目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

慣例

MWI概述

Cisco Unity Express整合問題

使用Cisco CallManager Express的MWI

錯誤：正在搜尋，顯示消息時出錯

如何排除Cisco CallManager Express系統的故障

使用Cisco CallManager的MWI

常規MWI和語音郵件跟蹤

相關資訊

簡介

本文檔概述了Cisco Unity Express中的消息等待指示(MWI)功能。

必要條件

需求

本文檔的讀者應瞭解Cisco Unity Express命令列介面(CLI)。

採用元件

本文檔中的資訊基於Cisco Unity Express版本1.0/2.3.x/8.x或更高版本。所有配置和螢幕輸出示例均取自Cisco Unity Express版本1.1.1。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

MWI概述

MWI操作向註冊到Cisco CallManager Express或CallManager的使用者提供存在新語音郵件消息的可視指示。如果您將Cisco Unity Express與Cisco CallManager整合，並且由於WAN中斷而系統處於Survivable Remote Site Telephony(SRST)模式，則MWI不起作用。

如果您將Cisco Unity Express與Cisco CallManager Express整合，則在新的語音郵件到達使用者郵箱時，會向extension_MWI_on/off_number@CallManager_Express_IP_address發出會話發起協定(SIP)呼叫。當使用者檢索所有新消息時，SIP呼叫也會發起。這與Cisco CallManager Express路由器上的ephone-dn號碼匹配。Ephone-dn號碼具有MWI號碼加上萬用字元數字的號碼，該號碼等於Cisco Unity Express使用者分機中的數字號碼。例如，假設郵箱12345的MWI-on號碼為420。Cisco CallManager Express IP地址為10.2.3.6。在此示例中，消息傳送到42012345@10.2.3.6。設定了「mwi on」配置引數的ephone-dn號碼為「420...」。

對於Cisco CallManager整合，Java電話應用程式設計介面(JTAPI)協定直接點亮燈光。無需呼叫特定號碼。JTAPI協定本身支援setMessageWaiting命令，該命令處理MWI事件。因此，無論Cisco CallManager中是否配置了MWI分機，MWI都應正常工作。請記住，當Cisco Unity Express處於SRST模式時，MWI不起作用。只有在Cisco Unity Express向Cisco CallManager重新註冊且IP電話不再處於CallManager回退模式後，才會進行完整的MWI刷新。

Cisco CallManager Express/CallManager與Cisco Unity Express之間的整合存在絕大多數問題。請記住，MWI可能與物理燈泡無關。如果接收消息的號碼不是電話上的主線路，則它只能通過電話顯示屏接收信封通知。在Cisco CallManager中，您可以配置每條線路處理MWI的方式。如果只有一兩個使用者出現問題，您可以開始在此處查詢問題。

目錄號碼在Cisco Unity Express系統上必須有有效的郵箱才能接收MWI。該號碼必須與某個使用者關聯，並且該使用者必須具有郵箱。開始偵錯並採取進階措施進行疑難排解之前，您可以執行一項簡單任務進行疑難排解：確保使用者已登入到郵箱，並且可以傳送和檢索語音郵件。

您可以在GUI或CLI中找到要測試的使用者。在本例中為user3。您可以找到為該使用者配置的分機，確定使用者郵箱狀態（啟用或禁用以及其他資訊），並確定使用者是否有任何新郵件或舊郵件。在此範例中，您可以使用CLI進行疑難排解：

cue-3660-41a>show users

administrator

operator

user1

user2

user3

user4

user6

user7

user8

cue-3660-41a>show user detail username user3

Full Name:          user

First Name:

Last Name:          user

Nickname:           user

Phone:              11044

Phone(E.164):

Language:           en_US

cue-3660-41a>show voicemail mailboxes

OWNER                              MSGS NEW  SAVED  MSGTIME MBXSIZE   USED

"operator"                         0    0    0      0       3000      0 %

"user1"                            0    0    0      0       3000      0 %

"user2"                            0    0    0      0       3000      0 %

"user3"                            0    0    0      0       3000      0 %

"user4"                            0    0    0      0       3000      0 %

"user6"                            0    0    0      0       3000      0 %

"user7"                            0    0    0      0       3000      0 %

"user8"                            0    0    0      0       3000      0 %

cue-3660-41a>show voicemail detail mailbox user3

Owner:                                  /sw/local/users/user3

Type:                                   Personal

Description:

Busy state:                             idle

Enabled:                                true

Mailbox Size (seconds):                 3000

Message Size (seconds):                 60

Play Tutorial:                          true

Space Used (seconds):                   0

Total Message Count:                    0

New Message Count:                      0

Saved Message Count:                    0

Expiration (days):                      30

Greeting:                               standard

Zero Out Number:

Created/Last Accessed:                  Jun 17 2004 09:54:39 EDT

cue-3660-41a>

驗證此使用者是否存在、是否有一個關聯號碼以及是否沒有任何消息。如果這些專案為true，則MWI狀態應為off。

註：E.164(ITU-T)地址不用於MWI目的。只能使用主要電話號碼。

Cisco Unity Express整合問題

使用Cisco CallManager Express的MWI

您必須在執行其他操作之前驗證配置。在Cisco CallManager Express上，使用show running-config命令檢視配置。更直接地，您可以發出show telephony-service ephone-dn命令。將顯示類似以下的輸出：

ephone-dn  44

number 11099.....

mwi on

!

!

ephone-dn  45

number 11098.....

mwi off

!

此輸出說明了一些重要資訊。MWI開啟的號碼是11099。MWI關閉的號碼是11098。撥號計畫中的位數為5。(五個點[.......]按照MWI on或off代碼顯示這一點。) 換句話說，MWI只適用於包含五位數字的目錄號碼(DN)。

在Cisco Unity Express端，您可以驗證配置和許可證。一個常見問題是載入了Cisco CallManager許可證，而不是用於CallManager Express的許可證。從Cisco Unity Express發出show software licenses命令以驗證這點：

cue-3660-41a>show software licenses

Core:e

- application mode: CCME

!--- CCME represents Cisco CallManager Express.

- total usable system ports: 8

Voicemail/Auto Attendant:

- max system mailbox capacity time: 6000

- max general delivery mailboxes: 20

- max personal mailboxes: 100

Languages:

- max installed languages: 1

- max enabled languages: 1

如果您發現應用模式是CCM、Cisco CallManager，則除MWI之外的所有功能都可以運行。遺憾的是，如果許可證錯誤，唯一的選擇是重新映像軟體並重新應用許可證。您無法儲存或恢復任何消息或配置。

接下來，驗證設定。您可以使用show run命令檢視配置本身，也可以使用show ccn application命令：

cue-3660-41a> show ccn application

Name:                                   ciscomwiapplication

Description:                            ciscomwiapplication

Script:                                 setmwi.aef

ID number:                              0

Enabled:                                yes

Maximum number of sessions:             4

strMWI_OFF_DN:                          11098

strMWI_ON_DN:                           11099

CallControlGroupID:                     0

注意：該應用程式已啟用，MWI_OFF和MWI_ON編號分11098和11099。系統沒有分機號碼的概念；它只是將呼叫置於相應的MWI開或關號碼並附加郵箱分機。Cisco CallManager Express系統必須具有目的地模式中點數適當的撥號對等體，才能正確路由呼叫。

最後，請確保Cisco Unity Express SIP網關IP地址指向正確的Cisco CallManager Express IP地址。

cue-3660-41a>show ccn subsystem sip

SIP Gateway:                            14.80.227.125

SIP Port Number:                        5060

如果不正確，呼叫將不會傳送到正確的Cisco CallManager Express。呼叫失敗。

有兩種方法可以開始排查信令問題。從Cisco Unity Express端開始，通常首先禁用預設跟蹤是最容易的；然後，根據需要重新啟用它們。發出no trace all命令可執行此操作。要開始的trace命令是trace ccn stacksip dbug。

註：有關跟蹤的詳細資訊，請參閱文檔「在CUE中設定和收集跟蹤資料」(Set Up and Gathering Trace Data in CUE)。

在傳送MWI消息之前，請清除跟蹤緩衝區。所有跟蹤消息都將寫入此記憶體緩衝區。您想要清除它，以便在測試呼叫後檢視它時無需顯示所有以前的消息。一個簡單的clear trace命令即可完成此操作。

下一步，傳送MWI消息。使用mwi refresh telephonenumber xxxx 命令執行此操作。您也可以從GUI發出刷新。

最後，顯示trace buffer並使用show trace buffer long命令檢視輸出。此示例突出顯示了一些重要專案：

cue-3660-41a>trace ccn stacksip dbug

cue-3660-41a>clear trace

cue-3660-41a>mwi refresh telephonenumber 11043

cue-3660-41a>show trace buffer long

Press <CTRL-C> to exit...

2106 07/14 14:28:27.263 ACCN SIPL 0 --- send message --- to 14.80.227.125:5060

INVITE sip:1109811043@14.80.227.125;user=phone SIP/2.0

Via: SIP/2.0/UDP 14.80.227.145:5060

From: "Cisco SIP Channel3"

;tag=f0a4ab8e-488

To:

;user=phone>

Call-ID: a1c0ece2-486@14.80.227.145:5060 CSeq: 51 INVITE Contact: sip:outbound-0@14.80.227.145:5060 User-Agent: Jasmin UA / ver 1.1 Accept: application/sdp Content-Type: application/sdp Content-Length: 224 v=0 o=CiscoSystemsSIP-Workflow-App-UserAgent 3582 3582 IN IP4 14.80.227.145 s=SIP Call c=IN IP4 14.80.227.145 t=0 0 m=audio 16902 RTP/AVP 0 111 a=rtpmap:0 pcmu/8000 a=rtpmap:111 telephone-event/8000 a=fmtp:111 0-11 2069 07/14 14:28:27.275

ACCN SIPL 0 receive 379 from 14.80.227.125:51955 2070 07/14 14:28:27.275 ACCN SIPL 0 not found header for Date 2070 07/14 14:28:27.275 ACCN SIPL 0 not found header for Allow-Events 2070 07/14 14:28:27.276 ACCN SIPL 0 -------

SIP/2.0 100 Trying Via: SIP/2.0/UDP 14.80.227.145:5060 From: "Cisco SIP Channel3" <sip:outbound-0@14.80.227.125>;tag=f0a4ab8e-488 To: <sip:1109811043@14.80.227.125;user=phone>;tag=5FF5244-43A Date: Sat, 15 Jun 2002 13:33:41 GMT

Call-ID: a1c0ece2-486@14.80.227.145:5060 Server: Cisco-SIPGateway/IOS-12.x CSeq: 51 INVITE Allow-Events: telephone-event Content-Length: 0 2069 07/14 14:28:27.276

ACCN SIPL 0 receive 441 from 14.80.227.125:51955 2070 07/14 14:28:27.294 ACCN SIPL 0 not found header for Date 2070 07/14 14:28:27.294 ACCN SIPL 0 not found header for Allow-Events 2070 07/14 14:28:27.294 ACCN SIPL 0 -------

SIP/2.0 180 Ringing Via: SIP/2.0/UDP 14.80.227.145:5060 From: "Cisco SIP Channel3" <sip:outbound-0@14.80.227.125>;tag=f0a4ab8e-488 To: <sip:1109811043@14.80.227.125;user=phone>;tag=5FF5244-43A Date: Sat, 15 Jun 2002 13:33:41 GMT

Call-ID: a1c0ece2-486@14.80.227.145:5060 Server: Cisco-SIPGateway/IOS-12.x CSeq: 51 INVITE Allow: UPDATE Allow-Events: telephone-event Contact: <sip:1109811043@14.80.227.125:5060> Content-Length: 0 2072 07/14 14:28:27.294 ACCN SIPL 0 ignore null remote tag for Dialog1610: callid= a1c0ece2-486@14.80.227.145:5060, localTag=f0a4ab8e-488, remoteTag=5FF5244-43A 2072 07/14 14:28:27.294 ACCN SIPL 0 ltp95: ContactingState processResponse 100 Trying 2072 07/14 14:28:27.294 ACCN SIPL 0 ignore null remote tag for Dialog1611: callid= a1c0ece2-486@14.80.227.145:5060, localTag=f0a4ab8e-488, remoteTag=5FF5244-43A 2072 07/14 14:28:27.294 ACCN SIPL 0 ltp95: ContactingState processResponse 180 Ringing 2106 07/14 14:28:32.274 ACCN SIPL 0 ltp95: ContactingState close terminate cause=20 2106 07/14 14:28:32.275 ACCN SIPL 0 addHeadersAndBody: branch = null 2106 07/14 14:28:32.276

ACCN SIPL 0 --- send message --- to 14.80.227.125:5060

CANCEL sip:1109811043@14.80.227.125;user=phone SIP/2.0 Via: SIP/2.0/UDP 14.80.227.145:5060 From: "Cisco SIP Channel3" <sip:outbound-0@14.80.227.125>;tag=f0a4ab8e-488 To: <sip:1109811043@14.80.227.125;user=phone> Call-ID: a1c0ece2-486@14.80.227.145:5060 CSeq: 51 CANCEL Max-Forwards: 50 Content-Length: 0 2069 07/14 14:28:32.282

ACCN SIPL 0 receive 293 from 14.80.227.125:51955 2070 07/14 14:28:32.283 ACCN SIPL 0 not found header for Date 2070 07/14 14:28:32.283 ACCN SIPL 0 -------

SIP/2.0 200 OK Via: SIP/2.0/UDP 14.80.227.145:5060 From: "Cisco SIP Channel3" <sip:outbound-0@14.80.227.125>;tag=f0a4ab8e-488 To: <sip:1109811043@14.80.227.125;user=phone> Date: Sat, 15 Jun 2002 13:33:46 GMT

Call-ID: a1c0ece2-486@14.80.227.145:5060 Content-Length: 0 CSeq: 51 CANCEL 2072 07/14 14:28:32.283 ACCN SIPL 0 ignore null remote tag for Dialog1612: callid= a1c0ece2-486@14.80.227.145:5060, localTag=f0a4ab8e-488, remoteTag=null 2072 07/14 14:28:32.283 ACCN SIPL 0 ltp95: TerminatedState process response to CANCEL, unregister 2072 07/14 14:28:32.284 ACCN SIPL 0 ignore null remote tag for Dialog1609: callid= a1c0ece2-486@14.80.227.145:5060, localTag=f0a4ab8e-488, remoteTag=null 2072 07/14 14:28:32.284 ACCN SIPL 0 com.cisco.jasmin.impl.sip.MessageDispatcherImpl unregister Dialog1609: callid=a1c0ece2-486@14.80.227.145:5060, localTag=f0a4ab8e-488, remoteTag=null 2069 07/14 14:28:32.284

ACCN SIPL 0 receive 390 from 14.80.227.125:51955 2070 07/14 14:28:32.284 ACCN SIPL 0 not found header for Date 2070 07/14 14:28:32.284 ACCN SIPL 0 not found header for Allow-Events 2070 07/14 14:28:32.284 ACCN SIPL 0 -------

SIP/2.0 487 Request Cancelled Via: SIP/2.0/UDP 14.80.227.145:5060 From: "Cisco SIP Channel3" <sip:outbound-0@14.80.227.125>;tag=f0a4ab8e-488 To: <sip:1109811043@14.80.227.125;user=phone>;tag=5FF5244-43A Date: Sat, 15 Jun 2002 13:33:46 GMT

Call-ID: a1c0ece2-486@14.80.227.145:5060 Server: Cisco-SIPGateway/IOS-12.x CSeq: 51 INVITE Allow-Events: telephone-event Content-Length: 0 2072 07/14 14:28:32.285 ACCN SIPL 0 LocalLineImpl outbound-0 send ACK to INVITE 487 2072 07/14 14:28:32.285 ACCN SIPL 0 can not extract contact address from null 2072 07/14 14:28:32.285

ACCN SIPL 0 --- send message --- to 14.80.227.125:5060 ACK sip:1109811043@14.80.227.125;user=phone SIP/2.0 Via: SIP/2.0/UDP 14.80.227.145:5060 From: "Cisco SIP Channel3" <sip:outbound-0@14.80.227.125>;tag=f0a4ab8e-488 To: <sip:1109811043@14.80.227.125;user=phone>;tag=5FF5244-43A

