目錄

簡介

CUAC — 高級許可證流程

啟用CUAC高級版演示/評估許可證

啟用CUAC-Advanced的已購買許可證

啟用CUAC-Advanced的升級許可證

在CUAC-Advanced Server上安裝許可證的程式

簡介

本檔案介紹授權使用思科整合應答主控台(CUAC)進階伺服器的程式，以及涵蓋的安裝型別為升級和新安裝。

CUAC — 高級許可證流程

CUAC-Advanced License與任何其他思科產品完全不同，這通常會導致對許可證流程工作方式的恐慌。以下是有關如何啟用和安裝CUAC-Advanced Server許可證的步驟。

嘗試啟用CUAC高級許可證之前需要的資訊：

- CUAC-Advanced應安裝在Windows伺服器上。

- CUAC-Advanced伺服器網站中的註冊代碼。

- 當您導航到幫助>許可時可以找到此項。

- 如果您安裝購買的許可證，則使用許可證啟用代碼(LAC)。

- 如果安裝升級許可證，則顯示升級LAC和先前註冊的註冊碼或LAC。

啟用CUAC高級版演示/評估許可證

首次安裝應用時，CUAC-Advanced允許該應用在10天內完全運行。在此十天之後，您可以選擇安裝演示/評估許可證或永久許可證。演示/評估許可證有效期為60天。達到六十天後，控制檯必須獲得永久許可。不能擴展。為了為CUAC Advanced建立六十天演示/評估許可證，請執行以下操作：

步驟1.瀏覽www.cisco.com/go/ac

步驟2.登入此站點(此站點未連線到您的Cisco Connection Online(CCO)帳戶，因此如果需要註冊，請選擇Register Your Details)。

步驟3.登入後，選擇ACTIVATE EVALUATION SOFTWARE。

步驟4.選擇經銷商(如果您的經銷商不存在，請選擇新增經銷商並輸入詳細資訊)。

步驟5.選擇客戶(如果您的經銷商不存在，請選擇新增客戶並輸入詳細資訊)。

步驟6.選擇站點(如果您的經銷商不存在，請選擇新增站點並輸入詳細資訊)。

步驟7.選擇產品版本10.X或版本11.X。

步驟8.選擇CUAC Advanced。

步驟9.輸入CUAC-Advanced網站上的Registration Code。

步驟10.按一下「Submit」。

然後，您將通過電郵獲得60天評估許可證，以便安裝在CUAC-Advanced伺服器上。

啟用CUAC-Advanced的已購買許可證

步驟1.瀏覽www.cisco.com/go/ac

步驟2.登入此站點(此站點未附加到您的CCO帳戶，因此如果需要註冊，請選擇註冊您的詳細資訊)。

步驟3.登入後，選擇啟用購買的軟體

步驟4.選擇經銷商(如果您的經銷商不存在，請選擇新增經銷商並輸入詳細資訊)。

步驟5.選擇客戶(如果您的經銷商不存在，請選擇新增客戶並輸入詳細資訊)。

步驟6.選擇站點(如果您的經銷商不存在，請選擇新增站點並輸入詳細資訊)。

步驟7.選擇產品版本10.X或版本11.X。

步驟8.選擇CUCA Advanced。

步驟9.在最左側文本框中輸入CUAC Advanced伺服器上的Registration Code。

步驟10.輸入購買軟體時提供的27個字元LAC。

步驟11.按一下「Next」。

步驟12.按一下「Submit」。

然後，您將通過電郵將永久許可證安裝到CUAC Advanced伺服器上。

啟用CUAC-Advanced的升級許可證

步驟1.瀏覽www.cisco.com/go/ac

步驟2.登入此站點(此站點未附加到您的CCO帳戶，因此如果需要註冊，請選擇註冊您的詳細資訊)。

步驟3.登入後，選擇啟用購買的軟體

步驟4.選擇經銷商(如果您的經銷商不存在，請新增經銷商並輸入詳細資訊)。

步驟5.選擇客戶(如果您的經銷商不存在，請選擇新增客戶並輸入詳細資訊)。

步驟6.選擇站點(如果您的經銷商不存在，請選擇新增站點並輸入詳細資訊)。

步驟7.選擇產品版本10.X或版本11.X。

步驟8.選擇CUAC Advanced。

步驟9.在最左側的文本框中輸入CUAC Advanced伺服器網站上的Registration/Machine Code。

步驟10.輸入購買軟件時提供的27個字元LAC。

步驟11.按一下「Next」。

步驟12.如果LAC屬於統一通訊軟體訂用(UCSS)型別，系統將提示您這是升級許可證。按一下「OK」（確定）。

步驟13.輸入先前註冊的CUAC伺服器的註冊碼或LAC。必須提供此資訊才能完成許可證流程。

步驟14.按一下「Submit」。

然後，您將通過電郵將永久許可證安裝在CUAC-Advanced伺服器上。

在CUAC-Advanced Server上安裝許可證的程式

生成許可證後，將在CUAC-Advanced伺服器上通過電子郵件向您傳送用於安裝的冗餘組設施(RGF)檔案。

要安裝許可證，請執行以下步驟：

步驟1.在CUAC Advanced網站上，導航至Help > Licensing。

步驟2.選擇Registration File單選按鈕。

步驟3.瀏覽到RGF File，然後選擇RGF File，然後按一下Open。

步驟4.按一下「Save」。

驗證許可證後，CUAC伺服器即可正常運行並獲得永久許可。