目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

ESXi升級

升級前任務

驗證要升級的正確ESXi版本

驗證ESXi正在引導的虛擬驅動器

從VMware門戶下載ISO檔案

升級任務

升級後任務

升級ESXi許可證

相關資訊

簡介

本文檔介紹如何透過Cisco Integrated Management Controller (CIMC) vKVM介面為Cisco Business Edition (BE6K/7K)升級ESXi。

必要條件

需求

思科建議您瞭解以下主題：

- Cisco Business Edition伺服器型號

- ESXi vSphere

採用元件

本文中的資訊係根據以下軟體和硬體版本：

- 商務版伺服器BE6H-M5-K9

- ESXi 6.7版本

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

ESXi升級

升級前任務

驗證要升級的正確ESXi版本

確定正確的ESXi版本以升級您的BE伺服器。您必須驗證與兩個應用程式的相容性：

1. 與UC應用程式的相容性：要驗證在伺服器上運行的UC應用程式的受支援版本，請參閱UC應用程式虛擬化指南。
例如，如果您要託管CUCM14虛擬機器，則支援的VMware vSphere ESXi版本為6.7、7.0U1和8.0U1。在虛擬化表中列出了最低基本版本，這意味著版本7.0不支援CUCM14相容性，但7.0U1、7.0U2或7.0U3支援CUCM14。

2. 與CIMC的相容性：

轉至UCS硬體和軟體相容性工具，驗證您的ESXi版本所支援的CIMC版本：

- 伺服器型別：思科獨立伺服器C系列

- 伺服器型號：請參閱表，根據BE型號選擇正確的UCS型號。

BE模型

UCS型號

BE6M-M4-(K9/XU)

UCSC-C220-M4S

BE6H-M4-(K9/XU)

UCSC-C220-M4S

BE6M-M5-(K9/XU)

UCSC-C220-M5SX

BE6H-M5-(K9/XU)

UCSC-C220-M5SX

BE6K-M6-(K9/XU)

UCSC-C220-M6S

BE7M-M4-(K9/XU)

UCSC-C240-M4S2

BE7H-M4-(K9/XU)

UCSC-C240-M4SX

BE7M-M5-(K9/XU)

UCSC-C240-M5SX

BE7H-M5-(K9/XU)

UCSC-C240-M5SX

BE7M-M6-(K9/XU)

UCSC-C240-M6SX

BE7H-M6-(K9/XU)

UCSC-C240-M6SX

- 處理器版本：選擇最新

- 作業系統：VMware

- 作業系統版本：ESXi目標版本。

相容性工具範例

如果當前CIMC版本列為相容，則無需升級CIMC。否則，請使用詳細資訊列中指定的韌體捆綁包連結升級CIMC，並參閱文檔列中的安裝和升級指南。

相容性工具結果

驗證ESXi正在引導的虛擬驅動器

登入您的CIMC門戶，導航到儲存>思科Raid控制器>虛擬驅動器資訊，然後將具有引導驅動器的虛擬驅動器名稱標識為true。

CIMC啟動虛擬驅動器

從VMware門戶下載ISO檔案

要獲取正確的ISO檔案以進行升級，請導航到VMWare門戶>選擇版本 > 自定義ISO >查詢Cisco Custom Image for ESXi >點選轉到下載。

VMware門戶ISO下載頁面

選擇最新ESXi版本，然後點選Download Now以顯示檔案型別：ISO

ESXi ISO下載選擇

升級任務

警告：您必須正常關閉虛擬機器器。對於UC裝置，正確過程是透過SSH登入並鍵入utils system shutdown命令。

1. 將ESXi設定為維護模式。導航到ESXi GUI介面>按一下右鍵主機>維護模式>進入維護模式。

2. 打開CIMC介面並從工具欄中按一下Launch vKVM。

提示：當vKVM控制檯在不同窗口中打開時，瀏覽器必須允許彈出窗口。

3. 在vKVM控制檯中，按一下Virtual Media。 如果未啟用，請按一下Activate Virtual Devices。

啟用虛擬裝置選單

3. 然後按一下Map CD/DVD。

對映CD/DVD選單

5. 選擇要上傳的ISO檔案，然後按一下Map Drive。

Map image file window -對應影像檔案視窗

6. 導航到虛擬驅動器選單，驗證映像檔案是否已對映。

驗證虛擬驅動器選單

7. 要重新啟動伺服器，請導航到Power > Reset System (warm boot)。

重設系統功能表

8. 伺服器開始啟動。

伺服器啟動視窗

9. 出現Cisco徽標後，鍵入F6選擇Boot Menu，將出現Entering Boot selection menu消息。

伺服器開機功能表選取視窗

10. 啟動選單，請選擇Cisco vKVM-Mapped vDVD選項。

啟動功能表視窗

11. 在觸發自動引導之前，選擇ESXi Installer。

ESXi installer選擇窗口

12. UCS開始載入ESXi安裝程式。

注意：請確保您的會話保持活動狀態，如果瀏覽器連線斷開，則從vDVD啟動進程將失敗。

提示：從同一UCS網路中的本地電腦執行升級，以減少載入ISO檔案所需的時間。

載入ESXi安裝程式畫面

13. 隨即顯示「歡迎安裝嚮導」，按Enter以繼續。

歡迎ESXi安裝畫面

14. 出現「End User License Agreement (EULA)(終端使用者許可協定(EULA))」 ，請按F11鍵，Accept and Continue。

提示：如果無法辨識F11鍵，您可以使用Macros Custom keys，請導航到Macros > Manage > New > Select F11 Key。新項會出現在Macro > User Defined Macros下。

EULA畫面

15. 安裝程式會掃描您的UCS儲存裝置。

ESXi安裝程式掃描螢幕

16. 選擇已安裝ESXi的虛擬驅動器，它是升級前任務中標識為引導虛擬驅動器的虛擬驅動器。

選取磁碟畫面

17. 選擇Upgrade ESXi， preserve VMFS datastore。

注意：對於ESXi全新安裝，這是相同的過程，如果未檢測到以前的ESXi或選擇了不正確的虛擬驅動器，則僅顯示安裝選項。

升級選擇螢幕

18. 驗證源和目標ESXi版本，並確認使用F11進行升級。

確認升級畫面

升級進行中畫面

19. 升級完成後，從vDVD中刪除ESXi ISO檔案，然後按Enter。

升級完成畫面

重新啟動伺服器畫面

20. UCS完成新的ESXi版本後，會啟動正常啟動過程，該過程將顯示在右上角。

升級成功畫面

21. 導航到ESXi GUI介面>按一下右鍵主機 > 維護模式>退出維護模式。

升級後任務

升級ESXi許可證

如果ESXi是從其他主要版本（從6.x到7.x）升級，您也必須升級ESXi許可證。根據型別和購買方式，有不同的選項可用於升級ESXi許可證。

使用BE6K/7K伺服器可獲得3種ESXi許可證：

1. VMware許可證

2. 思科ISV1合約轉售許可證

3. 內嵌授權與SWSS合約

如果許可證是直接與VMware一起購買的，請參閱VMWare許可證金鑰要求文章或聯絡VMware。

如果許可證是與思科一起購買的，則可能是思科透過ISV1轉售許可證或嵌入式許可證，然後透過MCE工具升級許可證，請參閱MCE版本升級指南。

相關資訊

- 配置CIMC並在BE6K/7K上安裝ESXi，以防發生災難性故障

- Cisco Host Upgrade Utility使用手冊

- Cisco Business Edition 6000解決方案

- 思科商務版7000解決方案

- Cisco Business Edition嵌入式虛擬化許可證的EOL公告