Call-ID: a1c0ece2-486@14.80.227.145:5060 CSeq: 51 ACK Max-Forwards: 50 Content-Length: 0

如以下輸出所示，您傳送了INVITE消息，Cisco CallManager Express將以Triing消息進行響應。一旦Cisco CallManager Express傳送Ringing消息，您就會傳送CANCEL消息。MWI號碼實際上不會接聽電話。撥打號碼本身就足以點亮或熄燈。在這種情況下，您需要知道是11098開啟還是關閉MWI。此外，11043必須是Cisco CallManager Express中的有效分機。

在收集所有必要的Cisco Unity Express跟蹤後，最好禁用所有跟蹤，然後重新啟用預設跟蹤。發出clear trace all命令以禁用跟蹤。然後將此處顯示的代碼貼上到Cisco Unity Express CLI中，以便重新啟用所有預設跟蹤：

注意：或者，如果重新啟動Cisco Unity Express，則可以恢復預設跟蹤。

trace ccn engine dbug

trace ccn libldap dbug

trace ccn subsystemappl dbug

trace ccn managerappl dbug

trace ccn managerchannel dbug

trace ccn subsystemjtapi dbug

trace ccn subsystemsip dbug

trace ccn stacksip dbug

trace ccn subsystemhttp dbug

trace ccn vbrowsercore dbug

trace ccn subsystemcmt dbug

trace ccn libmedia dbug

trace ccn managercontact dbug

trace ccn stepcall dbug

trace ccn stepmedia dbug

trace config-ccn sip-subsystem debug

trace config-ccn jtapi-subsystem debug

trace config-ccn sip-trigger debug

trace config-ccn jtapi-trigger debug

trace config-ccn http-trigger debug

trace config-ccn group debug

trace config-ccn application debug

trace config-ccn script debug

trace config-ccn prompt debug

trace config-ccn miscellaneous debug

trace voicemail database query

trace voicemail database results

trace voicemail database transaction

trace voicemail database connection

trace voicemail database execute

trace voicemail mailbox login

trace voicemail mailbox logout

trace voicemail mailbox send

trace voicemail mailbox save

trace voicemail mailbox receive

trace voicemail mailbox delete

trace voicemail message create

trace voicemail message dec

trace voicemail message delete

trace voicemail message get

trace voicemail message inc

trace webinterface initwizard init

您還可以輕鬆診斷Cisco CallManager Express路由器上的所有SIP消息。通常，debug ccsip messages和debug ccsip media是最有用的命令。如果只需要SIP信令，則此診斷可以更快完成，並且Cisco Unity Express可以跟蹤更少的不必要資訊。如果Cisco Unity Express將信令傳送到正確的CallManager Express IP地址，則SIP信令會在每台伺服器上映象。

來往於Cisco Unity Express的呼叫需要G.711，這是另一個常見問題。例如，調試可以顯示來自Cisco CallManager Express模組的此SIP資料包：

Mar 11 10:09:13.767 EST: //-1/xxxxxxxxxxxx/SIP/Msg/ccsipDisplayMsg:

Sent:

SIP/2.0 488 Not Acceptable Media

Via: SIP/2.0/UDP 172.18.106.88:5060

From: "Cisco SIP Channel1" <sip:outbound-0@172.18.106.66>;tag=75b5194d-133

To: <sip:1109811043@172.18.106.66;user=phone>;tag=23F1578C-252

Date: Fri, 11 Mar 2005 15:09:13 GMT

Call-ID: e34bafcc-131@172.18.106.88:5060

Server: Cisco-SIPGateway/IOS-12.x

CSeq: 51 INVITE

Allow-Events: telephone-event

Content-Length: 0

此輸出表示Cisco CallManager Express已拒絕該呼叫，因為Cisco Unity Express的SIP INVITE消息與G.711配置的撥號對等體不匹配。您可以為MWI流量專門新增撥號對等體，以更正此呼叫拒絕。本節中的示例有11099.....對於MWI on和11098....關閉MWI。您可以新增：

dial-peer voice 123 voip

incoming called-number 1109[8,9].....

codec g711ulaw

no vad

!

最後一個常見問題是MWI流量與應用於撥號對等體、VoIP傳入規則或其他地方的轉換模式匹配。或者，限制類(COR)規則可以阻止呼叫。請記住，即使您撥打MWI開/關號碼和分機以點亮MWI，呼叫通過SIP到達時，其行為不一定相同。有關COR的詳細資訊，請參閱配置限制類(COR)文檔。

總而言之，請始終驗證以下專案：

- 存在Cisco CallManager Express許可證。發出show software licenses命令。藉助Cisco CallManager許可證，除MWI外一切都可以運行。

- 在Cisco CallManager Express中配置MWI開和關號碼。點的數量表示擴展的長度。發出show telephony-service ephone-dn命令。

- 在Cisco Unity Express中，MWI的開啟和關閉號碼被配置，以便與Cisco CallManager Express中的開啟和關閉號碼匹配，而不帶圓點。show ccn application命令會顯示此情況。

- Cisco Unity Express指向正確的Cisco CallManager Express伺服器IP地址。show ccn subsystem sip命令會顯示此情況。

- 確保ccnsubsystem sip命令下配置了mwi sip outcall。

然後，如果所有其他方法都失敗，請開始使用trace ccn stacksip dbug命令進行故障排除。

消息等待指示器(MWI)（僅限Cisco Unified CallManager Express）

症狀：升級到新版本的Cisco Unity Express後，即使郵件留在郵箱中，MWI也不會啟動。

- 說明 — 升級過程刪除了會話初始協定(SIP)子系統的IP地址。

- 建議操作 — 重新配置SIP IP地址以指向Cisco Unified CME路由器。

錯誤：正在搜尋，顯示消息時出錯

當您嘗試檢索消息時，會出現「Searching， there an error for displaying your message error(正在搜尋，顯示消息時出現錯誤)」錯誤消息。

完成為電話系統啟用電話檢視中描述的步驟以解決問題。

如何排除Cisco CallManager Express系統的故障

執行以下步驟以對Cisco CallManager Express系統進行故障排除：

1. 輸入show ephone命令以顯示所有已註冊的電話。如果未註冊電話，則執行以下任務：

1. 檢查DHCP配置，包括預設路由器和TFTP伺服器地址（選項150）。

2. 使用dir命令檢查所需檔案是否位於路由器的快閃記憶體中。

3. 檢查是否針對所需檔案設定了tftp-server命令。

4. 使用debug ephone register mac-address命令以顯示Cisco IP電話註冊活動。

5. 使用debug ip dhcp命令確認DHCP操作。

2. 輸入show ephone命令以顯示所有已註冊的電話。如果電話已註冊並顯示，請執行以下步驟：

1. 檢查繫結到電話號碼的電話按鍵是否正確。

2. 檢查Cisco IP電話是否顯示為已註冊。

3. 使用電話上的Settings顯示驗證Cisco IP電話上的IP引數設定。

4. 輸入show phone命令時，檢查是否更新了keepalive計數。

5. 輸入debug ephone register mac-address命令以重置電話並觀察重新註冊，以顯示Cisco IP電話。

6. 輸入show ephone-dn summary命令以檢查Cisco IP電話線路的狀態。

7. 檢查電話的IP地址並嘗試對該地址執行ping操作。

3. 使用debug ephone keepalive命令為Cisco IP電話設定keepalive調試。

4. 使用debug ephone state命令為Cisco IP電話設定狀態調試。

使用Cisco CallManager的MWI

對於Cisco Unity Express與Cisco CallManager的整合，請務必確保Unity Express已註冊並且擁有所有正確的登入資訊。

第一步是確定電話是否處於SRST模式（如果可用），以便進行故障排除。登入到安裝Cisco Unity Express模組的路由器。然後，發出show ephone registered命令。任何已註冊的電話都不會收到任何MWI，即使Cisco Unity Express已正確註冊到Cisco CallManager也是如此。

vnt-2651-44a#show ephone registered

ephone-3 Mac:0008.E31B.7AFC TCP socket:[2] activeLine:0 REGISTERED

mediaActive:0 offhook:0 ringing:0 reset:0 reset_sent:0 paging 0 debug:0

IP:14.80.119.206 51984 Telecaster 7960  keepalive 2697 max_line 6

button 1: dn 1  number 2103  CM Fallback CH1   IDLE

button 2: dn 2  number 2199  CM Fallback CH1   IDLE

ephone-4 Mac:0008.E37F.A119 TCP socket:[4] activeLine:0 REGISTERED

mediaActive:0 offhook:0 ringing:0 reset:0 reset_sent:0 paging 0 debug:0

IP:14.80.119.207 50963 Telecaster 7960  keepalive 2696 max_line 6

button 1: dn 3  number 2104  CM Fallback CH1   IDLE

如果沒有電話處於Cisco CallManager回退狀態(如REGISTERED狀態所示)，則這些裝置的SRST處於非活動狀態。下一步是驗證Cisco Unity Express和Cisco CallManager配置，以確保Unity Express已註冊到CallManager。

VNT-AIM-CUE1>show ccn subsystem jtapi

Cisco Call Manager:                     14.80.227.127

CCM JTAPI Username:                     site1cue

CCM JTAPI Password:                     *****

Call Control Group 1 CTI ports:         28001,28002,28003,28004

此輸出列出所有電腦電話整合(CTI)路由點目錄號碼和Cisco Unity Express用於登入Cisco CallManager的JTAPI帳戶。

您需要確保Cisco Unity Express正確註冊到Cisco CallManager。首先，確認CTI埠確實已註冊。最簡單的方法是轉到Cisco CallManager管理網頁。然後選擇Device > Phone，並搜尋上述輸出中列出的CTI埠。應完全填寫Status和IP Address欄位。

如果您發現埠未註冊，則Cisco Unity Express無法與Cisco CallManager通訊。另一種可能是登入不正確。從Cisco Unity Express模組向Cisco CallManager發出簡單ping以便排除故障。如果正常工作，請驗證Cisco CTIManager和目錄服務（在本例中為DC目錄伺服器）是否已啟動。在Cisco CallManager伺服器上，選擇開始>程式>管理工具>服務以驗證：

您還應驗證JTAPI使用者帳戶（在本例中為site1cue）是否存在。您應該會發現CTI埠、路由點和啟用CTI應用使用已選中。此外，請確認密碼。

另一個常見問題是CTI埠的呼叫搜尋空間。此呼叫搜尋空間必須包含您嘗試點亮MWI燈的目錄號碼的分割槽。例如，CTI埠的呼叫搜尋空間（而不是路由點）必須包含Line1分割槽，以便為Partition Line1中的分機1234設定MWI。如果CTI埠的呼叫搜尋空間為None，則只有None分割槽中的分機才能用於MWI。

如果配置正確，則可以在Cisco Unity Express模組上啟用JTAPI診斷。但是，啟用和禁用需要重新啟動。此診斷級別超出常規trace調試設定。請勿啟用此功能，尤其是對於高級整合模組(AIM)，因為過多寫入內部快閃記憶體卡會縮短快閃記憶體的使用時間。

發出show ccn trace jtapi命令，以檢視當前已啟用的JTAPI跟蹤：

注意：預設情況下，所有JTAPI跟蹤均禁用。

VNT-AIM-CUE1>show ccn trace jtapi

Warning:                                0

Informational:                          0

Jtapi Debugging:                        0

Jtapi Implementation:                   0

CTI Debugging:                          0

CTI Implementation:                     0

Protocol Debugging:                     0

Misc Debugging:                         0

發出以下命令以啟用所有跟蹤：

VNT-AIM-CUE1>ccn trace jtapi debug all

You will have to reload the system for your changes to take effect

VNT-AIM-CUE1>ccn trace jtapi informational all

You will have to reload the system for your changes to take effect

VNT-AIM-CUE1>ccn trace jtapi warning all

You will have to reload the system for your changes to take effect

VNT-AIM-CUE1>show ccn trace jtapi

Warning:                                1

Informational:                          1

Jtapi Debugging:                        1

Jtapi Implementation:                   1

CTI Debugging:                          1

CTI Implementation:                     1

Protocol Debugging:                     1

Misc Debugging:                         1

現在，您需要重新載入系統。發出上面顯示的ccn trace命令，但請在每個命令前面加上no關鍵字，以在以後禁用此功能。例如，發出no ccn trace jtapi debug all。這是需要記住的重要步驟，特別是在AIM上。未能執行此步驟會影響潛在效能，並會減少AIM上CF卡的壽命。

重新載入後，系統會在第一個檔案已滿時開始寫入檔案CiscoJtapi1.log和CiscoJtapi2.log。

如果您發出show log name CiscoJtapi1.log命令，就可以檢視這些日誌。您還可以將日誌檔案複製到FTP伺服器，然後離線檢視資訊。命令是copy log CiscoJtapi1.log url ftp://user:passwd@ftpservipaddr/。

無論使用哪種方法，都會顯示所有JTAPI資訊。在本示例中，Cisco Unity Express模組嘗試註冊，但由於WAN故障而失敗：

15252: Jul 14 03:58:24.412 EDT %JTAPI-CTIIMPL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) Trying

connection to server: 14.80.227.127

15253: Jul 14 03:58:24.416 EDT %JTAPI-CTIIMPL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) Provider.tryOpen

() Failure java.net.NoRouteToHostException: No route to host

15254: Jul 14 03:58:24.417 EDT %JTAPI-MISC-7-UNK:(P1-14.80.227.127) ProviderRetryThread

waiting for 30000 msecsCCNException = com.cisco.cti.client.CCNException: No route to host

15255: Jul 14 03:58:54.803 EDT %JTAPI-CTIIMPL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) Trying connection

to server: 14.80.227.127

15256: Jul 14 03:58:54.808 EDT %JTAPI-CTIIMPL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) Provider.tryOpen

() Failure java.net.NoRouteToHostException: No route to host

15257: Jul 14 03:58:54.809 EDT %JTAPI-MISC-7-UNK:(P1-14.80.227.127) ProviderRetryThread

waiting for 30000 msecsCCNException = com.cisco.cti.client.CCNException: No route to host

15258: Jul 14 03:59:24.817 EDT %JTAPI-CTIIMPL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) Trying connection

to server: 14.80.227.127

15259: Jul 14 03:59:24.820 EDT %JTAPI-CTIIMPL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) Provider.tryOpen

() Failure java.net.NoRouteToHostException: No route to host

15260: Jul 14 03:59:24.821 EDT %JTAPI-MISC-7-UNK:(P1-14.80.227.127) ProviderRetryThread

waiting for 30000 msecsCCNException = com.cisco.cti.client.CCNException: No route to host

15261: Jul 14 03:59:55.210 EDT %JTAPI-CTIIMPL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) Trying connection

to server: 14.80.227.127

下一個跟蹤顯示了將Cisco Unity Express完整註冊到Cisco CallManager的過程。在此示例中，您會看到有八個與JTAPI使用者關聯的CTI埠。但是，由於Cisco Unity Express只許可四個埠，因此只使用四個埠。另請注意，在重新註冊到Cisco CallManager後，系統會自動執行完整的MWI重新同步：

17937: Jul 14 11:28:56.037 EDT %JTAPI-CTIIMPL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) Trying

connection to server: 14.80.227.127

17938: Jul 14 11:28:56.042 EDT %JTAPI-CTIIMPL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) connected

17939: Jul 14 11:28:56.043 EDT %JTAPI-MISC-7-UNK:(P1-14.80.227.127) EventThread: created

17940: Jul 14 11:28:56.045 EDT %JTAPI-MISC-7-UNK:(P1-14.80.227.127) EventThread

starting up...

17941: Jul 14 11:28:56.056 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127)

[ProviderRetryThread] sending: com.cisco.cti.protocol.ProviderOpenRequest {

sequenceNumber = 238

provider = 14.80.227.127

qbeClientVersion = Cisco JTAPI 1.4(3.12) Release

login = site1cue

password = 0c0a000a2c

filter = com.cisco.cti.protocol.ProviderEventFilter {

deviceRegistered = true

deviceUnregistered = true

directoryChangeNotify = true

}

applicationID = Cisco IP IVR

desiredServerHeartbeatTime = 30

cmAssignedApplicationID = 0

}

17942: Jul 14 11:28:56.072 EDT %JTAPI-MISC-7-UNK:(P1-14.80.227.127) ReceiveThread

starting up...

