目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

慣例

生存時間提示

Cisco Gatekeeper調試

相關資訊

簡介

本檔案介紹在不同情況下思科閘道管理員如何使用生存時間(TTL)值將終端老化。Debug和show命令用於顯示TTL以各種方式工作的方式。

必要條件

需求

本文檔的讀者應熟悉以下主題：

- Cisco H.323實施，包括Cisco Gatekeeper。有關H.323網守的基本瞭解，請參閱瞭解H.323網守。

採用元件

本文件中的資訊是以下列軟體和硬體版本為依據.

- 本檔案使用Cisco IOS®軟體版本12.3(9)收集資訊。

確保將Cisco IOS與H.323網守功能配合使用。這在Cisco IOS映像名稱中以x表示。例如，Cisco 3640充當網守的有效Cisco IOS是c3640-ix-mz.123-9.bin。

- Cisco Gatekeeper（所有平台）。

注意：在本文檔的示例中，NetMeeting被用作H.323端點，因為它不提供TTL值。

有關如何使用Cisco IOS網關配置NetMeeting的資訊，請參閱如何使用Cisco IOS網關配置Microsoft NetMeeting。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您在即時網路中工作，請確保在使用任何命令之前瞭解其潛在影響。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

生存時間提示

以下為有關TTL如何在Cisco Gatekeeper上運作以及不同情況下終端老化過程如何運作的一些提示。

- 思科網守期望通過註冊請求(RRQ)消息（輕量或全量）定期收到終端消息。

- 對於端點逾時，思科閘道管理員會注意由端點在RRQ訊息中提供的TTL值。對於終端超時，存在硬編碼預設值1800秒（30分鐘）。可以使用Cisco Gatekeeper CLI命令endpoint ttl <time_value>更改此值。這會更改所有H.323 v1端點或H.323 v2和更新端點的行為，這些端點在RRQ消息中不包含TTL值。

- 思科網守定期運行「終端老化進程」。此進程根據當前CPU負載而變化，從每分鐘到每五分鐘。每增加20%的CPU利用率，老化間隔就會增加一分鐘，最多增加五分鐘。為了在存在多個端點時不會過載CPU，老化進程每遍僅運行五十個端點。如果有更多，則這些計時器將延遲到下一個計時器彈出時。可能是一到五分鐘。

- 如果timeToLive欄位包含在RRQ Registration， Admission and Status(RAS)消息中，則網守會使用該欄位的值覆蓋系統預設值或使用endpoint ttl <time_value> gatekeeper CLI命令配置的值。一旦該時間段過後沒有收到來自終端的消息，下一個計時器彈出會經歷該終端的清理過程。最糟糕的情況是端點傳送的TTL加五分鐘（如果思科閘道管理員持續承受較大的CPU負載）。更可能的最壞情況是TTL超時加一分鐘。

- 當終端在RRQ消息中不包含timeToLive欄位時，思科網守會將終端視為不支援TTL。在這種情況下，一旦網守不再從該端點接收RRQ，便會執行TTL逾時(預設為1800秒，或在endpoint ttl 命令中指定的值)。 然後，它發出三個資訊請求(IRQ)，每個請求的間隔為1至5分鐘（基於網守的CPU負載）。 傳送三個IRQ且未收到任何響應後，思科網守最終會刪除端點。

- 如果終端處於活動呼叫中，則在呼叫終止之前不會過期。

- 思科網守期望從參與呼叫的終端聽到資訊響應(IRR)消息。如果思科網守未收到包含對呼叫的「guid」的引用的定期IRR消息，則網守將等待四分鐘，然後向呼叫的端點傳送IRQ。如果再過8分鐘，思科網守仍未聽到該呼叫的任何消息，該呼叫將被清除，網守將向終端傳送脫離請求(DRQ)。總共有大約12分鐘後，「懸掛」呼叫將被清除（並釋放頻寬）。 此呼叫計時器不可配置。

