目錄

簡介

必要條件

採用元件

軟鍵模板

設定

簡介

本文檔介紹如何配置思科統一通訊管理器(CUCM)以更改8961/9951/9971的軟鍵順序。

必要條件

採用元件

- Cisco Unified Communications Manager 9.1.2版或更高版本

- 思科整合通訊管理員9.1(2.11012)裝置套件

- Cisco整合IP電話9971

附註：UCM 10.X版原生支援此功能。UCM 9.X版不需要額外的裝置軟體包。

軟鍵模板

通過Softkey Template功能，管理員可以管理Cisco Unified IP電話上的軟鍵。每個模板最多可配置16個軟鍵。但是，電話支援每組18個軟鍵，因此可以將兩個內建軟鍵新增到每個軟鍵組。

此功能由系統管理員啟用。

以下電話支援軟鍵模板功能：

- Cisco整合IP電話8961

- Cisco整合IP電話9951

- Cisco整合IP電話9971

設定

完成以下步驟，在Cisco Unified Communications Manager中更改Cisco Unified IP Phone 8961/9951/9971的軟鍵順序：

1. 選擇Device > Device Settings > Softkey Template。

2. 按一下「Add New」。

3. 從下拉選單框中，選擇一個軟鍵模板，然後按一下Copy以建立新模板。

4. 在「Softkey Template Name」欄位中，輸入唯一的名稱以標識軟鍵模板。

5. 按一下「Save」。

6. 配置軟鍵佈局以更改Cisco Unified IP Phone LCD螢幕上軟鍵的位置。

7. 要儲存配置，請按一下Save。

8. 為電話分配軟鍵模板。有兩種方法：

- 將軟鍵模板分配給常用裝置配置，然後在「電話配置」視窗中將常用裝置配置分配給電話。

- 在Phone Configuration視窗的Softkey Template欄位中為電話分配軟鍵模板。

9. 從Feature Control Policy到Softkey Template，將引數設定為Softkey Control。配置軟鍵控制元件的方法有兩種：

- 導航到System > Enterprise Phone Configuration，將Softkey Control更改為Enterprise Phone Configuration中的Softkey Template。如果在此處啟用，它將影響所有電話。

- 導航到Device > Device Settings > Common Phone Profile，在Common Phone Profile中將Softkey Control更改為Softkey Template。

更改配置之前

配置更改後

驗證

確保「Softkey Control」設定為「Softkey Template」，並且已將軟鍵模板分配給電話。