17943: Jul 14 11:28:56.114 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received

Response: com.cisco.cti.protocol.ProviderOpenResponse {

sequenceNumber = 238

providerInfoString = 3.3(3)

clientHeartbeat = 30

serverHeartbeat = 30

}

17944: Jul 14 11:28:56.131 EDT %JTAPI-CTIIMPL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) Server response:

will send server heartbeat every 30 seconds

17945: Jul 14 11:28:56.131 EDT %JTAPI-CTIIMPL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) Server response:

expecting client heartbeat every 30 seconds

17946: Jul 14 11:28:56.133 EDT %JTAPI-MISC-7-UNK:(P1-14.80.227.127) HeartbeatSendThread

starting up

17947: Jul 14 11:28:56.135 EDT %JTAPI-MISC-7-UNK:(P1-14.80.227.127)

DeviceLineUpdateThread: created

17948: Jul 14 11:28:56.136 EDT %JTAPI-MISC-7-UNK:(P1-14.80.227.127)

DeviceLineUpdateThread starting up...

17949: Jul 14 11:28:56.671 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received

Event: com.cisco.cti.protocol.ProviderOpenCompletedEvent {

eventSequence = 279

reason = 0

sequenceNumber = 238

providerInfoString = 3.3(3)

clientHeartbeat = 30

serverHeartbeat = 30

failureDescription = null

bMonitorCallParkDNs = false

}

1ISC-7-UNK:(P1-14.80.227.127) EventThread: queuing

com.cisco.cti.protocol.ProviderOpenCompletedEvent

17951: Jul 14 11:28:56.674 EDT %JTAPI-CTIIMPL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) EventThread

handling event com.cisco.cti.protocol.ProviderOpenCompletedEvent[279]

17952: Jul 14 11:28:56.674 EDT %JTAPI-CTIIMPL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) connected to

CTIManager version 3.3(3)

17953: Jul 14 11:28:56.676 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127)

[ProviderRetryThread] sending: com.cisco.cti.protocol.ProviderGetCapabilitiesRequest {

sequenceNumber = 239

}

17954: Jul 14 11:28:56.679 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received

Response: com.cisco.cti.protocol.ProviderGetCapabilitiesResponse {

sequenceNumber = 239

providerCapabilitiesInfo = com.cisco.cti.protocol.ProviderCapabilitiesInfo {

controlAnyDevice = false

maxNumberOfDevicesOpen = 0

}

}

17955: Jul 14 11:28:56.680 EDT %JTAPI-CTIIMPL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) can control any

device = false

17956: Jul 14 11:28:56.681 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127)

[ProviderRetryThread] sending: com.cisco.cti.protocol.ProviderGetDeviceInfoRequest {

sequenceNumber = 240

deviceGroup = 1

enumerateRegisterableDevices = true

}

17957: Jul 14 11:28:56.685 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received

Response: com.cisco.cti.protocol.ProviderGetDeviceInfoResponse {

sequenceNumber = 240

enumerationHandle = 3

}

17958: Jul 14 11:28:56.686 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127)

[ProviderRetryThread] sending: com.80.227.127) received Response:

com.cisco.cti.protocol.GetDeviceInfoFetchResponse {

sequenceNumber = 241

info = 11@[

com.cisco.cti.protocol.DeviceInfo {

name = CUE_SIte1_GMS

type = 73

allowsRegistration = true

},

com.cisco.cti.protocol.DeviceInfo {

name = CUE_Site1_AA

type = 73

allowsRegistration = true

},

com.cisco.cti.protocol.DeviceInfo {

name = CUE_Site1_VM

type = 73

allowsRegistration = true

},

com.cisco.cti.protocol.DeviceInfo {

name = cue_site1_p01

type = 72

allowsRegistration = true

},

com.cisco.cti.protocol.DeviceInfo {

name = cue_site1_p03

type = 72

allowsRegistration = true

},

com.cisco.cti.protocol.DeviceInfo {

name = cue_site1_p02

type = 72

allowsRegistration = true

},

com.cisco.cti.protocol.DeviceInfo {

name = cue_site1_p05

type = 72

allowsRegistration = true

},

com.cisco.cti.protocol.DeviceInfo {

name = cue_site1_p04

type = 72

allowsRegistration = true

},

com.cisco.cti.protocol.DeviceInfo {

name = cue_site1_p07

type = 72

allowsRegistration = true

},

com.cisco.cti.protocol.DeviceInfo {

name = cue_site1_p06

type = 72

allowsRegistration = true

},

com.cisco.cti.protocol.DeviceInfo {

name = cue_site1_p08

type = 72

allowsRegistration = true

}]

more = false

}

17960: Jul 14 11:28:56.706 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127)

[ProviderRetryThread] sending: com.cisco.cti.protocol.GetDeviceInfoCloseRequest {

sequenceNumber = 242

enumerationHandle = 3

}

17961: Jul 14 11:28:56.709 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received

Response: com.cisco.cti.protocol.GetDeviceInfoCloseResponse {

sequenceNumber = 242

}

17962: Jul 14 11:28:56.710 EDT %JTAPI-MISC-7-UNK:(P1-14.80.227.127) creating controlled

devices

17963: Jul 14 11:28:56.712 EDT %JTAPI-CTI-7-UNK:(P1-site1cue) cue_site1_p08(0,0)

updating lines

17964: Jul 14 11:28:56.713 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127)

[ProviderRetryThread] sending: com.cisco.cti.protocol.DeviceGetLineInfoRequest {

sequenceNumber = 243

deviceName = cue_site1_p08

}

17965: Jul 14 11:28:56.716 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received

Response: com.cisco.cti.protocol.DeviceGetLineInfoResponse {

sequenceNumber = 243

enumerationHandle = 1

}

17966: Jul 14 11:28:56.718 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127)

[ProviderRetryThread] sending: com.cisco.cti.protocol.GetLineInfoFetchRequest {

sequenceNumber = 244

enumerationHandle = 1

count = 10

}

17967: Jul 14 11:28:56.754 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received

Response: com.cisco.cti.protocol.GetLineInfoFetchResponse {

sequenceNumber = ol.LineInfo {

name = 28008

permanentLineID = 1936802189

}]

more = false

}

17968: Jul 14 11:28:56.761 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127)

[ProviderRetryThread] sending: com.cisco.cti.protocol.GetLineInfoCloseRequest {

sequenceNumber = 245

enumerationHandle = 1

}

17969: Jul 14 11:28:56.967 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received

Response: com.cisco.cti.protocol.GetLineInfoCloseResponse {

sequenceNumber = 245

}

17970: Jul 14 11:28:56.968 EDT %JTAPI-CTI-7-UNK:(P1-site1cue) cue_site1_p08(0,0)

refreshing lines: previous=1 current=1 created=0 removed=0

17971: Jul 14 11:28:56.969 EDT %JTAPI-CTI-7-UNK:(P1-site1cue) cue_site1_p07(0,0)

updating lines

17972: Jul 14 11:28:56.970 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127)

[ProviderRetryThread] sending: com.cisco.cti.protocol.DeviceGetLineInfoRequest {

sequenceNumber = 246

deviceName = cue_site1_p07

}

17973: Jul 14 11:28:56.973 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received

Response: com.cisco.cti.protocol.DeviceGetLineInfoResponse {

sequenceNumber = 246

enumerationHandle = 2

}

17974: Jul 14 11:28:56.975 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127)

[ProviderRetryThread] sending: com.cisco.cti.protocol.GetLineInfoFetchRequest {

sequenceNumber = 247

enumerationHandle = 2

count = 10

}

17975: Jul 14 11:28:57.007 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received

Response: com.cisco.cti.protocol.GetLineInfoFetchResponse {

sequenceNumber = 247

info = 1@[

com.cisconeID = 829100962

}]

more = false

}

17976: Jul 14 11:28:57.009 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127)

[ProviderRetryThread] sending: com.cisco.cti.protocol.GetLineInfoCloseRequest {

sequenceNumber = 248

enumerationHandle = 2

}

17977: Jul 14 11:28:57.227 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received

Response: com.cisco.cti.protocol.GetLineInfoCloseResponse {

sequenceNumber = 248

}

17978: Jul 14 11:28:57.229 EDT %JTAPI-CTI-7-UNK:(P1-site1cue) cue_site1_p07(0,0)

refreshing lines: previous=1 current=1 created=0 removed=0

17979: Jul 14 11:28:57.229 EDT %JTAPI-CTI-7-UNK:(P1-site1cue) cue_site1_p06(0,0)

updating lines

17980: Jul 14 11:28:57.230 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127)

[ProviderRetryThread] sending: com.cisco.cti.protocol.DeviceGetLineInfoRequest {

sequenceNumber = 249

deviceName = cue_site1_p06

}

17981: Jul 14 11:28:57.233 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received

Response: com.cisco.cti.protocol.DeviceGetLineInfoResponse {

sequenceNumber = 249

enumerationHandle = 3

}

17982: Jul 14 11:28:57.235 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127)

[ProviderRetryThread] sending: com.cisco.cti.protocol.GetLineInfoFetchRequest {

sequenceNumber = 250

enumerationHandle = 3

count = 10

}

17983: Jul 14 11:28:57.260 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received

Response: com.cisco.cti.protocol.GetLineInfoFetchResponse {

sequenceNumber = 250

info = 1@[

com.cisco.cti.protocol.LineInfo {

name = 28006

permanentLineID = 294850253

}]

more = false

}

17984: Jul 14 11:28:57.262 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127)

[ProviderRetryThread] sending: com.cisco.cti.protocol.GetLineInfoCloseRequest {

sequenceNumber = 251

enumerationHandle = 3

}

17985: Jul 14 11:28:57.265 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received

Response: com.cisco.cti.protocol.GetLineInfoCloseResponse {

sequenceNumber = 251

}

17986: Jul 14 11:28:57.267 EDT %JTAPI-CTI-7-UNK:(P1-site1cue) cue_site1_p06(0,0)

refreshing lines: previous=1 current=1 created=0 removed=0

17987: Jul 14 11:28:57.268 EDT %JTAPI-CTI-7-UNK:(P1-site1cue) cue_site1_p05(0,0)

updating lines

17988: Jul 14 11:28:57.268 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127)

[ProviderRetryThread] sending: com.cisco.cti.protocol.DeviceGetLineInfoRequest {

sequenceNumber = 252

deviceName = cue_site1_p05

}

17989: Jul 14 11:28:57.271 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received

Response: com.cisco.cti.protocol.DeviceGetLineInfoResponse {

sequenceNumber = 252

enumerationHandle = 4

}

17990: Jul 14 11:28:57.273 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127)

[ProviderRetryThread] sending: com.cisco.cti.protocol.GetLineInfoFetchRequest {

sequenceNumber = 253

enumerationHandle = 4

count = 10

}

17991: Jul 14 11:28:57.309 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received

Response: com.cisco.cti.protocol.GetLineInfoFetchResponse {

sequenceNumber = 253

info = 1@[

com.cisco.cti.protocol.LineInfo {7.311 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127)

[ProviderRetryThread] sending: com.cisco.cti.protocol.GetLineInfoCloseRequest {

sequenceNumber = 254

enumerationHandle = 4

}

17993: Jul 14 11:28:57.314 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received

Response: com.cisco.cti.protocol.GetLineInfoCloseResponse {

sequenceNumber = 254

}

17994: Jul 14 11:28:57.316 EDT %JTAPI-CTI-7-UNK:(P1-site1cue) cue_site1_p05(0,0)

refreshing lines: previous=1 current=1 created=0 removed=0

17995: Jul 14 11:28:57.317 EDT %JTAPI-CTI-7-UNK:(P1-site1cue) cue_site1_p04(0,0)

updating lines

17996: Jul 14 11:28:57.318 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127)

[ProviderRetryThread] sending: com.cisco.cti.protocol.DeviceGetLineInfoRequest {

sequenceNumber = 255

deviceName = cue_site1_p04

}

17997: Jul 14 11:28:57.322 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received

Response: com.cisco.cti.protocol.DeviceGetLineInfoResponse {

sequenceNumber = 255

enumerationHandle = 5

}

17998: Jul 14 11:28:57.324 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127)

[ProviderRetryThread] sending: com.cisco.cti.protocol.GetLineInfoFetchRequest {

sequenceNumber = 256

enumerationHandle = 5

count = 10

}

17999: Jul 14 11:28:57.358 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received

Response: com.cisco.cti.protocol.GetLineInfoFetchResponse {

sequenceNumber = 256

info = 1@[

com.cisco.cti.protocol.LineInfo {

name = 28004

permanentLineID = 1897211172

}]

more = false

}

18000: Jul

enumerationHandle = 5

}

18001: Jul 14 11:28:57.363 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received

Response: com.cisco.cti.protocol.GetLineInfoCloseResponse {

sequenceNumber = 257

}

18002: Jul 14 11:28:57.364 EDT %JTAPI-CTI-7-UNK:(P1-site1cue) cue_site1_p04(0,0)

refreshing lines: previous=1 current=1 created=0 removed=0

18003: Jul 14 11:28:57.365 EDT %JTAPI-CTI-7-UNK:(P1-site1cue) cue_site1_p03(0,0)

updating lines

18004: Jul 14 11:28:57.366 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127)

[ProviderRetryThread] sending: com.cisco.cti.protocol.DeviceGetLineInfoRequest {

sequenceNumber = 258

deviceName = cue_site1_p03

}

18005: Jul 14 11:28:57.587 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received

Response: com.cisco.cti.protocol.DeviceGetLineInfoResponse {

sequenceNumber = 258

enumerationHandle = 6

}

18006: Jul 14 11:28:57.589 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127)

[ProviderRetryThread] sending: com.cisco.cti.protocol.GetLineInfoFetchRequest {

sequenceNumber = 259

enumerationHandle = 6

count = 10

}

18007: Jul 14 11:28:57.632 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received

Response: com.cisco.cti.protocol.GetLineInfoFetchResponse {

sequenceNumber = 259

info = 1@[

com.cisco.cti.protocol.LineInfo {

name = 28003

permanentLineID = 2109152574

}]

more = false

}

18008: Jul 14 11:28:57.634 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127)

[ProviderRetryThread] sending: com.cisco.cti.protocol.GetLineInfoCloseRequest {

sequenceNumber = 260

enumerationHandle = 6

}

18009: Jul 14 11:28:57.637 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received

Response: com.cisco.cti.protocol.GetLineInfoCloseResponse {

sequenceNumber = 260

}

18010: Jul 14 11:28:57.638 EDT %JTAPI-CTI-7-UNK:(P1-site1cue) cue_site1_p03(0,0)

refreshing lines: previous=1 current=1 created=0 removed=0

18011: Jul 14 11:28:57.639 EDT %JTAPI-CTI-7-UNK:(P1-site1cue) cue_site1_p02(0,0)

updating lines

18012: Jul 14 11:28:57.640 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127)

[ProviderRetryThread] sending: com.cisco.cti.protocol.DeviceGetLineInfoRequest {

sequenceNumber = 261

deviceName = cue_site1_p02

}

18013: Jul 14 11:28:57.645 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received

Response: com.cisco.cti.protocol.DeviceGetLineInfoResponse {

sequenceNumber = 261

enumerationHandle = 7

}

18014: Jul 14 11:28:57.646 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127)

[ProviderRetryThread] sending: com.cisco.cti.protocol.GetLineInfoFetchRequest {

sequenceNumber = 262

enumerationHandle = 7

count = 10

}

18015: Jul 14 11:28:57.681 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received

Response: com.cisco.cti.protocol.GetLineInfoFetchResponse {

sequenceNumber = 262

info = 1@[

com.cisco.cti.protocol.LineInfo {

name = 28002

permanentLineID = 1035863534

}]

more = false

}

18016: Jul 14 11:28:57.683 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127)

[ProviderRetryThread] sending: com.cisco.cti.protocol.GetLUNK:(P1-14.80.227.127)

received Response: com.cisco.cti.protocol.GetLineInfoCloseResponse {

sequenceNumber = 263

}

18018: Jul 14 11:28:57.687 EDT %JTAPI-CTI-7-UNK:(P1-site1cue) cue_site1_p02(0,0)

refreshing lines: previous=1 current=1 created=0 removed=0

18019: Jul 14 11:28:57.688 EDT %JTAPI-CTI-7-UNK:(P1-site1cue) cue_site1_p01(0,0)

updating lines

18020: Jul 14 11:28:57.689 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127)