- 由備用Cisco Gatekeeper擁有的終端不會直接過期（因為此網守實際上並不擁有「終端」）。

- 靜態終結點(使用配置命令alias static xxxxx建立)未過期。

Cisco Gatekeeper調試

以下是一些show和debug命令，可用於驗證TTL以各種方式工作的方式：

- show gatekeeper endpoints

- debug ras

- debug h225 asn1

以下兩節討論兩種情況，思科網守使用不同的TTL值將終端老化。

案例1

此輸出來自debug ras和debug h225 asn1命令，並取自Cisco網守。在偵錯中，閘道的TTL值是60秒。思科網守在其註冊確認(RCF)消息中確認並接受此資訊，無論其預設或配置的終端TTL值是什麼。這是因為終結點包括TTL值。

Mar  2 23:52:50.797: RAS INCOMING ENCODE BUFFER::= 0E 400FD206 0008914A

00030000 0100AC10 0D2AE26A 00040067 006B0062 0

02D0032 00B50000 12128F00 02003B01 80211E00 36003100 36004600 32004400

43004300 30003000 30003000 30003000 30003101 00

0180

Mar  2 23:52:50.797:

Mar  2 23:52:50.797: RAS INCOMING PDU ::=

value RasMessage ::= registrationRequest :

{

requestSeqNum 4051

protocolIdentifier { 0 0 8 2250 0 3 }

discoveryComplete FALSE

callSignalAddress

{

}

rasAddress

{

ipAddress :

{

ip 'AC100D2A'H

port 57962

}

}

terminalType

{

mc FALSE

undefinedNode FALSE

}

gatekeeperIdentifier {"gkb-2"}

endpointVendor

{

vendor

{

t35CountryCode 181

t35Extension 0

manufacturerCode 18

}

}

timeToLive 60

!--- TTL value.

keepAlive TRUE

endpointIdentifier {"616F2DCC00000001"}

willSupplyUUIEs FALSE

maintainConnection TRUE

}

Mar  2 23:52:50.805: RRQ (seq# 4051) rcvd

Mar  2 23:52:50.805: RAS OUTGOING PDU ::=

value RasMessage ::= registrationConfirm :

{

requestSeqNum 4051

protocolIdentifier { 0 0 8 2250 0 3 }

callSignalAddress

{

}

gatekeeperIdentifier {"gkb-2"}

endpointIdentifier {"616F2DCC00000001"}

alternateGatekeeper

{

{

rasAddress ipAddress :

{

ip 'AC100D29'H

port 1719

}

gatekeeperIdentifier {"gkb-1"}

needToRegister TRUE

priority 0

}

}

timeToLive 60

willRespondToIRR FALSE

maintainConnection TRUE

}

Mar  2 23:52:50.813: RAS OUTGOING ENCODE BUFFER::= 12 400FD206 0008914A

00030008 0067006B 0062002D 00321E00 36003100 3

6004600 32004400 43004300 30003000 30003000 30003000 3000310F 8A140140

AC100D29 06B70800 67006B00 62002D00 31800200 3B

010001 80

Mar 2 23:52:50.813:

Mar 2 23:52:50.817: IPSOCK_RAS_sendto: msg length 86 from

172.16.13.16:1719 to 172.16.13.42: 57962

Mar 2 23:52:50.817: RASLib::RASSendRCF: RCF (seq# 4051) sent to 172.16.13.42

案例2

在以下範例中，在120秒（在網守上配置的值）之前，已通知未在其RRQ消息中傳送TTL值的終端傳送輕量RRQ。在此輸出中，您可以看到，即使收到取消註冊請求(URQ)消息，思科網守也不會刪除終端，直到收到三條未應答的IRQ消息。IRQ之間的時間在一到五分鐘之間。

gka-1#show logging

Syslog logging: enabled (0 messages dropped, 0 messages rate-limited, 0 flushes, 0 overruns)

Console logging: disabled

Monitor logging: level debugging, 1076 messages logged

Buffer logging: level debugging, 4257 messages logged

Logging Exception size (4096 bytes)

Trap logging: level informational, 60 message lines logged

Log Buffer (9999999 bytes):

Mar 14 06:28:31.771: RAS INCOMING ENCODE BUFFER::= 0C 80000006 0008914A

00020001 00AB4555 BF06B801 00AB4555 BF05C502 00014007 006B0065 00740070

00610074 0065006C 60B50053 4C164D69 63726F73 6F6674AE 204E6574 4D656574

696E67AE 0003332E 3000

Mar 14 06:28:31.783:

