

PVC Statistics for interface Serial0 (Frame Relay

DTE)

DLCI = 101, DLCI USAGE = LOCAL, PVC STATUS = STATIC,

INTERFACE = Serial0.1

input pkts 98            output pkts 52

in bytes 25879

out bytes 12160          dropped pkts 0

in FECN pkts 0

in BECN pkts 0           out FECN pkts 0

out BECN pkts 0

in DE pkts 0             out DE pkts 0

out bcast pkts 37         out bcast bytes 10600

PVC create time 00:57:07, last time PVC status

changed 00:46:13

如果您的Cisco裝置輸出了show frame-relay map和show frame-relay pvc命令，則可以使用這些命令來顯示潛在問題和修復程式。要使用，您必須是註冊使用者，必須登入並啟用JavaScript。

疑難排解

目前尚無適用於此組態的具體疑難排解資訊。

相關資訊

- WAN技術支援頁面

- 技術支援 - Cisco Systems