[ProviderRetryThread] sending: com.cisco.cti.protocol.DeviceGetLineInfoRequest {

sequenceNumber = 264

deviceName = cue_site1_p01

}

18021: Jul 14 11:28:57.692 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received

Response: com.cisco.cti.protocol.DeviceGetLineInfoResponse {

sequenceNumber = 264

enumerationHandle = 8

}

18022: Jul 14 11:28:57.694 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127)

[ProviderRetryThread] sending: com.cisco.cti.protocol.GetLineInfoFetchRequest {

sequenceNumber = 265

enumerationHandle = 8

count = 10

}

18023: Jul 14 11:28:57.708 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received

Response: com.cisco.cti.protocol.GetLineInfoFetchResponse {

sequenceNumber = 265

info = 1@[

com.cisco.cti.protocol.LineInfo {

name = 28001

permanentLineID = 1084634008

}]

more = false

}

18024: Jul 14 11:28:57.710 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127)

[ProviderRetryThread] sending: com.cisco.cti.protocol.GetLineInfoCloseRequest {

sequenceNumber = 266

enumerationHandle = 8

}

18025: Jul 14 11:28:57.713 EDT %JTAPI-esponse:

com.cisco.cti.protocol.GetLineInfoCloseResponse {

sequenceNumber = 266

}

18026: Jul 14 11:28:57.716 EDT %JTAPI-CTI-7-UNK:(P1-site1cue) cue_site1_p01(0,0)

refreshing lines: previous=1 current=1 created=0 removed=0

18027: Jul 14 11:28:57.717 EDT %JTAPI-CTI-7-UNK:(P1-site1cue) CUE_SIte1_GMS(0,0)

updating lines

18028: Jul 14 11:28:57.718 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127)

[ProviderRetryThread] sending: com.cisco.cti.protocol.DeviceGetLineInfoRequest {

sequenceNumber = 267

deviceName = CUE_SIte1_GMS

}

18029: Jul 14 11:28:57.725 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received

Response: com.cisco.cti.protocol.DeviceGetLineInfoResponse {

sequenceNumber = 267

enumerationHandle = 9

}

18030: Jul 14 11:28:57.727 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127)

[ProviderRetryThread] sending: com.cisco.cti.protocol.GetLineInfoFetchRequest {

sequenceNumber = 268

enumerationHandle = 9

count = 10

}

18031: Jul 14 11:28:57.961 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received

Response: com.cisco.cti.protocol.GetLineInfoFetchResponse {

sequenceNumber = 268

info = 1@[

com.cisco.cti.protocol.LineInfo {

name = 28111

permanentLineID = 632514620

}]

more = false

}

18032: Jul 14 11:28:57.963 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127)

[ProviderRetryThread] sending: com.cisco.cti.protocol.GetLineInfoCloseRequest {

sequenceNumber = 269

enumerationHandle = 9

}

18033: Jul 14 11:28:57.966 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received

Response: com.cisco.cti.protocol.GetLineInfoCloseResponse {

sequenceNumber = 269

}

18034: Jul 14 11:28:57.967 EDT %JTAPI-CTI-7-UNK:(P1-site1cue) CUE_SIte1_GMS(0,0)

refreshing lines: previous=1 current=1 created=0 removed=0

18035: Jul 14 11:28:57.968 EDT %JTAPI-CTI-7-UNK:(P1-site1cue) CUE_Site1_AA(0,0)

updating lines

18036: Jul 14 11:28:57.969 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127)

[ProviderRetryThread] sending: com.cisco.cti.protocol.DeviceGetLineInfoRequest {

sequenceNumber = 270

deviceName = CUE_Site1_AA

}

18037: Jul 14 11:28:57.972 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received

Response: com.cisco.cti.protocol.DeviceGetLineInfoResponse {

sequenceNumber = 270

enumerationHandle = 10

}

18038: Jul 14 11:28:57.974 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127)

[ProviderRetryThread] sending: com.cisco.cti.protocol.GetLineInfoFetchRequest {

sequenceNumber = 271

enumerationHandle = 10

count = 10

}

18039: Jul 14 11:28:58.011 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received

Response: com.cisco.cti.protocol.GetLineInfoFetchResponse {

sequenceNumber = 271

info = 1@[

com.cisco.cti.protocol.LineInfo {

name = 28100

permanentLineID = 117519949

}]

more = false

}

18040: Jul 14 11:28:58.013 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127)

[ProviderRetryThread] sending: com.cisco.cti.protocol.GetLineInfoCloseRequest {

sequenceNumber = 272

enumerationHandle = 10

}

18041: Jul 14 11:28:58.018 EDT %JTAved Response:

com.cisco.cti.protocol.GetLineInfoCloseResponse {

sequenceNumber = 272

}

18042: Jul 14 11:28:58.019 EDT %JTAPI-CTI-7-UNK:(P1-site1cue) CUE_Site1_AA(0,0)

refreshing lines: previous=1 current=1 created=0 removed=0

18043: Jul 14 11:28:58.020 EDT %JTAPI-CTI-7-UNK:(P1-site1cue) CUE_Site1_VM(0,0)

updating lines

18044: Jul 14 11:28:58.021 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127)

[ProviderRetryThread] sending: com.cisco.cti.protocol.DeviceGetLineInfoRequest {

sequenceNumber = 273

deviceName = CUE_Site1_VM

}

18045: Jul 14 11:28:58.025 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received

Response: com.cisco.cti.protocol.DeviceGetLineInfoResponse {

sequenceNumber = 273

enumerationHandle = 11

}

18046: Jul 14 11:28:58.035 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127)

[ProviderRetryThread] sending: com.cisco.cti.protocol.GetLineInfoFetchRequest {

sequenceNumber = 274

enumerationHandle = 11

count = 10

}

18047: Jul 14 11:28:58.060 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received

Response: com.cisco.cti.protocol.GetLineInfoFetchResponse {

sequenceNumber = 274

info = 1@[

com.cisco.cti.protocol.LineInfo {

name = 28000

permanentLineID = 1978608865

}]

more = false

}

18048: Jul 14 11:28:58.061 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127)

[ProviderRetryThread] sending: com.cisco.cti.protocol.GetLineInfoCloseRequest {

sequenceNumber = 275

enumerationHandle = 11

}

18049: Jul 14 11:28:58.277 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227s=1 current=1

created=0 removed=0

18051: Jul 14 11:28:58.279 EDT %JTAPI-CTI-7-UNK:(P1-14.80.227.127) refreshing device

map: previous=11 current=11 created=0 removed=0

18052: Jul 14 11:28:58.280 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127)

[ProviderRetryThread] sending: com.cisco.cti.protocol.ProviderGetDeviceInfoRequest {

sequenceNumber = 276

deviceGroup = 3

enumerateRegisterableDevices = true

}

18053: Jul 14 11:28:58.283 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received

Response: com.cisco.cti.protocol.ProviderGetDeviceInfoResponse {

sequenceNumber = 276

enumerationHandle = 4

}

18054: Jul 14 11:28:58.285 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127)

[ProviderRetryThread] sending: com.cisco.cti.protocol.GetDeviceInfoFetchRequest {

sequenceNumber = 277

enumerationHandle = 4

count = 100

type = 2

}

18055: Jul 14 11:28:58.296 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received

Response: com.cisco.cti.protocol.GetDeviceInfoFetchResponse {

sequenceNumber = 277

info = null

more = false

}

18056: Jul 14 11:28:58.298 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127)

[ProviderRetryThread] sending: com.cisco.cti.protocol.GetDeviceInfoCloseRequest {

sequenceNumber = 278

enumerationHandle = 4

}

18057: Jul 14 11:28:58.507 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received

Response: com.cisco.cti.protocol.GetDeviceInfoCloseResponse {

sequenceNumber = 278

}

18058: Jul 14 11:28:58.508 EDT %JTAPI-MISC-7-UNK:Provider "(P1-site1cue)" changing

state to IN_SERVICE

18059: Jul 14 11:28:58.509 EDT %JTAPI-JTAPI-7-UNK:(P1-site1cue)[ProviderRetryThread]

(P1-site1cue) Request: getObservers

18060: Jul 14 11:28:58.510 EDT %JTAPI-JTAPI-7-UNK:(P1-site1cue) ProvInServiceEv [#684]

18061: Jul 14 11:28:58.511 EDT %JTAPI-JTAPIIMPL-7-UNK:

[com.cisco.wf.subsystems.jtapi.SubsystemJTAPI$ProviderObserver@107836e4]

ObserverProxy.queueEvents: queuing asynchronously

18062: Jul 14 11:28:58.511 EDT %JTAPI-MISC-7-UNK:ObserverThread

(com.cisco.wf.subsystems.jtapi.SubsystemJTAPI$ProviderObserver@107836e4):

queuing com.cisco.jtapi.JtapiProviderEventSet

18063: Jul 14 11:28:58.512 EDT %JTAPI-JTAPIIMPL-7-UNK:ObserverThread

(com.cisco.wf.subsystems.jtapi.SubsystemJTAPI$ProviderObserver@107836e4):

delivering JPES[1]

18064: Jul 14 11:28:58.513 EDT %JTAPI-JTAPIIMPL-7-UNK:

[com.cisco.wf.subsystems.jtapi.SubsystemJTAPI$ProviderObserver@107836e4]

ObserverProxy.deliverEvents()

18065: Jul 14 11:28:58.517 EDT %JTAPI-JTAPIIMPL-7-UNK:

[com.cisco.wf.subsystems.jtapi.SubsystemJTAPI$ProviderObserver@107836e4]

ObserverProxy.deliverEvents() completed

18066: Jul 14 11:28:58.522 EDT %JTAPI-CTI-7-UNK:(P1-14.80.227.127) reopening device

(P1-site1cue) CUE_SIte1_GMS(0,0)

18067: Jul 14 11:28:58.525 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127)

[ProviderRetryThread] sending: com.cisco.cti.protocol.DeviceOpenRequest {

sequenceNumber = 279

deviceName = CUE_SIte1_GMS

filter = com.cisco.cti.protocol.DeviceEventFilter {

deviceModeChanged = false

keyPressed = false

displayChanged = false

startTransmission = true

stopTransmission = true

startReception = true

stopReception = true

softKeyPressed = false

deviceData = true

}

disableAutoRecovery = false

}

18068: Jul 14 11:28:58.544 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127)

received Event: com.cisco.cti.protocol.DeviceRegisteredEvent {

eventSequence = 280

deviceInfo = com.cisco.cti.protocol.DeviceInfo {

name = CUE_SIte1_GMS

type = 73

allowsRegistration = true

}

loginAllowed = false

loginUserID =

controllable = true

reason = 0

}

18069: Jul 14 11:28:58.545 EDT %JTAPI-MISC-7-UNK:(P1-14.80.227.127) EventThread:

queuing com.cisco.cti.protocol.DeviceRegisteredEvent

18070: Jul 14 11:28:58.546 EDT %JTAPI-CTIIMPL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) EventThread

handling event com.cisco.cti.protocol.DeviceRegisteredEvent[280]

18071: Jul 14 11:28:58.546 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) Received

DeviceRegisteredEvent

18072: Jul 14 11:28:59.303 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received

Response: com.cisco.cti.protocol.DeviceOpenResponse {

sequenceNumber = 279

callManagerID = 16777227

deviceID = 33

}

18073: Jul 14 11:28:59.306 EDT %JTAPI-CTI-7-UNK:(P1-site1cue) DeviceMap:

opening device "CUE_SIte1_GMS"

18074: Jul 14 11:28:59.314 EDT %JTAPI-MISC-7-UNK:(P1-14.80.227.127)

DeviceLineUpdateThread: queuing com.cisco.cti.client.implementation.Device

18075: Jul 14 11:28:59.315 EDT %JTAPI-CTi.protocol.DeviceGetLineInfoRequest {

sequenceNumber = 280

deviceName = CUE_SIte1_GMS

}

18077: Jul 14 11:28:59.325 EDT %JTAPI-CTI-7-UNK:(P1-site1cue) CUE_SIte1_GMS(16777227,33)

reopening line 28111(0,0)

18078: Jul 14 11:28:59.328 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127)

[ProviderRetryThread] sending: com.cisco.cti.protocol.LineOpenRequest {

sequenceNumber = 281

deviceName = CUE_SIte1_GMS

lineName = 28111

filter = com.cisco.cti.protocol.LineEventFilter {

callStateChanged = true

dtmf = true

ring = false

toneChanged = false

globalCallHandleChanged = true

openReceiveChannel = false

partyInfoChanged = true

bExistingCallEvent = true

bNewCallEvent = true

bLineCfwdAllStatus = true

}

disableAutoRecovery = false

}

18079: Jul 14 11:28:59.305 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received

Event: com.cisco.cti.protocol.DeviceInServiceEvent {

eventSequence = 281

deviceCallManagerID = 16777227

deviceID = 33

}

18080: Jul 14 11:28:59.330 EDT %JTAPI-MISC-7-UNK:(P1-14.80.227.127) EventThread:

queuing com.cisco.cti.protocol.DeviceInServiceEvent

18081: Jul 14 11:28:59.331 EDT %JTAPI-CTIIMPL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) EventThread

handling event com.cisco.cti.protocol.DeviceInServiceEvent[281]

18082: Jul 14 11:28:59.332 EDT %JTAPI-JTAPIIMPL-7-UNK:(P1-site1cue) Terminal

"CUE_SIte1_GMS" in service

18083: Jul 14 11:28:59.333 EDT %JTAPI-JTAPI-7-UNK:(P1-site1cue) [CUE_SIte1_GMS]

CiscoTermInServiceEv [#685]

18084: Jul 14 11:28:59.334 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received

Response: com.cisco.cti.protocol.DeviceGetLineInfoResponse {

sequenceNumber = 280

enumerationHandle = 12

}

18085: Jul 14 11:28:59.336 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127)

[(P1-14.80.227.127) DeviceLineUpdateThread] sending:

com.cisco.cti.protocol.GetLineInfoFetchRequest {

sequenceNumber = 282

enumerationHandle = 12

count = 10

}

18086: Jul 14 11:28:59.362 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received

Response: com.cisco.cti.protocol.LineOpenResponse {

sequenceNumber = 281

callManagerID = 16777227

lineID = 33

}

18087: Jul 14 11:28:59.364 EDT %JTAPI-CTI-7-UNK:(P1-14.80.227.127) reopening device

(P1-site1cue) CUE_Site1_AA(0,0)

18088: Jul 14 11:28:59.367 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127)

[ProviderRetryThread] sending: com.cisco.cti.protocol.DeviceOpenRequest {

sequenceNumber = 283

deviceName = CUE_Site1_AA

filter = com.cisco.cti.protocol.DeviceEventFilter {

deviceModeChanged = false

keyPressed = false

featureButtonPressed = false

lampModeChanged = false

ringModeChanged = false

displayChanged = false

startTransmission = true

stopTransmission = true

startReception = true

stopReception = true

softKeyPressed = false

deviceData = true

}

dilse

}

18089: Jul 14 11:28:59.371 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received

Event: com.cisco.cti.protocol.LineInServiceEvent {

eventSequence = 282

lineCallManagerID = 16777227

lineID = 33

}

18090: Jul 14 11:28:59.371 EDT %JTAPI-MISC-7-UNK:(P1-14.80.227.127) EventThread:

queuing com.cisco.cti.protocol.LineInServiceEvent

18091: Jul 14 11:28:59.372 EDT %JTAPI-CTIIMPL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) EventThread

handling event com.cisco.cti.protocol.LineInServiceEvent[282]

18092: Jul 14 11:28:59.373 EDT %JTAPI-CTI-7-UNK:(P1-site1cue){Line:28111(16777227,33)}

LineInServiceEvent

18093: Jul 14 11:28:59.374 EDT %JTAPI-JTAPIIMPL-7-UNK:(P1-site1cue) Address "28111"

in service

18094: Jul 14 11:28:59.374 EDT %JTAPI-JTAPI-7-UNK:(P1-site1cue) [28111]

CiscoAddrInServiceEv [#686]

