目錄

簡介

如何在SPA裝置上運行系統日誌？

相關資訊

簡介

本文是系列文章中的一篇，旨在協助安裝、疑難排解和維護Cisco Small Business產品。

問：如何在SPA裝置上運行系統日誌？

A.

第1步：

若要將SPA設定為擷取SIP訊息，請完成以下步驟：

Linksys合作夥伴可以從Linksys合作夥伴連接下載系統日誌伺服器工具(slogsrv.exe)。

若要到達VAR:

i.請參閱產品公用程式。

二。按一下Linksys語音系統。

三。按一下SPA Utilities。

四。按一下Syslog Server for SPA Devices。

現在，轉到SP:

- 請參閱 技術工具

- 按一下 SPA Utilities

- 最後，按一下 Syslog Server for SPA Devices。

- 將此檔案儲存在電腦上，然後 運行該檔案。

- 將出現一個類似於 DOS提示視窗的螢幕。

- 保持此螢幕開啟狀態並繼續下一步。

第2步：

訪問SPA2002基於Web的設定頁面。有關說明，請按一下應答連結。

步驟3:

按一下「Admin Login」，然後按一下「System」。在Optional Network Configuration下，填寫以下欄位：

- 系統日誌伺服器:（運行syslog應用程式的電腦的IP地址）

- 調試伺服器：（運行syslog應用程式的電腦的IP地址）

- 調試級別：3

第4步：

然後按一下Line 1或Line 2（取決於您使用的行），然後在Sip Debug Option下選擇Full。

第5步：

按一下 。

第6步：

現在您應該會看到流量。

第7步：

為了擷取錯誤，請使syslog持續執行，並在您知道問題發生之前重新建立您的案例。捕捉完所有sip消息後，關閉視窗。

第8步：

轉到儲存系統日誌應用程式的位置。應該有一個檔案（記事本），其中包含您剛剛運行syslog514.log的syslog消息

第9步：

在電腦上儲存系統日誌檔案後，通過dos提示符訪問它，然後使用所需的埠執行命令，語法應如下所示：

C:\Documents和Settings\>slogsrv -p 515

用法：slogsrv [-p埠] [-o檔名] [-t] [-h]

其中：

-p埠指定偵聽埠，預設值為"514"

-o filename指定輸出檔名，預設的syslog.port.log

-t開啟本地時間戳並分析系統日誌標頭

-h此幫助

附註：使用此選項，可以在一台電腦上運行多個系統日誌以監控多個SPA裝置。

相關資訊

- 技術支援與文件 - Cisco Systems