目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

設定

接入點配置

如何存取存取存取點(AP)

啟用無線電介面

新增新VLAN

建立新SSID並關聯VLAN

如何使SSID對客戶端可見

如何驗證連線的使用者端

CUCM配置

如何將7925電話新增到CUCM伺服器

物理7925電話配置

配置檔名稱

網路設定

WLAN配置

驗證

疑難排解

簡介

本檔案介紹如何將思科無線電話註冊到Cisco Unified Communication Manager(CUCM)伺服器。本文檔詳細介紹了CUCM、接入點和無線電話的配置。

必要條件

需求

思科建議您瞭解CUCM和思科接入點。

採用元件

本文中的資訊係根據以下軟體和硬體版本：

- CUCM 9.1.2.15126-1版。

- Cisco Aironet 1140系列存取點15.3(3)JBB2版

- Cisco 7925電話，版本1.4(7)

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

設定

使用本節中介紹的資訊在CUCM伺服器上註冊思科無線電話。

存取 點配置

如何存取存取存取點(AP)

在L3交換機上配置DHCP，或確保Aironet所連線的交換機可以訪問DHCP伺服器。

將Aironet連線到Cisco交換機的switchport後，您可以在交換機上使用show cdp neighbors命令來查詢Aironet的詳細資訊。

要查詢Aironet的IP地址（將通過DHCP獲取），請在交換機上使用命令show cdp neighbors fa 0/6 detail。

Aironet的預設使用者名稱和密碼為Cisco和Cisco。

您可以使用Aironet的圖形使用者介面(GUI)訪問或Aironet的命令列介面(CLI)訪問來執行配置更改。在本檔案中，使用了Aironet的GUI訪問。

啟用無線電介面

導覽至NETWORK功能表，然後按一下每個單選介面，然後在SETTINGS索引標籤的Enable單選按鈕下選擇Enable單選按鈕，如下圖所示。啟用所有無線電介面。

新增新VLAN

按一下DefineVLANs後，導航到SECURITY選單，然後選擇SSID Manager，在按一下APPLY按鈕後，您將獲得一個新增VLAN的選項。

如圖所示，VLAN 487已新增並檢查兩個無線電。

如果此VLAN是本地VLAN，則可以選中本地VLAN框。

建立新SSID並關聯VLAN

導航到SECURITY選單，然後選擇SSID Manager。

在Current SSID List下選擇<NEW>，並給出SSID值。

選中兩個無線電介面的覈取方塊。

按一下Apply按鈕。

附註：如果從GUI啟用無線電介面後無線電介面沒有啟動，請登入到CLI並在無線電介面(Dot11Radio)下執行no shutdown命令。

如何使SSID對客戶端可見

要檢視客戶端上的SSID，您必須在set Single Guest Mode SSID下為所有無線電選擇SSID，如下圖所示。

如何驗證連線的使用者端

客戶端連線到接入點後，您將在HOME選單上看到客戶端詳細資訊。

可選 — 如何將密碼設定為SSID

導覽至SECURITY索引標籤，然後選擇Encryption Manager。

在加密模式中，選擇Cipher，然後選擇AES CCMP。

按一下「APPLY」。

然後在SECURITY選單下選擇SSID Manager

將Key Management設定為Mandatory，並選中Enable WPA覈取方塊，然後選擇WPAv2。

在WPA預共用金鑰下提供SSID的密碼。

在此之後，按一下APPLY按鈕。

CUCM配置

如何將7925電話新增到CUCM伺服器

登入到CUCM管理GUI並導航到Device > Phone

按一下Add New按鈕。

在「Phone Type」下選擇「Cisco 7925」，然後按一下「Next」按鈕（您可以根據現有的無線電話選擇電話型別）。

在「Phone Configuration」頁面中，新增電話的MAC Address，並將適當的值分配給特定部分，如下圖所示，然後按一下Save按鈕。

按一下Add a new Line，然後為此電話指定一個電話號碼。

提供任意目錄編號，然後按一下SAVE按鈕。然後，按一下Apply Config和Reset按鈕。

物理7925電話配置

配置檔名稱

導覽至Settings > Network Profiles

- 進入任何個人資料

- 鍵入**#解鎖電話設定

- 提供任意配置檔名稱

網路設定

導覽至Settings > Network Profile > Network Configuration

將DHCP Enabled值設定為YES

如果未從DHCP伺服器提取TFTP IP，請在此處手動新增TFTP IP地址。

WLAN配置

導覽至Settings > Network Profile > WLAN Config

- 指定SSID名稱（在AP上配置），然後按Option並選擇SAVE

- 將安全模式設置為自動(AKM)

- 在Pre-shared Key部分下，輸入SSID的密碼（在我們的實驗中將密碼設定為voicelab123）

驗證

電話註冊到CUCM後，無線電話將在螢幕上顯示已配置的電話號碼。在CUCM管理GUI的「電話配置」頁面上，您會看到電話處於註冊狀態，如下圖所示。

疑難排解

目前尚無適用於此組態的具體疑難排解資訊。