18095: Jul 14 11:28:59.375 EDT %JTAPI-JTAPIIMPL-7-UNK:

[com.cisco.wf.subsystems.jtapi.TAPIPortGroup$ServiceAddressObserver@6d8576e6]

ObserverProxy.queueEvents: queuing asynchronously

18096: Jul 14 11:28:59.376 EDT %JTAPI-MISC-7-UNK:ObserverThread

(com.cisco.wf.subsystems.jtapi.TAPIPortGroup$ServiceAddressObserver@6d8576e6):

queuing com.cisco.jtapi.JtapiAddressEventSet

18097: Jul 14 11:28:59.377 EDT %JTAPI-JTAPIIMPL-7-UNK:ObserverThread

(com.cisco.wf.subsystems.jtapi.TAPIPortGroup$ServiceAddressObserver@6d8576e6):

delivering JAES[1]

18098: Jul 14 11:28:59.378 EDT %JTAPI-JTAPIIMPL-7-UNK:

[com.cisco.wf.subsystems.jtapi.TAPIPortGroup$ServiceAddressObserver@6d8576e6]

ObserverProxy.deliverEvents()

18099: Jul 14 11:28:59.391 EDT %JTAPI-JTAPIIMPL-7-UNK:[com.cisco.wf.subsyscompleted

18100: Jul 14 11:28:59.403 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received

Response: com.cisco.cti.protocol.GetLineInfoFetchResponse {

sequenceNumber = 282

info = 1@[

com.cisco.cti.protocol.LineInfo {

name = 28111

permanentLineID = 632514620

}]

more = false

}

18101: Jul 14 11:28:59.405 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127)

[(P1-14.80.227.127) DeviceLineUpdateThread] sending:

com.cisco.cti.protocol.GetLineInfoCloseRequest {

sequenceNumber = 284

enumerationHandle = 12

}

18102: Jul 14 11:28:59.408 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received

Event: com.cisco.cti.protocol.DeviceRegisteredEvent {

eventSequence = 283

deviceInfo = com.cisco.cti.protocol.DeviceInfo {

name = CUE_Site1_AA

type = 73

allowsRegistration = true

}

loginAllowed = false

loginUserID =

controllable = true

reason = 0

}

18103: Jul 14 11:28:59.409 EDT %JTAPI-MISC-7-UNK:(P1-14.80.227.127) EventThread:

queuing com.cisco.cti.protocol.DeviceRegisteredEvent

18104: Jul 14 11:28:59.410 EDT %JTAPI-CTIIMPL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) EventThread

handling event com.cisco.cti.protocol.DeviceRegisteredEvent[283]

18105: Jul 14 11:28:59.411 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) Received

DeviceRegisteredEvent

18106: Jul 14 11:28:59.412 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received

Response: com.cisco.cti.protocol.DeviceOpenResponse {

sequenceNumber = 283

callManagerID = 16777227

deviceID = 34

}

18107: Jul 14 11:28:59.414 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received

Event: com.cisco.cti.protocol.DeviceInServiceEvent {

eventSequence = 284

deviceCallManagerID = 16777227

deviceID = 34

}

18108: Jul 14 11:28:59.416 EDT %JTAPI-CTI-7-UNK:(P1-site1cue) DeviceMap: opening

device "CUE_Site1_AA"

18109: Jul 14 11:28:59.417 EDT %JTAPI-MISC-7-UNK:(P1-14.80.227.127)

DeviceLineUpdateThread: queuing com.cisco.cti.client.implementation.Device

18110: Jul 14 11:28:59.418 EDT %JTAPI-CTI-7-UNK:(P1-site1cue) CUE_Site1_AA(16777227,34)

reopening line 28100(0,0)

18111: Jul 14 11:28:59.420 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127)

[ProviderRetryThread] sending: com.cisco.cti.protocol.LineOpenRequest {

sequenceNumber = 285

deviceName = CUE_Site1_AA

lineName = 28100

filter = com.cisco.cti.protocol.LineEventFilter {

callStateChanged = true

dtmf = true

ring = false

toneChanged = false

globalCallHandleChanged = true

openReceiveChannel = false

partyInfoChanged = true

bExistingCallEvent = true

bNewCallEvent = true

bLineCfwdAllStatus = true

}

disableAutoRecovery = false

}

18112: Jul 14 11:28:59.422 EDT %JTAPI-MISC-7-UNK:(P1-14.80.227.127) EventThread:

queuing com.cisco.cti.protocol.DeviceInServiceEvent

18113: Jul 14 11:28:59.423 EDT %JTAPI-CTIIMPL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) EventThread

handling event com.cisco.cti.proto

18115: Jul 14 11:28:59.425 EDT %JTAPI-JTAPI-7-UNK:(P1-site1cue) [CUE_Site1_AA]

CiscoTermInServiceEv [#687]

18116: Jul 14 11:28:59.428 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received

Response: com.cisco.cti.protocol.GetLineInfoCloseResponse {

sequenceNumber = 284

}

18117: Jul 14 11:28:59.429 EDT %JTAPI-CTI-7-UNK:(P1-site1cue) CUE_SIte1_GMS(16777227,33)

refreshing lines: previous=1 current=1 created=0 removed=0

18118: Jul 14 11:28:59.430 EDT %JTAPI-CTI-7-UNK:(P1-site1cue) CUE_Site1_AA(16777227,34)

updating lines

18119: Jul 14 11:28:59.431 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127)

[(P1-14.80.227.127) DeviceLineUpdateThread] sending:

com.cisco.cti.protocol.DeviceGetLineInfoRequest {

sequenceNumber = 286

deviceName = CUE_Site1_AA

}

18120: Jul 14 11:28:59.434 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received

Response: com.cisco.cti.protocol.LineOpenResponse {

sequenceNumber = 285

callManagerID = 16777227

lineID = 34

}

18121: Jul 14 11:28:59.436 EDT %JTAPI-CTI-7-UNK:(P1-14.80.227.127) reopening device

(P1-site1cue) cue_site1_p08(0,0)

18122: Jul 14 11:28:59.436 EDT %JTAPI-CTIIMPL-7-UNK:(P1-site1cue) cue_site1_p08(0,0)

Device is not Opened previously, not attempting to open

18123: Jul 14 11:28:59.437 EDT %JTAPI-CTI-7-UNK:(P1-14.80.227.127) reopening device

(P1-site1cue) CUE_Site1_VM(0,0)

18124: Jul 14 11:28:59.439 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127)

[ProviderRetryThread] sending: com.cisco.cti.protocol.DeviceOpenRequest {

sequenceNumber = 287

deviceName = CUE_Site1_VM

filter ssed = false

lampModeChanged = false

ringModeChanged = false

displayChanged = false

startTransmission = true

stopTransmission = true

startReception = true

stopReception = true

softKeyPressed = false

deviceData = true

}

disableAutoRecovery = false

}

18125: Jul 14 11:28:59.442 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received

Event: com.cisco.cti.protocol.LineInServiceEvent {

eventSequence = 285

lineCallManagerID = 16777227

lineID = 34

}

18126: Jul 14 11:28:59.443 EDT %JTAPI-MISC-7-UNK:(P1-14.80.227.127) EventThread:

queuing com.cisco.cti.protocol.LineInServiceEvent

18127: Jul 14 11:28:59.444 EDT %JTAPI-CTIIMPL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) EventThread

handling event com.cisco.cti.protocol.LineInServiceEvent[285]

18128: Jul 14 11:28:59.445 EDT %JTAPI-CTI-7-UNK:(P1-site1cue){Line:28100(16777227,34)}

LineInServiceEvent

18129: Jul 14 11:28:59.446 EDT %JTAPI-JTAPIIMPL-7-UNK:(P1-site1cue) Address "28100"

in service

18130: Jul 14 11:28:59.447 EDT %JTAPI-JTAPI-7-UNK:(P1-site1cue) [28100]

CiscoAddrInServiceEv [#688]

18131: Jul 14 11:28:59.448 EDT %JTAPI-JTAPIIMPL-7-UNK:

[com.cisco.wf.subsystems.jtapi.TAPIPortGroup$ServiceAddressObserver@3f0ab6e7]

ObserverProxy.queueEvents: queuing asynchronously

18132: Jul 14 11:28:59.448 EDT %JTAPI-MISC-7-UNK:ObserverThread

(com.cisco.wf.subsystems.jtapi.TAPIPortGroup$ServiceAddressObserver@3f0ab6e7):

queuing com.cisco.jtapi.JtapiAddressEventSet

18133: Jul 14 11:28:59.449 EDT %JTAPI-JTAPIIMPL-7-UNK:ObserverThread

(com.cisco.wf.subsystems.jtapi.TAPIPortGroup$ServiceAddressObserver@3f0ab6e7):

delivering JAES[1]

18134: Jul 14 11:28:59.450 EDT %JTAPI-JTAPIIMPL-7-UNK:

[com.cisco.wf.subsystems.jtapi.TAPIPortGroup$ServiceAddressObserver@3f0ab6e7]

ObserverProxy.deliverEvents()

18135: Jul 14 11:28:59.468 EDT %JTAPI-JTAPIIMPL-7-UNK:

[com.cisco.wf.subsystems.jtapi.TAPIPortGroup$ServiceAddressObserver@3f0ab6e7]

ObserverProxy.deliverEvents() completed

18136: Jul 14 11:28:59.475 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received

Response: com.cisco.cti.protocol.DeviceGetLineInfoResponse {

sequenceNumber = 286

enumerationHandle = 13

}

18137: Jul 14 11:28:59.476 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127)

[(P1-14.80.227.127) DeviceLineUpdateThread] sending:

com.cisco.cti.protocol.GetLineInfoFetchRequest {

sequenceNumber = 288

enumerationHandle = 13

count = 10

}

18138: Jul 14 11:28:59.481 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received

Event: com.cisco.cti.protocol.DeviceRegisteredEvent {

eventSequence = 286

deviceInfo = com.cisco.cti.protocol.DeviceInfo {

name = CUE_Site1_VM

type = 73

allowsRegistration = true

}

loginAllowed = false

loginUserID =

controllable = true

reason = 0

}

18139: Jul 14 11:28:59.482 EDT %JTAPI-MISC-7-UNK:(P1-14.80.227.127) EventThread:

queuing com.cisco.cti.protocol.DeviceRegisteredEvent

18140: Jul 14 11:28:59.483 EDT %JTAPI-CTIIMPL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) EventThread

handling event com.cisco.cti.protocol.DeviceRegisteredEvent[286]

18141: Jul 14 11:28:59.484 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) Received

DeviceRegisteredEvent

18142: Jul 14 11:28:59.705 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received

Response: com.cisco.cti.protocol.DeviceOpenResponse {

sequenceNumber = 287

callManagerID = 16777227

deviceID = 35

}

18143: Jul 14 11:28:59.707 EDT %JTAPI-CTI-7-UNK:(P1-site1cue) DeviceMap: opening

device "CUE_Site1_VM"

18144: Jul 14 11:28:59.708 EDT %JTAPI-MISC-7-UNK:(P1-14.80.227.127)

DeviceLineUpdateThread: queuing com.cisco.cti.client.implementation.Device

18145: Jul 14 11:28:59.709 EDT %JTAPI-CTI-7-UNK:(P1-site1cue) CUE_Site1_VM(16777227,35)

reopening line 28000(0,0)

18146: Jul 14 11:28:59.711 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127)

[ProviderRetryThread] sending: com.cisco.cti.protocol.LineOpenRequest {

sequenceNumber = 289

deviceName = CUE_Site1_VM

lineName = 28000

filter = com.cisco.cti.protocol.LineEventFilter {

callStateChanged = true

dtmf = true

ring = false

toneChanged = false

globalCallHandleChanged = true

openReceiveChannel = false

partyInfoChanged = true

bExistingCallEvent = true

bNewCallEvent = true

bLineCfwdAllStatus = true

}

disableAutoRecovery = false

}

18147: Jul 14 11:28:59.714 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received

Event: com.cisco.cti.protocol.DeviceInServiceEvent {

eventSequ

18149: Jul 14 11:28:59.716 EDT %JTAPI-CTIIMPL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) EventThread

handling event com.cisco.cti.protocol.DeviceInServiceEvent[287]

18150: Jul 14 11:28:59.718 EDT %JTAPI-JTAPIIMPL-7-UNK:(P1-site1cue) Terminal

"CUE_Site1_VM" in service

18151: Jul 14 11:28:59.718 EDT %JTAPI-JTAPI-7-UNK:(P1-site1cue) [CUE_Site1_VM]

CiscoTermInServiceEv [#689]

18152: Jul 14 11:28:59.720 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received

Response: com.cisco.cti.protocol.GetLineInfoFetchResponse {

sequenceNumber = 288

info = 1@[

com.cisco.cti.protocol.LineInfo {

name = 28100

permanentLineID = 117519949

}]

more = false

}

18153: Jul 14 11:28:59.722 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127)

[(P1-14.80.227.127) DeviceLineUpdateThread] sending:

com.cisco.cti.protocol.GetLineInfoCloseRequest {

sequenceNumber = 290

enumerationHandle = 13

}

18154: Jul 14 11:28:59.724 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received

Response: com.cisco.cti.protocol.LineOpenResponse {

sequenceNumber = 289

callManagerID = 16777227

lineID = 35

}

18155: Jul 14 11:28:59.726 EDT %JTAPI-CTI-7-UNK:(P1-14.80.227.127) reopening device

(P1-site1cue) cue_site1_p07(0,0)

18156: Jul 14 11:28:59.726 EDT %JTAPI-CTIIMPL-7-UNK:(P1-site1cue) cue_site1_p07(0,0)

Device is not Opened previously, not attempting to open

18157: Jul 14 11:28:59.727 EDT %JTAPI-CTI-7-UNK:(P1-14.80.227.127) reopening device

(P1-site1cue) cue_site1_p06(0,0)

18158: Jul 14 11:28:59.728 EDT %JTAPI-CTIIMPL-7-UNK:(P1-site1cue) cue_site1_p06(0,0)

Device is not Opened previously, not attempting to open

18159: Jul 14 11:28:59.728 EDT %JTAPI-CTI-7-UNK:(P1-14.80.227.127) reopening device

(P1-site1cue) cue_site1_p05(0,0)

18160: Jul 14 11:28:59.729 EDT %JTAPI-CTIIMPL-7-UNK:(P1-site1cue) cue_site1_p05(0,0)

Device is not Opened previously, not attempting to open

18161: Jul 14 11:28:59.729 EDT %JTAPI-CTI-7-UNK:(P1-14.80.227.127) reopening device

(P1-site1cue) cue_site1_p04(0,0)

18162: Jul 14 11:28:59.733 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127)

[ProviderRetryThread] sending: com.cisco.cti.protocol.DeviceRegisterDeviceRequest {

sequenceNumber = 291

deviceName = cue_site1_p04

ipAddr = 1802113708

rtpPortNumber = 16384

mediaSpecificationTimeout = 0

mediaCaps = 2@[

com.cisco.cti.protocol.MediaCapability {

payloadCapability = 4

maxFramesPerPacket = 30

bitRate = 1

},

com.cisco.cti.protocol.MediaCapability {

payloadCapability = 2

maxFramesPerPacket = 30

bitRate = 1

}]

filter = com.cisco.cti.protocol.DeviceEventFilter {

deviceModeChanged = false

keyPressed = false

featureButtonPressed = false

lampModeChanged = false

ringModeChanged = false

displayChanged = false

startTransmission = true

stopTransmission = true

startReception = true

stopReception = true

softKeyPressed = false

deviceData 163: Jul 14 11:28:59.737 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received

Event: com.cisco.cti.protocol.LineInServiceEvent {

eventSequence = 288

lineCallManagerID = 16777227

lineID = 35

}

18164: Jul 14 11:28:59.737 EDT %JTAPI-MISC-7-UNK:(P1-14.80.227.127) EventThread:

queuing com.cisco.cti.protocol.LineInServiceEvent

18165: Jul 14 11:28:59.739 EDT %JTAPI-CTIIMPL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) EventThread

handling event com.cisco.cti.protocol.LineInServiceEvent[288]

18166: Jul 14 11:28:59.739 EDT %JTAPI-CTI-7-UNK:(P1-site1cue){Line:28000(16777227,35)}