Mar 14 06:28:31.787: RAS INCOMING PDU ::=

value RasMessage ::= registrationRequest :

{

requestSeqNum 1

protocolIdentifier { 0 0 8 2250 0 2 }

discoveryComplete FALSE

callSignalAddress

{

ipAddress :

{

ip 'AB4555BF'H

port 1720

}

}

rasAddress

{

ipAddress :

{

ip 'AB4555BF'H

port 1477

}

}

terminalType

{

terminal

{

}

mc FALSE

undefinedNode FALSE

}

terminalAlias

{

h323-ID : {"ketpatel"}

}

endpointVendor

{

vendor

{

t35CountryCode 181

t35Extension 0

manufacturerCode 21324

}

productId '4D6963726F736F6674AE204E65744D656574696E...'H

versionId '332E3000'H

}

}

Mar 14 06:28:31.811: RAS OUTGOING PDU ::=

value RasMessage ::= registrationConfirm :

{

requestSeqNum 1

protocolIdentifier { 0 0 8 2250 0 3 }

callSignalAddress

{

}

terminalAlias

{

h323-ID : {"ketpatel"}

}

gatekeeperIdentifier {"gka-1"}

endpointIdentifier {"81F6A89800000001"}

alternateGatekeeper

{

}

timeToLive 120

willRespondToIRR FALSE

maintainConnection FALSE

}

Mar 14 06:28:31.823: RAS OUTGOING ENCODE BUFFER::= 12 C0000006 0008914A

00030001 4007006B 00650074 00700061 00740065 006C0800 67006B00 61002D00

311E0038 00310046 00360041 00380039 00380030 00300030 00300030 00300030

00310F8A 01000200 77010001 00

gka-1#show gatekeeper endpoints

GATEKEEPER ENDPOINT REGISTRATION

================================

CallSignalAddr  Port  RASSignalAddr   Port  Zone Name         Type    Flags

--------------- ----- --------------- ----- ---------         ----    -----

171.69.85.191   1720  171.69.85.191   1477  gka-1             TERM

H323-ID: ketpatel

Total number of active registrations = 1

Mar 14 06:28:31.835:

Mar 14 06:28:31.835: RAS OUTGOING PDU ::=

value RasMessage ::= infoRequest :

{

requestSeqNum 70

callReferenceValue 0

callIdentifier

{

guid '00000000000000000000000000000000'H

}

}

Mar 14 06:28:31.839: RAS OUTGOING ENCODE BUFFER::= 56 00004500 000B0011

00000000 00000000 00000000 00000000 00

Mar 14 06:28:31.843:

Mar 14 06:28:31.847: RAS INCOMING ENCODE BUFFER::= 58 80004502 03C00038

00310046 00360041 00380039 00380030 00300030 00300030 00300030 003100AB

4555BF05 C50100AB 4555BF06 B8024007 006B0065 00740070 00610074 0065006C

4007006B 00650074 00700061 00740065 006C

Mar 14 06:28:31.859:

Mar 14 06:28:31.859: RAS INCOMING PDU ::=

value RasMessage ::= infoRequestResponse :

{

requestSeqNum 70

endpointType

{

terminal

{

}

mc FALSE

undefinedNode FALSE

}

endpointIdentifier {"81F6A89800000001"}

rasAddress ipAddress :

{

ip 'AB4555BF'H

port 1477

}

callSignalAddress

{

ipAddress :

{

ip 'AB4555BF'H

port 1720

}

}

endpointAlias

{

h323-ID : {"ketpatel"},

h323-ID : {"ketpatel"}

}

}

Mar 14 06:30:42.208: RAS OUTGOING PDU ::=

value RasMessage ::= infoRequest :

{

requestSeqNum 71

callReferenceValue 0

callIdentifier

{

guid '00000000000000000000000000000000'H

}

}

Mar 14 06:30:42.212: RAS OUTGOING ENCODE BUFFER::= 56 00004600 000B0011

00000000 00000000 00000000 00000000 00

Mar 14 06:30:42.216:

