目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

如何為CUE GUI啟用HTTPS訪問？

簡介

本文檔介紹如何為Cisco Unity Express(CUE)GUI啟用HTTPS訪問。

必要條件

需求

思科建議您瞭解以下主題：

- Cisco Unity Express

- HTTPS

採用元件

本文檔中的資訊基於Cisco Unity Express版本8及更高版本。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

如何為CUE GUI啟用HTTPS訪問？

完成以下步驟，以便為CUE GUI啟用HTTPS訪問：

1. 在CUE CLI配置模式下，運行crypto key generate rsa label gui modulus 1024命令。

2. 重新載入CUE。

3. 在CUE CLI配置模式下，運行Web session security keyLabel gui 命令。

4. 在Microsoft Internet Explorer和Mozilla Firefox中啟用傳輸層安全(TLS)1.0。

5. 在瀏覽器位址列中，輸入https://<cue-ip-address>或http://<cue-ip-address>:443。