LineInServiceEvent

18167: Jul 14 11:28:59.740 EDT %JTAPI-JTAPIIMPL-7-UNK:(P1-site1cue) Address "28000" in

service

18168: Jul 14 11:28:59.741 EDT %JTAPI-JTAPI-7-UNK:(P1-site1cue) [28000]

CiscoAddrInServiceEv [#690]

18169: Jul 14 11:28:59.741 EDT %JTAPI-JTAPIIMPL-7-UNK:

[com.cisco.wf.subsystems.jtapi.TAPIPortGroup$ServiceAddressObserver@40b3b6e1]

ObserverProxy.queueEvents: queuing asynchronously

18170: Jul 14 11:28:59.742 EDT %JTAPI-MISC-7-UNK:ObserverThread

(com.cisco.wf.subsystems.jtapi.TAPIPortGroup$ServiceAddressObserver@40b3b6e1):

queuing com.cisco.jtapi.JtapiAddressEventSet

18171: Jul 14 11:28:59.744 EDT %JTAPI-JTAPIIMPL-7-UNK:ObserverThread

(com.cisco.wf.subsystems.jtapi.TAPIPortGroup$ServiceAddressObserver@40b3b6e1):

delivering JAES[1]

18172: Jul 14 11:28:59.744 EDT %JTAPI-JTAPIIMPL-7-UNK:

[com.cisco.wf.subsystems.jtapi.TAPIPortGroup$ServiceAddressObserver@40b3b6e1]

ObserverProxy.deliverEvents()

18173: Jul 14 11:28:59.760 EDT %JTAPI-JTAPIIMPL-7-UNK:

[com.cisco.wf.subsystems.jtapi.T

18174: Jul 14 11:28:59.768 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received

Response: com.cisco.cti.protocol.GetLineInfoCloseResponse {

sequenceNumber = 290

}

18175: Jul 14 11:28:59.769 EDT %JTAPI-CTI-7-UNK:(P1-site1cue) CUE_Site1_AA(16777227,34)

refreshing lines: previous=1 current=1 created=0 removed=0

18176: Jul 14 11:28:59.770 EDT %JTAPI-CTI-7-UNK:(P1-site1cue) CUE_Site1_VM(16777227,35)

updating lines

18177: Jul 14 11:28:59.771 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127)

[(P1-14.80.227.127) DeviceLineUpdateThread] sending:

com.cisco.cti.protocol.DeviceGetLineInfoRequest {

sequenceNumber = 292

deviceName = CUE_Site1_VM

}

18178: Jul 14 11:28:59.775 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received Event:

com.cisco.cti.protocol.DeviceRegisteredEvent {

eventSequence = 289

deviceInfo = com.cisco.cti.protocol.DeviceInfo {

name = cue_site1_p04

type = 72

allowsRegistration = true

}

loginAllowed = false

loginUserID =

controllable = true

reason = 0

}

18179: Jul 14 11:28:59.776 EDT %JTAPI-MISC-7-UNK:(P1-14.80.227.127) EventThread:

queuing com.cisco.cti.protocol.DeviceRegisteredEvent

18180: Jul 14 11:28:59.777 EDT %JTAPI-CTIIMPL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) EventThread

handling event com.cisco.cti.protocol.DeviceRegisteredEvent[289]

18181: Jul 14 11:28:59.778 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) Received

DeviceRegisteredEvent

18182: Jul 14 11:28:59.780 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received

Response: com.cisco.cti.protocol.DeviceRegisterDeviceResponse {

sequenceNumber = 291

callManagerID = 16777227

deviceID = 36

deviceInfo = com.cisco.cti.protocol.DeviceInfo {

name = cue_site1_p04

type = 72

allowsRegistration = true

}

}

18183: Jul 14 11:28:59.781 EDT %JTAPI-CTI-7-UNK:(P1-site1cue) DeviceMap: opening

device "cue_site1_p04"

18184: Jul 14 11:28:59.782 EDT %JTAPI-MISC-7-UNK:(P1-14.80.227.127)

DeviceLineUpdateThread: queuing com.cisco.cti.client.implementation.Device

18185: Jul 14 11:28:59.783 EDT %JTAPI-CTI-7-UNK:(P1-site1cue) cue_site1_p04(16777227,36)

reopening line 28004(0,0)

18186: Jul 14 11:28:59.785 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127)

[ProviderRetryThread] sending: com.cisco.cti.protocol.LineOpenRequest {

sequenceNumber = 293

deviceName = cue_site1_p04

lineName = 28004

filter = com.cisco.cti.protocol.LineEventFilter {

callStateChanged = true

dtmf = true

ring = false

toneChanged = false

globalCallHandleChanged = true

openReceiveChannel = false

partyInfoChanged = true

bExistingCallEvent = true

bNewCallEvent = true

bLineCfwdAllStatus = true

}

disableAutoRecovery = false

}

18187: Jul 14 11:28:59.789 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received

Event: com.cisco.cti.protocol.DeviceInServiceEvent {

eventSequence = 290

deviceCallManagerID = 16777227

deviceID cti.protocol.DeviceInServiceEvent

18189: Jul 14 11:28:59.790 EDT %JTAPI-CTIIMPL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) EventThread

handling event com.cisco.cti.protocol.DeviceInServiceEvent[290]

18190: Jul 14 11:28:59.791 EDT %JTAPI-JTAPIIMPL-7-UNK:(P1-site1cue) Terminal

"cue_site1_p04" in service

18191: Jul 14 11:28:59.792 EDT %JTAPI-JTAPI-7-UNK:(P1-site1cue) [cue_site1_p04]

CiscoTermInServiceEv [#691]

18192: Jul 14 11:28:59.794 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received

Response: com.cisco.cti.protocol.DeviceGetLineInfoResponse {

sequenceNumber = 292

enumerationHandle = 14

}

18193: Jul 14 11:28:59.796 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127)

[(P1-14.80.227.127) DeviceLineUpdateThread] sending:

com.cisco.cti.protocol.GetLineInfoFetchRequest {

sequenceNumber = 294

enumerationHandle = 14

count = 10

}

18194: Jul 14 11:28:59.799 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received

Response: com.cisco.cti.protocol.LineOpenResponse {

sequenceNumber = 293

callManagerID = 16777227

lineID = 36

}

18195: Jul 14 11:28:59.800 EDT %JTAPI-CTI-7-UNK:(P1-14.80.227.127) reopening

device (P1-site1cue) cue_site1_p03(0,0)

18196: Jul 14 11:28:59.803 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127)

[ProviderRetryThread] sending: com.cisco.cti.protocol.DeviceRegisterDeviceRequest {

sequenceNumber = 295

deviceName = cue_site1_p03

ipAddr = 1802113708

rtpPortNumber = 16386

mediaSpecificationTimeout = 0

mediaCaps = 2@[

com.cisco.cti.ability {

payloadCapability = 2

maxFramesPerPacket = 30

bitRate = 1

}]

filter = com.cisco.cti.protocol.DeviceEventFilter {

deviceModeChanged = false

keyPressed = false

featureButtonPressed = false

lampModeChanged = false

ringModeChanged = false

displayChanged = false

startTransmission = true

stopTransmission = true

startReception = true

stopReception = true

softKeyPressed = false

deviceData = true

}

disableAutoRecovery = false

}

18197: Jul 14 11:28:59.807 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received

Event: com.cisco.cti.protocol.LineInServiceEvent {

eventSequence = 291

lineCallManagerID = 16777227

lineID = 36

}

18198: Jul 14 11:28:59.808 EDT %JTAPI-MISC-7-UNK:(P1-14.80.227.127) EventThread:

queuing com.cisco.cti.protocol.LineInServiceEvent

18199: Jul 14 11:28:59.809 EDT %JTAPI-CTIIMPL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) EventThread

handling event com.cisco.cti.protocol.LineInServiceEvent[291]

18200: Jul 14 11:28:59.810 EDT %JTAPI-CTI-7-UNK:(P1-site1cue){Line:28004(16777227,36)}

LineInServiceEvent

18201: Jul 14 11:28:59.810 EDT %JTAPI-JTAPIIMPL-7-UNK:(P1-site1cue) Address "28004"

in service

18202: Jul 14 11:28:59.811 EDT %JTAPI-JTAPI-7-UNK:(P1-site1cue) [28004]

CiscoAddrInServiceEv [#692]

18203: Jul 14 11:28:59.812 EDT %JTAPI-JTAPIIMPL-7-UNK:

[com.cisco.wf.subsystems.jtapi.TAPIPortGroup$ServiceAddressObserver@3928f6e1]

ObserverProxy.queueEvents: queuing asynchronously

18204: Jul 14 11:28:59.812 EDT %JTAPI-MISC-7-UNK:ObserverThread

(com.cisco.wf.subsystems.jtapi.TAPIPortGroup$ServiceAddressObserver@3928f6e1):

queuing com.cisco.jtapi.JtapiAddressEventSet

18205: Jul 14 11:28:59.813 EDT %JTAPI-JTAPIIMPL-7-UNK:ObserverThread

(com.cisco.wf.subsystems.jtapi.TAPIPortGroup$ServiceAddressObserver@3928f6e1):

delivering JAES[1]

18206: Jul 14 11:28:59.814 EDT %JTAPI-JTAPIIMPL-7-UNK:

[com.cisco.wf.subsystems.jtapi.TAPIPortGroup$ServiceAddressObserver@3928f6e1]

ObserverProxy.deliverEvents()

18207: Jul 14 11:28:59.948 EDT %JTAPI-JTAPIIMPL-7-UNK:

[com.cisco.wf.subsystems.jtapi.TAPIPortGroup$ServiceAddressObserver@3928f6e1]

ObserverProxy.deliverEvents() completed

18208: Jul 14 11:29:00.057 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received

Response: com.cisco.cti.protocol.GetLineInfoFetchResponse {

sequenceNumber = 294

info = 1@[

com.cisco.cti.protocol.LineInfo {

name = 28000

permanentLineID = 1978608865

}]

more = false

}

18209: Jul 14 11:29:00.059 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127)

[(P1-14.80.227.127) DeviceLineUpdateThread] sending:

com.cisco.cti.protocol.GetLineInfoCloseRequest {

sequenceNumber = 296

enumerationHandle = 14

}

18210: Jul 14 11:29:00.062 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received

Event: com.cisco.cti.protocol.DeviceRegisteredEvent {

eventSequence = 292

deviceInfo = com.cisco.cti.protocol.DeviceInfo {

name = cue_site1_p03

type = 72

owsRegistration = true

}

loginAllowed = false

loginUserID =

controllable = true

reason = 0

}

18211: Jul 14 11:29:00.063 EDT %JTAPI-MISC-7-UNK:(P1-14.80.227.127) EventThread:

queuing com.cisco.cti.protocol.DeviceRegisteredEvent

18212: Jul 14 11:29:00.064 EDT %JTAPI-CTIIMPL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) EventThread

handling event com.cisco.cti.protocol.DeviceRegisteredEvent[292]

18213: Jul 14 11:29:00.065 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) Received

DeviceRegisteredEvent

18214: Jul 14 11:29:00.067 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received

Response: com.cisco.cti.protocol.DeviceRegisterDeviceResponse {

sequenceNumber = 295

callManagerID = 16777227

deviceID = 37

deviceInfo = com.cisco.cti.protocol.DeviceInfo {

name = cue_site1_p03

type = 72

allowsRegistration = true

}

}

18215: Jul 14 11:29:00.068 EDT %JTAPI-CTI-7-UNK:(P1-site1cue) DeviceMap: opening

device "cue_site1_p03"

18216: Jul 14 11:29:00.069 EDT %JTAPI-MISC-7-UNK:(P1-14.80.227.127)

DeviceLineUpdateThread: queuing com.cisco.cti.client.implementation.Device

18217: Jul 14 11:29:00.070 EDT %JTAPI-CTI-7-UNK:(P1-site1cue) cue_site1_p03

(16777227,37) reopening line 28003(0,0)

18218: Jul 14 11:29:00.072 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127)

[ProviderRetryThread] sending: com.cisco.cti.protocol.LineOpenRequest {

sequenceNumber = 297

deviceName = cue_site1_p03

lineName = 28003

filter = com.cisco.cti.protocol.LineEventFilter {

callS

partyInfoChanged = true

bExistingCallEvent = true

bNewCallEvent = true

bLineCfwdAllStatus = true

}

disableAutoRecovery = false

}

18219: Jul 14 11:29:00.096 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received

Event: com.cisco.cti.protocol.DeviceInServiceEvent {

eventSequence = 293

deviceCallManagerID = 16777227

deviceID = 37

}

18220: Jul 14 11:29:00.097 EDT %JTAPI-MISC-7-UNK:(P1-14.80.227.127) EventThread:

queuing com.cisco.cti.protocol.DeviceInServiceEvent

18221: Jul 14 11:29:00.098 EDT %JTAPI-CTIIMPL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) EventThread

handling event com.cisco.cti.protocol.DeviceInServiceEvent[293]

18222: Jul 14 11:29:00.098 EDT %JTAPI-JTAPIIMPL-7-UNK:(P1-site1cue) Terminal

"cue_site1_p03" in service

18223: Jul 14 11:29:00.099 EDT %JTAPI-JTAPI-7-UNK:(P1-site1cue) [cue_site1_p03]

CiscoTermInServiceEv [#693]

18224: Jul 14 11:29:00.101 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received

Response: com.cisco.cti.protocol.GetLineInfoCloseResponse {

sequenceNumber = 296

}

18225: Jul 14 11:29:00.102 EDT %JTAPI-CTI-7-UNK:(P1-site1cue) CUE_Site1_VM(16777227,35)

refreshing lines: previous=1 current=1 created=0 removed=0

18226: Jul 14 11:29:00.103 EDT %JTAPI-CTI-7-UNK:(P1-site1cue) cue_site1_p04(16777227,36)

updating lines

18227: Jul 14 11:29:00.104 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127)

[(P1-14.80.227.127) DeviceLineUpdateThread] sending:

com.cisco.cti.protocol.DeviceGetLineInfoRequest {

sequenceNumber = 298

deviceName = cue_site1_p04

}

18228: Jul 14 11:29:00.107 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received

Response: com.cisco.cti.protocol.LineOpenResponse {

sequenceNumber = 297

callManagerID = 16777227

lineID = 37

}

18229: Jul 14 11:29:00.108 EDT %JTAPI-CTI-7-UNK:(P1-14.80.227.127) reopening device

(P1-site1cue) cue_site1_p02(0,0)

18230: Jul 14 11:29:00.112 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127)

[ProviderRetryThread] sending: com.cisco.cti.protocol.DeviceRegisterDeviceRequest {

sequenceNumber = 299

deviceName = cue_site1_p02

ipAddr = 1802113708

rtpPortNumber = 16388

mediaSpecificationTimeout = 0

mediaCaps = 2@[

com.cisco.cti.protocol.MediaCapability {

payloadCapability = 4

maxFramesPerPacket = 30

bitRate = 1

},

com.cisco.cti.protocol.MediaCapability {

payloadCapability = 2

maxFramesPerPacket = 30

bitRate = 1

}]

filter = com.cisco.cti.protocol.DeviceEventFilter {

deviceModeChanged = false

keyPressed = false

featureButtonPressed = false

lampModeChanged = false

ringModeChanged = false

displayChanged = false

startTransmission = true

stopTransmission = true

startReception = true

stopReception = true

softKeyPressed = false

deviceData = true

}

disableAutoRecovery = false

}

18231: Jul 14 11:29:00.116 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-1 294

lineCallManagerID = 16777227

lineID = 37

}

18232: Jul 14 11:29:00.117 EDT %JTAPI-MISC-7-UNK:(P1-14.80.227.127) EventThread:

queuing com.cisco.cti.protocol.LineInServiceEvent

18233: Jul 14 11:29:00.118 EDT %JTAPI-CTIIMPL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) EventThread

handling event com.cisco.cti.protocol.LineInServiceEvent[294]

18234: Jul 14 11:29:00.119 EDT %JTAPI-CTI-7-UNK:(P1-site1cue){Line:28003(16777227,37)}

LineInServiceEvent

18235: Jul 14 11:29:00.120 EDT %JTAPI-JTAPIIMPL-7-UNK:(P1-site1cue) Address "28003"

in service

18236: Jul 14 11:29:00.120 EDT %JTAPI-JTAPI-7-UNK:(P1-site1cue) [28003]

