目錄

簡介

如何使用靜態IP帳戶設定Cisco Small Business VoIP路由器？

相關資訊

簡介

本文是系列文章中的一篇，旨在協助安裝、疑難排解和維護Cisco Small Business產品。

問：如何使用靜態IP帳戶設定思科小型企業VoIP路由器？

A.

某些Internet服務提供商(ISP)要求您在電腦的TCP/IP設定中輸入特定數字。此數字與配置靜態IP帳戶時需要在路由器的基於Web的設定頁面上輸入的數字相同。

若要使用靜態IP設定思科S系列路由器，您需要執行以下步驟：

1. 檢驗Internet連線

2. 將裝置連線在一起

3. 檢查LED

4. 為靜態IP帳戶配置Cisco Small Business VoIP路由器

5. 電源重啟

檢驗Internet連線

使用未安裝路由器的乙太網電纜將寬頻數據機連線到電腦，並確保網際網路連線處於活動狀態。否則，請聯絡您的ISP。

一旦通過數據機建立了活動的Internet連線，請完成以下步驟將數據機和電腦連線到路由器：

將裝置連線在一起

在確保具有活動的Internet連線後，將數據機連線到路由器的Internet埠，將電腦連線到四個乙太網埠中的任何一個。

連線裝置後，通過完成下一節中的步驟來檢查LED。

檢查指示燈

思科S系列路由器的前面板將指示連線的狀態。將寬頻數據機連線到WAN或Internet埠，將電腦連線到可用的編號埠，然後開啟路由器電源，檢查路由器前面板上的指示燈。

檢查路由器的LED後，通過完成下一節中的步驟，為路由器配置靜態IP帳戶。

為靜態IP帳戶配置Cisco Small Business VoIP路由器

第1步：

訪問路由器的基於Web的設定頁。有關說明，請按一下此處。

第2步：

當路由器的基於Web的設定頁面出現時，查詢Internet連線型別，在下拉選單箭頭上選擇Static IP，然後輸入ISP分配的IP地址、Subnet Mask、Gateway和DNS。

步驟3:

按一下 ，然後執行重新通電。有關說明，請完成下一節中的步驟。

電源重啟

第1步：

關閉電腦。

第2步：

拔下路由器的電源線。

步驟3:

拔下寬頻數據機的電源線，等待30秒。

第4步：

插入寬頻數據機的電源線，並等待其指示燈穩定亮起。

第5步：

一旦數據機指示燈穩定亮起，插入路由器的電源線。

第6步：

開啟電腦電源，測試Internet連線。

相關資訊

- 技術支援與文件 - Cisco Systems