Mar 14 06:30:42.216: RAS INCOMING ENCODE BUFFER::= 58 80004602 03C00038

00310046 00360041 00380039 00380030 00300030 00300030 00300030 003100AB

4555BF05 C50100AB 4555BF06 B8024007 006B0065 00740070 00610074 0065006C

4007006B 00650074 00700061 00740065 006C

Mar 14 06:30:42.228:

Mar 14 06:30:42.232: RAS INCOMING PDU ::=

value RasMessage ::= infoRequestResponse :

{

requestSeqNum 71

endpointType

{

terminal

{

}

mc FALSE

undefinedNode FALSE

}

endpointIdentifier {"81F6A89800000001"}

rasAddress ipAddress :

{

ip 'AB4555BF'H

port 1477

}

callSignalAddress

{

ipAddress :

{

ip 'AB4555BF'H

port 1720

}

}

endpointAlias

{

h323-ID : {"ketpatel"},

h323-ID : {"ketpatel"}

}

}

Mar 14 06:32:05.938: RAS INCOMING ENCODE BUFFER::= 19 40000101 00AB4555

BF06B802 4007006B 00650074 00700061 00740065 006C4007 006B0065 00740070

00610074 0065006C 1E003800 31004600 36004100 38003900 38003000 30003000

30003000 30003000 31

Mar 14 06:32:05.950:

Mar 14 06:32:05.950: RAS INCOMING PDU ::=

value RasMessage ::= unregistrationRequest :

{

requestSeqNum 2

callSignalAddress

{

ipAddress :

{

ip 'AB4555BF'H

port 1720

}

}

endpointAlias

{

h323-ID : {"ketpatel"},

h323-ID : {"ketpatel"}

}

endpointIdentifier {"81F6A89800000001"}

}

Mar 14 06:32:05.962: RAS OUTGOING PDU ::=

value RasMessage ::= unregistrationConfirm :

{

requestSeqNum 2

}

Mar 14 06:32:05.962: RAS OUTGOING ENCODE BUFFER::= 1C 0001

Mar 14 06:32:05.966:

gka-1#show gatekeeper endpoints

GATEKEEPER ENDPOINT REGISTRATION

================================

CallSignalAddr  Port  RASSignalAddr   Port  Zone Name         Type    Flags

--------------- ----- --------------- ----- ---------         ----    -----

171.69.85.191   1720  171.69.85.191   1477  gka-1             TERM

Total number of active registrations = 1

Mar 14 06:33:42.223: RAS OUTGOING PDU ::=

value RasMessage ::= infoRequest :

{

requestSeqNum 72

callReferenceValue 0

callIdentifier

{

guid '00000000000000000000000000000000'H

}

}

Mar 14 06:33:42.227: RAS OUTGOING ENCODE BUFFER::= 56 00004700 000B0011

00000000 00000000 00000000 00000000 00

Mar 14 06:33:42.231:

Mar 14 06:34:42.234: RAS OUTGOING PDU ::=

value RasMessage ::= infoRequest :

{

requestSeqNum 73

callReferenceValue 0

callIdentifier

{

guid '00000000000000000000000000000000'H

}

}

Mar 14 06:34:42.238: RAS OUTGOING ENCODE BUFFER::= 56 00004800 000B0011

00000000 00000000 00000000 00000000 00

Mar 14 06:34:42.242:

Mar 14 06:35:42.244: RAS OUTGOING PDU ::=

value RasMessage ::= infoRequest :

{

requestSeqNum 74

callReferenceValue 0

callIdentifier

{

guid '00000000000000000000000000000000'H

}

}

Mar 14 06:35:42.248: RAS OUTGOING ENCODE BUFFER::= 56 00004900 000B0011

00000000 00000000 00000000 00000000 00

Mar 14 06:35:42.252:

gka-1#

gka-1#show gatekeeper endpoints

GATEKEEPER ENDPOINT REGISTRATION

================================

CallSignalAddr  Port  RASSignalAddr   Port  Zone Name         Type    Flags

--------------- ----- --------------- ----- ---------         ----    -----

Total number of active registrations = 0

相關資訊

- 思科高效能閘道管理員

- H.323版本2支援

- 排除網守註冊問題

- 語音技術支援

- 語音和整合通訊產品支援

- Cisco IP電話故障排除

- 技術支援 - Cisco Systems