CiscoAddrInServiceEv [#694]

18237: Jul 14 11:29:00.121 EDT %JTAPI-JTAPIIMPL-7-UNK:

[com.cisco.wf.subsystems.jtapi.TAPIPortGroup$ServiceAddressObserver@2f3a76e1]

ObserverProxy.queueEvents: queuing asynchronously

18238: Jul 14 11:29:00.122 EDT %JTAPI-MISC-7-UNK:ObserverThread

(com.cisco.wf.subsystems.jtapi.TAPIPortGroup$ServiceAddressObserver@2f3a76e1):

queuing com.cisco.jtapi.JtapiAddressEventSet

18239: Jul 14 11:29:00.123 EDT %JTAPI-JTAPIIMPL-7-UNK:ObserverThread

(com.cisco.wf.subsystems.jtapi.TAPIPortGroup$ServiceAddressObserver@2f3a76e1):

delivering JAES[1]

18240: Jul 14 11:29:00.123 EDT %JTAPI-JTAPIIMPL-7-UNK:

[com.cisco.wf.subsystems.jtapi.TAPIPortGroup$ServiceAddressObserver@2f3a76e1]

ObserverProxy.deliverEvents()

18241: Jul 14 11:29:00.139 EDT %JTAPI-JTAPIIMPL-7-UNK:

[com.cisco.wf.subsystems.jtapi.TAPIPortGroup$ServiceAddressObserver@2f3a76e1]

ObserverProxy.deliverEvents() completed

18242: Jul 14 11:29:00.141 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227ceNumber = 298

enumerationHandle = 15

}

18243: Jul 14 11:29:00.142 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127)

[(P1-14.80.227.127) DeviceLineUpdateThread] sending:

com.cisco.cti.protocol.GetLineInfoFetchRequest {

sequenceNumber = 300

enumerationHandle = 15

count = 10

}

18244: Jul 14 11:29:00.147 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received

Event: com.cisco.cti.protocol.DeviceRegisteredEvent {

eventSequence = 295

deviceInfo = com.cisco.cti.protocol.DeviceInfo {

name = cue_site1_p02

type = 72

allowsRegistration = true

}

loginAllowed = false

loginUserID =

controllable = true

reason = 0

}

18245: Jul 14 11:29:00.147 EDT %JTAPI-MISC-7-UNK:(P1-14.80.227.127) EventThread:

queuing com.cisco.cti.protocol.DeviceRegisteredEvent

18246: Jul 14 11:29:00.148 EDT %JTAPI-CTIIMPL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) EventThread

handling event com.cisco.cti.protocol.DeviceRegisteredEvent[295]

18247: Jul 14 11:29:00.149 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) Received

DeviceRegisteredEvent

18248: Jul 14 11:29:00.151 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received

Response: com.cisco.cti.protocol.DeviceRegisterDeviceResponse {

sequenceNumber = 299

callManagerID = 16777227

deviceID = 38

deviceInfo = com.cisco.cti.protocol.DeviceInfo {

name = cue_site1_p02

type = 72

allowsRegistration = true

}

}

18249: Jul 14 11:29:00.152 EDT %JTAPI-CTI-7-UNK:(P1-site1cue) DeviceMap: opening

device "cue_site1_p02"

18250: Jul 14 11:29:00.154 EDT %JTAPI-MISC-7-UNK:(P1-14.80.227.127)

DeviceLineUpdateThread: queuing com.cisco.cti.client.implementation.Device

18251: Jul 14 11:29:00.155 EDT %JTAPI-CTI-7-UNK:(P1-site1cue) cue_site1_p02(16777227,38)

reopening line 28002(0,0)

18252: Jul 14 11:29:00.157 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127)

[ProviderRetryThread] sending: com.cisco.cti.protocol.LineOpenRequest {

sequenceNumber = 301

deviceName = cue_site1_p02

lineName = 28002

filter = com.cisco.cti.protocol.LineEventFilter {

callStateChanged = true

dtmf = true

ring = false

toneChanged = false

globalCallHandleChanged = true

openReceiveChannel = false

partyInfoChanged = true

bExistingCallEvent = true

bNewCallEvent = true

bLineCfwdAllStatus = true

}

disableAutoRecovery = false

}

18253: Jul 14 11:29:00.161 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received

Event: com.cisco.cti.protocol.DeviceInServiceEvent {

eventSequence = 296

deviceCallManagerID = 16777227

deviceID = 38

}

18254: Jul 14 11:29:00.161 EDT %JTAPI-MISC-7-UNK:(P1-14.80.227.127) EventThread:

queuing com.cisco.cti.protocol.DeviceInServiceEvent

18255: Jul 14 11:29:00.162 EDT %JTAPI-CTIIMPL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) EventThread

handling event com.cisco.cti.protocol.DeviceInServiceEvent[296]

18256: Jul 14 11:29:00.163 EDT %JTAPI-JTAPIIMPL-7-UNKscoTermInServiceEv [#695]

18258: Jul 14 11:29:00.166 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received

Response: com.cisco.cti.protocol.GetLineInfoFetchResponse {

sequenceNumber = 300

info = 1@[

com.cisco.cti.protocol.LineInfo {

name = 28004

permanentLineID = 1897211172

}]

more = false

}

18259: Jul 14 11:29:00.188 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127)

[(P1-14.80.227.127) DeviceLineUpdateThread] sending:

com.cisco.cti.protocol.GetLineInfoCloseRequest {

sequenceNumber = 302

enumerationHandle = 15

}

18260: Jul 14 11:29:00.192 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received

Response: com.cisco.cti.protocol.LineOpenResponse {

sequenceNumber = 301

callManagerID = 16777227

lineID = 38

}

18261: Jul 14 11:29:00.193 EDT %JTAPI-CTI-7-UNK:(P1-14.80.227.127) reopening

device (P1-site1cue) cue_site1_p01(0,0)

18262: Jul 14 11:29:00.197 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127)

[ProviderRetryThread] sending: com.cisco.cti.protocol.DeviceRegisterDeviceRequest {

sequenceNumber = 303

deviceName = cue_site1_p01

ipAddr = 1802113708

rtpPortNumber = 16390

mediaSpecificationTimeout = 0

mediaCaps = 2@[

com.cisco.cti.protocol.MediaCapability {

payloadCapability = 4

maxFramesPerPacket = 30

bitRate = 1

},

com.cisco.cti.protocol.MediaCapability {

payloadCapability = 2

maxFramesPerPacket = 30

bitRate = 1

}]

filter false

featureButtonPressed = false

lampModeChanged = false

ringModeChanged = false

displayChanged = false

startTransmission = true

stopTransmission = true

startReception = true

stopReception = true

softKeyPressed = false

deviceData = true

}

disableAutoRecovery = false

}

18263: Jul 14 11:29:00.202 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received

Event: com.cisco.cti.protocol.LineInServiceEvent {

eventSequence = 297

lineCallManagerID = 16777227

lineID = 38

}

18264: Jul 14 11:29:00.202 EDT %JTAPI-MISC-7-UNK:(P1-14.80.227.127) EventThread:

queuing com.cisco.cti.protocol.LineInServiceEvent

18265: Jul 14 11:29:00.204 EDT %JTAPI-CTIIMPL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) EventThread

handling event com.cisco.cti.protocol.LineInServiceEvent[297]

18266: Jul 14 11:29:00.204 EDT %JTAPI-CTI-7-UNK:(P1-site1cue){Line:28002(16777227,38)}

LineInServiceEvent

18267: Jul 14 11:29:00.205 EDT %JTAPI-JTAPIIMPL-7-UNK:(P1-site1cue) Address "28002"

in service

18268: Jul 14 11:29:00.206 EDT %JTAPI-JTAPI-7-UNK:(P1-site1cue) [28002]

CiscoAddrInServiceEv [#696]

18269: Jul 14 11:29:00.207 EDT %JTAPI-JTAPIIMPL-7-UNK:

[com.cisco.wf.subsystems.jtapi.TAPIPortGroup$ServiceAddressObserver@6d4a36e0]

ObserverProxy.queueEvents: queuing asynchronously

18270: Jul 14 11:29:00.207 EDT %JTAPI-MISC-7-UNK:ObserverThread

(com.cisco.wf.subsystems.jtapi.TAPIPortGroup$ServiceAddressObserver@6d4a36e0):

queuing com.cisco.jtapi.JtapiAddressEventSet

18271: Jul 14 11:29:00.208 EDT %JTAPI-JTAPIIMPL-7-UNK:ObserverThread

(com.cisco.wf.subsystems.jtapi.TAPIPortGroup$ServiceAddressObserver@6d4a36e0):

delivering JAES[1]

18272: Jul 14 11:29:00.209 EDT %JTAPI-JTAPIIMPL-7-UNK:

[com.cisco.wf.subsystems.jtapi.TAPIPortGroup$ServiceAddressObserver@6d4a36e0]

ObserverProxy.deliverEvents()

18273: Jul 14 11:29:00.218 EDT %JTAPI-JTAPIIMPL-7-UNK:

[com.cisco.wf.subsystems.jtapi.TAPIPortGroup$ServiceAddressObserver@6d4a36e0]

ObserverProxy.deliverEvents() completed

18274: Jul 14 11:29:00.220 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received

Response: com.cisco.cti.protocol.GetLineInfoCloseResponse {

sequenceNumber = 302

}

18275: Jul 14 11:29:00.222 EDT %JTAPI-CTI-7-UNK:(P1-site1cue) cue_site1_p04(16777227,36)

refreshing lines: previous=1 current=1 created=0 removed=0

18276: Jul 14 11:29:00.223 EDT %JTAPI-CTI-7-UNK:(P1-site1cue) cue_site1_p03(16777227,37)

updating lines

18277: Jul 14 11:29:00.224 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127)

[(P1-14.80.227.127) DeviceLineUpdateThread] sending:

com.cisco.cti.protocol.DeviceGetLineInfoRequest {

sequenceNumber = 304

deviceName = cue_site1_p03

}

18278: Jul 14 11:29:00.231 EDT %JTAPI-JTAPI-7-UNK:(P1-site1cue)[Thread-37][28002]Request:

setMessageWaiting ( 2104,true )

18279: Jul 14 11:29:00.232 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) [Thread-37]

sending: com.cisco.cti.protocol.LineSetMessageWaitingRequest {

sequenceNumber = 305

lineCallManagerID = 16777227

lineID = 38

lineName = 2104

lampMode = 2

}

1828PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received Event:

com.cisco.cti.protocol.DeviceRegisteredEvent {

eventSequence = 298

deviceInfo = com.cisco.cti.protocol.DeviceInfo {

name = cue_site1_p01

type = 72

allowsRegistration = true

}

loginAllowed = false

loginUserID =

controllable = true

reason = 0

}

18281: Jul 14 11:29:00.237 EDT %JTAPI-MISC-7-UNK:(P1-14.80.227.127) EventThread:

queuing com.cisco.cti.protocol.DeviceRegisteredEvent

18282: Jul 14 11:29:00.238 EDT %JTAPI-CTIIMPL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) EventThread

handling event com.cisco.cti.protocol.DeviceRegisteredEvent[298]

18283: Jul 14 11:29:00.238 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) Received

DeviceRegisteredEvent

18284: Jul 14 11:29:00.240 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received

Response: com.cisco.cti.protocol.DeviceRegisterDeviceResponse {

sequenceNumber = 303

callManagerID = 16777227

deviceID = 39

deviceInfo = com.cisco.cti.protocol.DeviceInfo {

name = cue_site1_p01

type = 72

allowsRegistration = true

}

}

18285: Jul 14 11:29:00.242 EDT %JTAPI-CTI-7-UNK:(P1-site1cue) DeviceMap: opening

device "cue_site1_p01"

18286: Jul 14 11:29:00.242 EDT %JTAPI-MISC-7-UNK:(P1-14.80.227.127)

DeviceLineUpdateThread: queuing com.cisco.cti.client.implementation.Device

18287: Jul 14 11:29:00.244 EDT %JTAPI-CTI-7-UNK:(P1-site1cue) cue_site1_p01(16777227,39)

reopening line 28001(0,0)

18288: Jul 14 11:29:00.246 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.

sequenceNumber = 306

deviceName = cue_site1_p01

lineName = 28001

filter = com.cisco.cti.protocol.LineEventFilter {

callStateChanged = true

dtmf = true

ring = false

toneChanged = false

globalCallHandleChanged = true

openReceiveChannel = false

partyInfoChanged = true

bExistingCallEvent = true

bNewCallEvent = true

bLineCfwdAllStatus = true

}

disableAutoRecovery = false

}

18289: Jul 14 11:29:00.249 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received Event:

com.cisco.cti.protocol.DeviceInServiceEvent {

eventSequence = 299

deviceCallManagerID = 16777227

deviceID = 39

}

18290: Jul 14 11:29:00.250 EDT %JTAPI-MISC-7-UNK:(P1-14.80.227.127) EventThread:

queuing com.cisco.cti.protocol.DeviceInServiceEvent

18291: Jul 14 11:29:00.251 EDT %JTAPI-CTIIMPL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) EventThread

handling event com.cisco.cti.protocol.DeviceInServiceEvent[299]

18292: Jul 14 11:29:00.252 EDT %JTAPI-JTAPIIMPL-7-UNK:(P1-site1cue) Terminal

"cue_site1_p01" in service

18293: Jul 14 11:29:00.253 EDT %JTAPI-JTAPI-7-UNK:(P1-site1cue) [cue_site1_p01]

CiscoTermInServiceEv [#697]

18294: Jul 14 11:29:00.255 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received

Response: com.cisco.cti.protocol.DeviceGetLineInfoResponse {

sequenceNumber = 304

enumerationHandle = 16

}

18295: Jul 14 11:29:00.268 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127)

[(P1-14.80.227.127) DeviceLineUpdateThread] sending:

com.cisco.cti.protocol.GetLineInfoFetchRequest {

sequenceNumber = 307

enumerationHandle = 16

count = 10

}

18296: Jul 14 11:29:00.271 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received

Response: com.cisco.cti.protocol.LineSetMessageWaitingResponse {

sequenceNumber = 305

}

18297: Jul 14 11:29:00.290 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received

Response: com.cisco.cti.protocol.LineOpenResponse {

sequenceNumber = 306

callManagerID = 16777227

lineID = 39

}

18298: Jul 14 11:29:00.291 EDT %JTAPI-MISC-7-UNK:(P1-14.80.227.127)

ProviderRetryThread stopping retries

18299: Jul 14 11:29:00.292 EDT %JTAPI-MISC-7-UNK:(P1-14.80.227.127)

ProviderRetryThread waiting until notified

18300: Jul 14 11:29:00.294 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received

Event: com.cisco.cti.protocol.LineInServiceEvent {

eventSequence = 300

lineCallManagerID = 16777227

lineID = 39

}

18301: Jul 14 11:29:00.294 EDT %JTAPI-MISC-7-UNK:(P1-14.80.227.127) EventThread:

queuing com.cisco.cti.protocol.LineInServiceEvent

18302: Jul 14 11:29:00.295 EDT %JTAPI-CTIIMPL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) EventThread

handling event com.cisco.cti.protocol.LineInServiceEvent[300]

18303: Jul 14 11:29:00.296 EDT %JTAPI-CTI-7-UNK:(P1-site1cue){Line:28001(16777227,39)}

LineInServiceEvent

18304: Jul 14 11:29:00.297 EDT %JTAPI-JTAPIIMPL-7-UNK:(P1-site1cue) Address "28001"

in service

18305: Jul 14 11:29:00.298 EDT %JTAPI-JTAPI-7-UNK:(P1-site1cue) [28001]

CiscoDT %JTAPI-MISC-7-UNK:ObserverThread

(com.cisco.wf.subsystems.jtapi.TAPIPortGroup$ServiceAddressObserver@324e36e0):

queuing com.cisco.jtapi.JtapiAddressEventSet

18308: Jul 14 11:29:00.300 EDT %JTAPI-JTAPIIMPL-7-UNK:ObserverThread

(com.cisco.wf.subsystems.jtapi.TAPIPortGroup$ServiceAddressObserver@324e36e0):

delivering JAES[1]

