目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

慣例

問題

解決方案

相關資訊

簡介

當使用者嘗試呼叫註冊到其他Cisco Unified Callmanager Express的另一遠端使用者時，呼叫連線時，被叫方名稱在呼叫電話顯示屏上顯示為To fake_Display。本文說明如何解決此問題。

必要條件

需求

Cisco建議您瞭解Cisco Unified Callmanager Express。

採用元件

本檔案中的資訊是根據Cisco Unified Callmanager Express版本4.1(0)。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

問題

當使用者嘗試呼叫註冊到其他Cisco Unified Callmanager Express的另一遠端使用者時，呼叫連線時，被叫方名稱在呼叫電話顯示屏上顯示為To fake_Display。

此問題已記錄在Cisco錯誤ID CSCsi69413(僅限註冊客戶)中，已在IOS軟體版本12.4XC和更新版本中修正。

解決方案

此錯誤消息出現在遠端端電話上，因為終端網關在收到呼叫建立消息後會傳送警告消息而不是進度消息。如果已安裝的Cisco Unified Callmanager Express路由器上啟用了voice call send-alert 命令，則會發生這種情況。

要解決此問題，請使用no voice call send-alert 命令。終端網關將在收到呼叫設定消息後傳送進度消息。

相關資訊

- 語音技術支援

- Cisco Unified Communications Manager Express支援

- 技術支援與文件 - Cisco Systems