18309: Jul 14 11:29:00.301 EDT %JTAPI-JTAPIIMPL-7-UNK:

[com.cisco.wf.subsystems.jtapi.TAPIPortGroup$ServiceAddressObserver@324e36e0]

ObserverProxy.deliverEvents()

18310: Jul 14 11:29:00.327 EDT %JTAPI-JTAPIIMPL-7-UNK:

[com.cisco.wf.subsystems.jtapi.TAPIPortGroup$ServiceAddressObserver@324e36e0]

ObserverProxy.deliverEvents() completed

18311: Jul 14 11:29:00.376 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received

Response: com.cisco.cti.protocol.GetLineInfoFetchResponse {

sequenceNumber = 307

info = 1@[

com.cisco.cti.protocol.LineInfo {

name = 28003

permanentLineID = 2109152574

}]

more = false

}

18312: Jul 14 11:29:00.377 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127)

[(P1-14.80.227.127) DeviceLineUpdateThread] sending:

com.cisco.cti.protocol.GetLineInfoCloseRequest {

sequenceNumber = 308

enumerationHandle = 16

}

18313: Jul 14 11:29:00.381 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received

Response: com.cisco.cti.protocol.GetLineInfoCloseResponse {

sequenceNumber = 308

}

18314: Jul 14 11:29:00.382 EDT %JTAPI-CTI-7-UNK:(P1-site1cue) cue_site1_p03(16777227,37)

refreshing lines: previous=1 current=1 created=0 removed=0

18315: Jul 14 11:29:00.383 EDT %JTAPI-CTI-7-UNK EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:

(P1-14.80.227.127) [(P1-14.80.227.127) DeviceLineUpdateThread] sending:

com.cisco.cti.protocol.DeviceGetLineInfoRequest {

sequenceNumber = 309

deviceName = cue_site1_p02

}

18317: Jul 14 11:29:00.387 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received

Response: com.cisco.cti.protocol.DeviceGetLineInfoResponse {

sequenceNumber = 309

enumerationHandle = 17

}

18318: Jul 14 11:29:00.389 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127)

[(P1-14.80.227.127) DeviceLineUpdateThread] sending:

com.cisco.cti.protocol.GetLineInfoFetchRequest {

sequenceNumber = 310

enumerationHandle = 17

count = 10

}

18319: Jul 14 11:29:00.397 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received

Response: com.cisco.cti.protocol.GetLineInfoFetchResponse {

sequenceNumber = 310

info = 1@[

com.cisco.cti.protocol.LineInfo {

name = 28002

permanentLineID = 1035863534

}]

more = false

}

18320: Jul 14 11:29:00.398 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127)

[(P1-14.80.227.127) DeviceLineUpdateThread] sending:

com.cisco.cti.protocol.GetLineInfoCloseRequest {

sequenceNumber = 311

enumerationHandle = 17

}

18321: Jul 14 11:29:00.403 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received

Response: com.cisco.cti.protocol.GetLineInfoCloseResponse {

sequenceNumber = 311

}

18322: Jul 14 11:29:00.405 EDT %JTAPI-CTI-7-UNK:(P1-site1cue) cue_site1_p02(16777227,38)

refreshing lines: previous=1 current=1 created=0 removed=0

18323: Jul 14 11:29:00.405 EDT %JTAPI-CTI-7-UNK:(P1-site1cue) cue_site1_p01(16777227,39)

updating lines

18324: Jul 14 11:29:00.406 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127)

[(P1-14.80.227.127) DeviceLineUpdateThread] sending:

com.cisco.cti.protocol.DeviceGetLineInfoRequest {

sequenceNumber = 312

deviceName = cue_site1_p01

}

18325: Jul 14 11:29:00.409 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received

Response: com.cisco.cti.protocol.DeviceGetLineInfoResponse {

sequenceNumber = 312

enumerationHandle = 18

}

18326: Jul 14 11:29:00.411 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127)

[(P1-14.80.227.127) DeviceLineUpdateThread] sending:

com.cisco.cti.protocol.GetLineInfoFetchRequest {

sequenceNumber = 313

enumerationHandle = 18

count = 10

}

18327: Jul 14 11:29:00.419 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received

Response: com.cisco.cti.protocol.GetLineInfoFetchResponse {

sequenceNumber = 313

info = 1@[

com.cisco.cti.protocol.LineInfo {

name = 28001

permanentLineID = 1084634008

}]

more = false

}

18328: Jul 14 11:29:00.476 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127)

[(P1-14.80.227.127) DeviceLineUpdateThread] sending:

com.cisco.cti.protocol.GetLineInfoCloseRequest {

sequenceNumber = 314

enumerationHandle = 18

}

18329: Jul 14 11:29:00.480 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received

Response: com.cisco.cti.protocol.GetLineInfoCloseResponse {

sequenceNumber = 314

}

18330: Jul 14 11:29:00.521 EDT %JTAPI-CTI-7-UNK:(P1-site1cue)

18331: Jul 14 11:29:01.514 EDT %JTAPI-JTAPI-7-UNK:(P1-site1cue)[Thread-36][28001]

Request: setMessageWaiting ( 2104,true )

18332: Jul 14 11:29:01.516 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) [Thread-36]

sending: com.cisco.cti.protocol.LineSetMessageWaitingRequest {

sequenceNumber    = 315

lineCallManagerID = 16777227

lineID            = 39

lineName          = 2104

lampMode          = 2

}

18333: Jul 14 11:29:01.520 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received

Response: com.cisco.cti.protocol.LineSetMessageWaitingResponse {

sequenceNumber = 315

}

18334: Jul 14 11:29:02.807 EDT %JTAPI-JTAPI-7-UNK:(P1-site1cue)[Thread-37][28001]

Request: setMessageWaiting ( 2103,false )

18335: Jul 14 11:29:02.808 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) [Thread-37]

sending: com.cisco.cti.protocol.LineSetMessageWaitingRequest {

sequenceNumber    = 316

lineCallManagerID = 16777227

lineID            = 39

lineName          = 2103

lampMode          = 1

}

18336: Jul 14 11:29:02.815 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received

Response: com.cisco.cti.protocol.LineSetMessageWaitingResponse {

sequenceNumber = 316

}

18337: Jul 14 11:29:26.129 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received

server Heartbeat: com.cisco.cti.protocol.Heartbeat {

}

18338: Jul 14 11:29:41.158 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127)

[HeartbeatSendThread] sending: com.cisco.cti.protocol.Heartbeat {

}

18339: Jul 14 11:29:56.473 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received

server Heartbeat: com.cisco.cti.protocol

}

18340: Jul 14 11:30:11.480 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127)

[HeartbeatSendThread] sending: com.cisco.cti.protocol.Heartbeat {

}

18341: Jul 14 11:30:26.172 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127) received

server Heartbeat: com.cisco.cti.protocol.Heartbeat {

}

18342: Jul 14 11:30:41.503 EDT %JTAPI-PROTOCOL-7-UNK:(P1-14.80.227.127)

[HeartbeatSendThread] sending: com.cisco.cti.protocol.Heartbeat {

}

常規MWI和語音郵件跟蹤

除了MWI概述部分中提到的整合問題外，還可以使用跟蹤工具對系統中的傳遞和MWI事件進行故障排除。這通常屬於一般語音郵件故障排除類別。但是，由於這些問題常常互相重疊，指出一些基本問題是一件好事。

本節提供trace voicemail all命令的示例。呼叫被傳送到使用者11044，然後被轉發到語音郵件。您至少應該發出trace voicemail vmxl all命令和trace voicemail mwi all命令。

注意：使用者按2將郵件標籤為緊急。此示例指示的MWI事件實際是在信號傳送之後。出現SIP/JTAPI訊號，然後列印此消息以通知您已成功。

注意：有一個呼叫ID，可在同時有多個呼叫時幫助跟蹤特定呼叫。在這種情況下，呼叫ID為0x000000037e11d669。如果這是Cisco CallManager Express整合系統，您還應發出trace ccn stacksip dbug命令。此命令在輸入數字以及斷開連線和其他事件發生時顯示得更清楚。

cue-3660-41a>show trace buffer long

Press <CTRL-C> to exit...

5047 07/15 13:33:44.198 voicemail ldap "getUserByPhoneNo" 11044

5047 07/15 13:33:44.200 voicemail ldap "getUserByPhoneNo: userDn."

/sw/local/users/user3

5047 07/15 13:33:44.200 voicemail ldap 0 getAttributeValue:

/sw/local/users/user3/Language/preferredLanguage

5047 07/15 13:33:44.201 voicemail ldap 0 getAttributeValue:

/sw/local/users/user3/TelephoneNumbers/primaryExtension

5047 07/15 13:33:44.202 voicemail database 0 Got connection: 1, inUse: 1, active: 3

5047 07/15 13:33:44.202 voicemail database "SQL: " select mailboxid from vm_mbxusers

where owner=true and userdn='/sw/local/users/user3';

5047 07/15 13:33:44.204 voicemail database "Database query results"

PERSONAL_00000000000000000000003

5047 07/15 13:33:44.204 voicemail database 0 Freed connection: 1, inUse: 0, active: 3

5047 07/15 13:33:44.255 voicemail database 0 Got connection: 2, inUse: 1, active: 3

5047 07/15 13:33:44.255 voicemail database "SQL: " 0x000000037e11d669 select mailboxid

from vm_mbxusers where owner=true and userdn='/sw/local/users/user3';

5047 07/15 13:33:44.257 voicemail database "Database query results" 0x000000037e11d669

PERSONAL_00000000000000000000003

5047 07/15 13:33:44.258 voicemail database "SQL: " 0x000000037e11d669 select distinct

vm_mbxusers.mailboxid, orphanedtime from vm_mbxusers, vm_mailbox where

vm_mailbox.mailboxid=vm_mbxusers.mailboxid and (userdn='/sw/local/users/user3') and

orphanedtime=0 and owner=false;

5047 07/15 13:33:44.265 voicemail database 0 Freed connection: 2, inUse: 0, active: 3

18885 07/15 13:33:44.279 voicemail ldap "getSpokenNameByName: userDn."

/sw/local/users/user3

18885 07/15 13:33:44.279 voicemail ldap "normalizeDN" /sw/local/users/user3

18885 07/15 13:33:44.279 voicemail ldap "getSpokenName: dn." uid=user3,ou=users,

ou=branch123,o=cisco.com

18885 07/15 13:33:44.292 voicemail database 0 Got connection: 0, inUse: 1, active: 3

18885 07/15 13:33:44.293 voicemail database "SQL: " 0x000000037e11d669 select

greetingid,greetingtype,messagelength,messagesize,greetingoid from vm_greeting

where greetingtype=10 and mailboxid='PERSONAL_00000000000000000000003';

18885 07/15 13:33:44.296 voicemail database 0 Freed connection: 0, inUse: 0, active: 3

1989 07/15 13:33:44.324 voicemail vxml "Sorry. Extension" 0x000000037e11d669

AvPHGreetENU021.wav

1989 07/15 13:33:44.334 voicemail vxml 0 0x000000037e11d669 11044

1989 07/15 13:33:44.334 voicemail vxml "is not available." 0x000000037e11d669

AvSubGreetingsENU018.wav

1989 07/15 13:33:44.348 voicemail vxml "You may record your message at the tone.

When you are finished, press #" 0x000000037e11d669 AvSubSendMsgENU050.wav

2043 07/15 13:33:51.757 voicemail agc "AGC processing buffer" 8160 0

2043 07/15 13:33:52.777 voicemail agc "AGC processing buffer" 8160 0

2043 07/15 13:33:53.797 voicemail agc "AGC processing buffer" 8160 0

2043 07/15 13:33:54.817 voicemail agc "AGC processing buffer" 8160 0

2043 07/15 13:33:55.837 voicemail agc "AGC processing buffer" 8160 0

2043 07/15 13:33:56.257 voicemail agc "AGC processing buffer" 8160 0

1989 07/15 13:33:56.627 voicemail vxml "To send this message with normal

priority, press 1. To send this message with urgent priority, press 2."

0x000000037e11d669 AvPHGreetENU002.wav

1989 07/15 13:33:56.627 voicemail vxml "To listen to your message, press 3.

To re-record it, press 4." 0x000000037e11d669 AvAesopCustomENU004.wav

1989 07/15 13:33:56.632 voicemail vxml "To cancel press 6"

0x000000037e11d669 AvPHGreetENU403.wav

1989 07/15 13:34:03.395 voicemail vxml "callerMsgRecord.record_message.action"

0x000000037e11d669  2

18885 07/15 13:34:03.402 voicemail ldap "getUserByPhoneNo" undefined

18885 07/15 13:34:03.407 voicemail ldap "getUserByPhoneNo: No entry found."

18885 07/15 13:34:03.407 voicemail message "Creating Message" 1089912843407_0

18885 07/15 13:34:03.407 voicemail message "Message Length" 5398, Message Size: 44218

18885 07/15 13:34:03.407 voicemail mailbox "Sending message(s) from"

0x000000037e11d669 /sw/local/users/user3

18885 07/15 13:34:03.407 voicemail mailbox "Sending message to"

0x000000037e11d669 11044

18885 07/15 13:34:03.408 voicemail database 0 Got connection: 1, inUse: 1, active: 3

18885 07/15 13:34:03.408 voicemail mailbox "Message received" 0x000000037e11d669

PERSONAL_00000000000000000000003,1089912843407_0

18885 07/15 13:34:03.408 voicemail database "SQL: " 0x000000037e11d669 select count

(messageid) from vm_message where messageid='1089912843407_0';

18885 07/15 13:34:03.413 voicemail database "Database query results"

0x000000037e11d669 0

18885 07/15 13:34:03.413 voicemail database "SQL: " 0x000000037e11d669 update

vm_message set messageid='1089912843407_0',messagetype=1,sender='Unknown',

urgent=true,private=false,attachedmsgid=null where messageId='OID_16650';

18885 07/15 13:34:03.559 voicemail database "SQL: " 0x000000037e11d669 insert

into vm_usermsg values('PERSONAL_00000000000000000000003',

'1089912843407_0',1,1089912843407);

18885 07/15 13:34:03.564 voicemail database "SQL: " 0x000000037e11d669 select

totalmessagetime from vm_mailbox where mailboxid='PERSONAL_00000000000000000000003'

for update;

18885 07/15 13:34:03.566 voicemail database "Database query results"

0x000000037e11d669 28061

18885 07/15 13:34:03.567 voicemail database "SQL: " 0x000000037e11d669 update

vm_mailbox set totalmessagetime=33459 where

mailboxid='PERSONAL_00000000000000000000003';

18885 07/15 13:34:03.570 voicemail database "Commiting transaction"

0x000000037e11d669

18885 07/15 13:34:03.601 voicemail ldap 0 getAttributeValue:

/sw/local/users/user3/TelephoneNumbers/primaryExtension

18885 07/15 13:34:03.601 voicemail mwi "setMessageWaiting"

0x000000037e11d669 11044,true

18885 07/15 13:34:03.602 voicemail mwi " job state" adding job

1677 07/15 13:34:03.602 voicemail mwi " job state"

http://localhost:8080/mwiapp?extn=11044&state=1

18885 07/15 13:34:03.677 voicemail database 0 Freed connection: 1, inUse: 0,

active: 3

1989 07/15 13:34:03.688 voicemail vxml "Thank you. Your message has been sent."

0x000000037e11d669 AvPHGreetENU008.wav

1989 07/15 13:34:03.700 voicemail  "Hello, Unity-lite messaging system. If you

have a mailbox in this system press '*', Otherwise please hold for an operator."

0x000000037e11d669 AvAesopCustomENU001.wav

1989 07/15 13:34:07.756 voicemail vxml 0 0x000000037e11d669 TIMEOUT

1989 07/15 13:34:07.757 voicemail vxml 0 0x000000037e11d669 TIMEOUT

相關資訊

- 在Cisco Unity Connection 8.x中設定電話檢視

- Cisco CallManager Express 3.1系統管理員指南

- Cisco Unity Express 2.3安裝和升級指南

- 適用於Cisco CallManager的Cisco Unity Express GUI管理員指南，版本2.1

- 語音技術支援

- 語音和整合通訊產品支援

- 技術支援與文件 - Cisco Systems